المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

متطلبات الأجهزة

متطلبات البرامج

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

تدعم موجهات السلسلة 1700 و 2600 و 3600 من Cisco بطاقة واجهة WAN لخط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL). تم تكوين الأنظمة الأساسية الثلاثة نفسها، ولكن هناك إختلافات في الأجهزة وفي إصدار برنامج Cisco IOS® Software المطلوب لكل نظام. في هذا المستند، يطلق على المحول 1700/2600/3600 من Cisco "ADSL WIC".

يعرض هذا التكوين عينة WIC ل Cisco ADSL تم تكوينه باستخدام توجيه AAL5SNAP وإنهائه على مركز وصول عام (UAC) Cisco 6400. تستخدم كل من Cisco ADSL WIC و Cisco 6400 واجهة IP غير مرقمة. يتناسب هذا النوع من الواجهة تماما للمواقف التي يتم فيها تقييد عدد شبكات IP الفرعية المتاحة.

لا تدعم الواجهة الرئيسية لوضع النقل غير المتزامن (ATM) الأمر ip unnumber؛ أستخدم الواجهات الفرعية من نقطة إلى نقطة ATM.

تقوم خدمة التوجيه RFC1483 بتوصيل المشتركين ب Cisco 6400 باستخدام تضمين AAL5SNAP لحمل حركة مرور IP عبر ATM. يقوم معالج توجيه العقدة (NRP) بتوجيه حركة مرور IP حسب الطلب.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية.

- برنامج IOS الإصدار 12.1(3)DC1 من Cisco 6400 UAC-NRP

- برنامج IOS الإصدار 12.1(3)DB من Cisco 6400 UAC-NSP

- برنامج DSLAM-NI2 IOS الإصدار 12.1(5)DA من Cisco

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

متطلبات الأجهزة

لدعم ADSL WIC على Cisco 2600/3600، يلزم وجود هذا الجهاز:

سلسلة موجهات طراز 2600 من Cisco:

- فتحات WIC للهيكل

- NM-2W

سلسلة موجهات طراز 3600 من Cisco:

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

ملاحظة: بالنسبة ل Cisco 3600، لا يدعم هذا ADSL WIC:

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

متطلبات البرامج

لدعم ADSL WIC، يلزم توفر إصدارات برنامج Cisco IOS software الدنيا هذه:

- برنامج IOS الإصدار 12.1(5)YB (بالإضافة إلى الإصدارات فقط) من Cisco 2600/3600.

- برنامج IOS الإصدار 12.1(3)XJ أو إصدار أحدث (بالإضافة إلى الإصدارات أو مجموعة ميزات ADSL فقط) من Cisco 1700. يتم تعريف مجموعة ميزات ADSL بواسطة "y7" في اسم الصورة. على سبيل المثال، c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

ملاحظة: عند تنزيل الصورة ل Cisco 1700، تأكد من تحديد اسم الصورة ل 1700. لا تقم بتنزيل صورة 1720 أو 1750. لا تدعم الميزات ADSL WIC.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في هذا الرسم التخطيطي.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة هنا.

- ADSL WIC من Cisco

- بروتوكول وقت الشبكة (NRP) طراز 6400 من Cisco

ADSL WIC من Cisco

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

ip subnet-zero

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface ATM0.1 point-to-point

ip unnumbered FastEthernet0

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

protocol ip 172.16.0.2

encapsulation aal5snap

!

ip classless

ip route 172.16.0.2 255.255.255.255 ATM0.1

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

end

بروتوكول وقت الشبكة (NRP) طراز 6400 من Cisco

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

pvc 3/100

protocol ip 10.0.0.1

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.3

ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- تكوين Cisco 6400

- تلميح ADSL الفني من Cisco

- الدعم الفني ل DSL

- المعيار RFC 1483

- البروتوكولات المتعددة الموجهة عبر ATM PVCs باستخدام تضمين LLC

- الدعم الفني - Cisco Systems