المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

تدعم موجهات السلسلة 1700 و 2600 و 3600 من Cisco بطاقة واجهة WAN لخط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL). يتم تكوين الأنظمة الأساسية الثلاثة بنفس الطريقة. ومع ذلك، هناك إختلافات في الأجهزة وفي إصدار برنامج Cisco IOS® Software المطلوب لكل واحد. في هذا المستند، يدعى Cisco 1700/2600/3600 "Cisco ADSL WIC".

يعرض هذا التكوين عينة من CISCO ADSL WIC متصل بمجموعة وصول خط المشترك الرقمي (DSLAM) Cisco 6130. وينتهي في إستخدام مركز Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC).

يتم تكوين بطاقة الواجهة Cisco ADSL WIC باستخدام التوصيل RFC 1483. يتم تكوين Cisco 6400 باستخدام تضمين الجسر الموجه (RBE).

تقوم ميزة ATM RBE في معالج التوجيه لعقدة (NRP) من Cisco 6400 بتوجيه IP عبر حركة مرور بيانات إيثرنت عبر RFC 1483 الجسر من شبكة LAN جسر بين كعب.

يتم توجيه حزم IP المتلقاة على واجهة ATM التي تم تكوينها في وضع جسر المسار من خلال عنوان IP. تستفيد الواجهة من خصائص مخطط شبكة LAN الجذرية المستخدمة بشكل شائع للوصول إلى DSL. وهو يوفر أداء ومرونة زائدين مقارنة بالتوجيه والربط المدمجين (IRB).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين، فتأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية التالية. لدعم ADSL WIC، يلزم على الأقل إصدارات برنامج Cisco IOS software التالية:

- برنامج IOS الإصدار 12.1(5)YB (بالإضافة إلى الإصدارات فقط) من Cisco 2600/3600.

- برنامج IOS الإصدار 12.1(3)XJ أو إصدار أحدث (بالإضافة إلى الإصدارات أو مجموعة ميزات ADSL فقط) من Cisco 1700. يتم تعريف مجموعة ميزات ADSL بواسطة "y7" في اسم الصورة؛ على سبيل المثال، c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

عندما تقوم بتنزيل الصورة ل Cisco 1700، تأكد من تحديد اسم الصورة ل 1700. لا تقم بتنزيل صورة 1720 أو 1750. لا تدعم الميزات ADSL WIC.

لدعم ADSL WIC على Cisco 2600/3600، يلزم توفر إصدارات الأجهزة التالية:

- الطراز 2600: فتحات WIC للهيكل، الطراز NM-2W.

- 3600: NM-1FE1R2W و NM-1FE2W و NM-2FE2W و NM-2W.

ملاحظة: بالنسبة ل Cisco 3600، لا تدعم NM-1E1R2W و NM-1E2W و NM-2E2W ADSL WIC .

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS الإصدار 12.1(3)DC1 من Cisco 6400 UAC-NRP

- برنامج IOS الإصدار 12.1(3)DB من Cisco 6400 UAC-NSP

- برنامج DSLAM-NI2 IOS الإصدار 12.1(5)DA من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في هذا الرسم التخطيطي:

التكوينات

ل Telnet إلى (أو ping) ال cisco ADSL WIC من الإنترنت، شكلت عنوان IP وعنوان MAC على ال ATM قارن. ل العنوان، شكلت ال نفسه عنوان على ال ATM قارن أن أنت شكلت على الإثرنيت قارن. بالنسبة لعنوان MAC، قم بإصدار الأمر show interface eth0. لاحظت عنوان MAC وشكلت هذا نفسه عنوان MAC على واجهة ATM.

عندما يقوم Cisco ADSL WIC بربط IP على واجهات Ethernet و ATM، يكون لكلا الواجهات عنوان IP نفسه.

لاحظ الأمر no ip routing في التكوين.

بطاقة الواجهة Cisco ADSL WIC (R1)

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

!--- When the router is in bridge mode, the FastEthernet !--- and ATM interfaces can have the same IP address.

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface ATM0

mac-address 0030.96f8.45bd

!--- This is the MAC address of interface FastEthernet0. !--- Use the IOS command show interface fastethernet 0 !--- to get the MAC address.

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 4/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

بروتوكول وقت الشبكة (NRP) طراز 6400 من Cisco

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

atm route-bridged ip

pvc 4/100

encapsulation aal5snap

!

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

ip classless

ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.4

!

end

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني ل Cisco DSL

- بنية أساسية للتضمين الوسيط الموجه

- تضمين الجسر الموجه ATM

- تكوين Cisco 6400

- الدعم الفني ل Cisco ADSL

- الدعم الفني - Cisco Systems