المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

تدعم موجهات السلسلة 1700 و 2600 و 3600 من Cisco بطاقة واجهة WAN لخط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL). يتم تكوين الأنظمة الأساسية الثلاثة جميعها بنفس الطريقة بشكل أساسي، ولكن هناك إختلافات في الأجهزة وفي إصدار برنامج Cisco IOS® Software المطلوب لكل نظام. خلال هذا المستند، سيطلق على المحول 1700/2600/3600 من Cisco "ADSL WIC".

يوضح هذا التكوين عينة ADSL WIC من Cisco المتصل بمجموعة وصول خط المشترك الرقمي (DSLAM) Cisco 6130، وينتهي على مركز وصول عام (UAC) Cisco 6400.

تعمل بطاقة الواجهة Cisco ADSL WIC، التي تم تكوينها باستخدام الربط RFC1483 والتوجيه والربط المدمج (IRB)، على تشغيل ترجمة عنوان الشبكة (NAT).

يتم تكوين واجهة Cisco 6400 ATM باستخدام تضمين الجسر الموجه (RBE).

بالنسبة إلى المحول Cisco 6400، تعمل ميزة ATM RBE على معالج التوجيه لعقدة Cisco 6400 (NRP) على توجيه IP عبر حركة مرور إيثرنت عبر RFC1483 الجسر من شبكة محلية (LAN) يتم العبور بين كعب.

يتم توجيه حزم IP المتلقاة على واجهة ATM التي تم تكوينها في وضع جسر المسار عبر عنوان IP. تستفيد الواجهات من خصائص مخطط الشبكة المحلية (LAN) الجذرية الذي يستخدم بشكل شائع للوصول إلى DSL وتوفر المزيد من الأداء والمرونة مقارنة ب IRB.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- برنامج IOS الإصدار 12.1(3)DC1 من Cisco 6400 UAC-NRP

- برنامج IOS المعالج Cisco 6400 UAC-Node Switch Processor (NSP) الإصدار 12.1(3)DB

- برنامج DSLAM-NI2 IOS الإصدار 12.1(5)DA من Cisco

- ل ADSL WIC على Cisco 2600 - فتحات WIC للهيكل و NM-2W

- ل ADSL WIC على ال cisco 3600 - NM-1FE1R2W، NM-1FE2W، NM-2FE2W، و NM-2W

ملاحظة: بالنسبة ل Cisco 3600، لا يدعم ما يلي ADSL WIC:

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

لدعم ADSL WIC، يلزم توفر إصدارات برنامج Cisco IOS التالية كحد أدنى:

- برنامج IOS الإصدار 12.1(5)YB (بالإضافة إلى الإصدارات فقط) من Cisco 2600/3600.

- برنامج IOS الإصدار 12.1(3)XJ أو إصدار أحدث (بالإضافة إلى الإصدارات أو مجموعة ميزات ADSL فقط) من Cisco 1700. يتم تعريف مجموعة ميزات ADSL بواسطة "y7" في اسم الصورة؛ على سبيل المثال، c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

عندما تقوم بتنزيل الصورة ل Cisco 1700، تأكد من تحديد اسم الصورة ل 1700. لا تقم بتنزيل صورة 1720 أو 1750؛ لن تدعم الميزات ADSL WIC.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه.

- ADSL WIC من Cisco

- بروتوكول وقت الشبكة (NRP) طراز 6400 من Cisco - مثال 1

- بروتوكول وقت الشبكة (NRP) طراز 6400 من Cisco - مثال 2

ADSL WIC من Cisco

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

bridge irb

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 4/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

ip Nat outside

!

ip Nat inside source list 1 interface BVI1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next hop IP address>

!--- The next hop IP address is also called the default !--- gateway and is provided by your ISP. For this example, !--- one valid default gateway could be the loopback !--- interface of the Cisco 6400 NRP, 172.16.0.2.

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

بروتوكول وقت الشبكة (NRP) طراز 6400 من Cisco - مثال 1

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

!--The interface ATM0/0/0.4 point-to-point uses IP !--unnumbered Loopback1 for its IP address requirements.

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

ATM route-bridged ip

PVC 4/100

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

ip classless

ip route 172.16.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.4

end

بروتوكول وقت الشبكة (NRP) طراز 6400 من Cisco - مثال 2

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

redundancy

main-CPU

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

ATM route-bridged ip

PVC 4/100

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

ip classless

ip route 172.16.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.4

end

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- دليل إعداد برامج Cisco 6400

- معلومات دعم تقنية DSL من Cisco

- معلومات دعم منتج DSL من Cisco

- الدعم الفني - Cisco Systems