المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تكوين MST

التكوين الأساسي

Tuning MST

التحقق من عملية MST

Troubleshooting MST

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند كيفية تكوين الشجرة المتفرعة المتعددة (MST) (802.1s) على محولات Catalyst من السلاسل 4000 و 6000 و 6500 التي تعمل بنظام التشغيل CatOS. قدم برنامج CatOS الإصدار 7.1 هذه الميزة التي تسمح لمسؤول النظام باستخدام مثيلات الشجرة المتفرعة المتعددة (MSTIs) لتجميع شبكات VLAN على محول ما.

إذا كنت تشغل برنامج IOS المتكامل، فارجع إلى المستند التالي للحصول على مساعدة التكوين:

- تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) و IEEE 802.1s MST

باستخدام تكوين MST هذا، يتم تشغيل كل مثيل بشكل مستقل عن المثيلات الأخرى داخل منطقة MST. المثيل 0، الشجرة المتفرعة الداخلية (IST)، محجوز للتفاعل مع بروتوكولات الشجرة المتفرعة الأخرى (STPs) ومناطق MST الأخرى. للحفاظ على مخطط خال من الحلقة، تطابق حالات الشجرة المتفرعة، مثل إعادة التوجيه والحجب لجميع منافذ الحدود (المنافذ على حافة منطقة MST)، حالة الشجرة المتفرعة من IST.

المادة حفازة 4000، 6000، و 6500 sery دعم مفتاح سريع لكل شبكة VLAN يجسر - شجرة + (RPVST+) منذ CatOS برمجية إطلاق 7،5. يستخدم MST (معيار 802.1s) إصدارا معدل من بروتوكول RSTP (معيار 802.1w). يتم دمج هذا الإصدار المعدل داخل MST ويوفر وقت تقارب سريع في حالة حدوث فشل في الشبكة.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- سلسلة مبدلات Cisco Catalyst 4000 و 6000 و 6500

- برنامج CatOS، الإصدار 7.1

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

تكوين MST

يزود هذا قسم الأمر أنت تحتاج in order to setup التشكيل أساسي من MST على ك مادة حفازة 4000، 6000، أو 6500 sery مفتاح. للحصول على أوامر وتوضيحات حول ضبط MST، اتبع قسم التكوين الأساسي.

التكوين الأساسي

اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتمكين MST على المحول.

أستخدم الأمر set spantree mode mst لتعيين وضع الشجرة المتفرعة على المحول على MST.

ملاحظة: لتعطيل MST، يجب تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) آخر، مثل الشجرة المتفرعة + (PVST+) لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN).

2. قم بتعريف تعيينات من شبكة VLAN إلى مثيل.

أستخدم الأمر set spantree mst instance vlan vlan لتعيين شبكات VLAN إلى مثيل. على سبيل المثال، يمكنك إدخال الأمر set spantree mst 10 vlan 1-10،20 لوضع شبكات VLAN من 1 إلى 10 و 20 في المثيل 10. بشكل افتراضي، يتم تعيين جميع شبكات VLAN إلى المثيل 0.

ملاحظة: لا يؤثر تعيين شبكة VLAN إلى مثيل حتى يتم تنفيذ التكوين.

3. قم بتحديد اسم ومراجعة تكوين MST.

أستخدم الأمر set spantree mst configuration name والأمر set spantree mst configuration revision number لتعيين التكوين والمراجعة.

ملاحظة: تعمل الحالات من 1 إلى 15 فقط داخل منطقة MST. على حدود منطقة MST، تقوم MST بنسخ حالة المنفذ من IST، والتي تتصل ببروتوكولات STP الأخرى مثل PVST+، و Common Spanning-Tree (CST)، ومناطق MST الأخرى لتكوين مخطط خال من الحلقة. لا تشكل المحولات التي تم تمكين MST بها إلا منطقة MST إذا كان لديها تخطيط VLAN إلى IST مطابق واسم تكوين MST ومراجعة MST. إن يفشل أي من هذا ثلاثة، الميناء يكون علمت كحد ميناء.

4. قم بإلزام تكوين MST بتطبيقه على المحول.

أستخدم الأمر set spantree mst config commit لتنفيذ تكوين MST.

ملاحظة: إذا وجدت أنك بحاجة إلى تجاهل جميع التحريرات التي تم إجراؤها منذ آخر التزام، فيمكنك إستخدام الأمر set spantree mst back للتراجع عن جميع التحريرات. إذا كنت بحاجة إلى مسح التغييرات التي تم إجراؤها على تكوين MST بواسطة شخص آخر باستخدام جلسة عمل أخرى، فاستخدم الأمر set spantree mst back force.

Tuning MST

أستخدم الأوامر التالية لضبط MST على محول Catalyst لديك.

تعيين الأولوية لكل مثيل MST

لأن كل مثيل في MST يعمل بشكل مستقل عن المثيلات الأخرى على المحول، فيمكن أن يكون لكل مثيل أولوية مختلفة على المحول وربما جذر مختلف في منطقة MST.

لتعيين أولوية spantree في مثيل، أستخدم الأمر set spantree priority mstinstance.

تعيين تكاليف المسار على منفذ محدد

لكل منفذ، يمكن أن يستخدم MST إما التكلفة القياسية للمنفذ أو يمكن أن يعين تكلفة مختلفة باستخدام الأمر set spantree portstancecost mod/port cost mst instance. يمكنك إستخدام هذا الأمر لتحديد تكلفة المسار البديل للرابط الذي يتم إستخدامه ولتحديد المثيلات التي ستستخدم تكلفة المسار البديل هذه.

تعيين أولوية المنفذ على منفذ محدد

لكل منفذ، يمكن أن يستخدم MST إما الأولوية القياسية للمنفذ أو يمكن أن يعين أولوية مختلفة باستخدام الأمر set spantree portinstancePriority mod/port priority mst instance. يمكنك إستخدام هذا الأمر لتحديد أولوية بديلة لمنفذ ما ولتحديد المثيل الذي سيستخدم الأولوية البديلة.

تعيين نوع الارتباط على منفذ ما

باستخدام الأمر set spantree mst link-type mod/port link-type، يمكنك تكوين نوع الارتباط بأي من الطرق الثلاث التالية.

- تلقائي - سيقوم المحول بالكشف التلقائي عن نوع الارتباط ل MST.

- من نقطة إلى نقطة - الرابط هو إرتباط من نقطة إلى نقطة بجهاز آخر. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك إرتباط 10 جيجابت إلى محول Catalyst آخر.

- مشترك - الرابط هو مقطع مشترك ويمكن أن يحتوي على أكثر من جهاز واحد. مثال على هذا الرابط سيكون مركزا بحجم 10 ميغابايت.

التحقق من عملية MST

يوفر هذا القسم أوامر يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح. يتم شرح أمثلة الإخراج من هذه الأوامر في قسم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة مترجم الإخراج، والذي يسمح لك بعرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show spantree mst instance active - أستخدم هذا الأمر للاطلاع على معلومات MST على مثيل. تظهر إضافة الكلمة الأساسية "active" المنافذ النشطة فقط في المثيل المختار.

- show spantree mst mod/port - يعرض هذا الأمر عليك معلومات حول حالة الشجرة المتفرعة لمنفذ محدد عند تشغيل MST.

- show spantree mst configuration - أستخدم هذا الأمر للاطلاع على معلومات حول تكوين MST على المحول.

- show spantree summary mst - يوفر هذا الأمر نظرة عامة سريعة على عملية MST.

- show spantree statistics mst mod/port instance - أستخدم هذا الأمر للاطلاع على الإحصائيات والمعلومات الأخرى المتعلقة بعملية MST على المنفذ المختار.

Troubleshooting MST

تكشف الأوامر المدرجة في قسم التحقق من عملية MST عن معلومات قيمة حول حالة MST على المحول. في قسم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها هذا، نقوم بتمييز بعض المعلومات المهمة في الإخراج الذي تم إرجاعه من هذه الأوامر واستكشاف معناها المحتمل.

- show spantree mst instance نشط

Tank> (enable) show spantree MST 0 active

Spanning tree mode          MST

Instance                            0

VLANs Mapped:              2-4094

!--- These are the VLANs mapped to this instance.

Designated Root          00-03-6c-aa-14-01

!--- This is the root for the instance.

Designated Root Priority    32768  (root priority: 32768, sys ID ext: 0)

Designated Root Cost        2000000

Designated Root Port        4/1

!--- Indicates the root port.

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

IST Master ID MAC ADDR      00-05-00-a9-f4-00

!--- IST only. This indicates the master switch.

IST Master ID Priority      32768

IST Master Path Cost        0          Remaining Hops 20

Bridge ID MAC ADDR          00-05-00-a9-f4-00

Bridge ID Priority          32768  (bridge priority: 32768, sys ID ext: 0)

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec  Max Hops 20

Port   State        Role   Cost      Prio  Type

------ ----------   ----   --------  ----  --------------------

4/1    forwarding   DESG   2000000   32    P2P, Boundary(STP)

4/2    forwarding   ROOT   2000000   32    Shared, Boundary(STP)

4/4    forwarding   DESG   2000000   32    Shared

4/11   forwarding   DESG   2000000   32    P2P

15/1   forwarding   DESG   20000     32    P2P, Edge

16/1   forwarding   DESG   20000     32    P2P, Edge

!--- State identifies the spanning-tree state of this port. !--- Role indicates the role of this port. !--- Cost displays the path cost for this port. !--- Prio indicates this port's priority. !--- Type displays what kind of segment is connected to this port.

- show spantree mst mod/port

يوفر الأمر show spantree mst mod/port نظرة عامة على المنفذ وتكوينه بالإضافة إلى جميع مثيلات MST النشطة عليه.

Console> (enable) show spantree MST 4/2

Edge Port:        No, (Configured) Default

!--- The edge port in MST is enabled or disabled with the !--- set spantree portfast mod/port enable/disable command.

Link Type:     Shared, (Configured) Auto

Port Guard:    Default

Boundary:      Yes (STP)

Inst  State         Role   Cost      Prio  VLANs

----  ------------- ----   --------  ----  ----------

0   forwarding    ROOT   2000000   32    None

1   forwarding    BDRY   2000000   32    1

إذا تم عرض منفذ بشكل غير صحيح كمنفذ حد، بسبب التغييرات الحديثة جدا في الشبكة على سبيل المثال، يمكن إستخدام الأمر set spantree mst mod/port redetect-protocol لإجبار المحول على إعادة اكتشاف بروتوكول الشجرة المتفرعة الذي يتم إستخدامه على هذا الارتباط بواسطة أجهزة أخرى.

- show spantree mst configuration

Console> (enable) show spantree MST config

Current (NVRAM) MST Region Configuration:

!--- MST configuration is currently applied on the switch.

Configuration Name: Test                               Revision: 123

!--- Configuration name and revision must match on all switches to form !--- an MST region.

Instance  VLANs

--------  --------------------------------------------------------------

IST       2-4094

!--- IST is instance 0. It contains all the VLANs except VLAN 1.

1       1

!--- VLAN 1 is mapped into instance 1.

2       -

3       -

!--- No other VLANs are mapped to any other instance.

4       -

5       -

6       -

7       -

8       -

9       -

10       -

11       -

12       -

13       -

14       -

15       -

=======================================================================

NEW MST Region Configuration (Not committed yet)

!--- The MST configuration has not been applied yet.

Configuration Name: Test                               Revision: 123

!--- The revision does not increase automatically if changes are made.

Instance VLANs

-------- --------------------------------------------------------------

IST      3-4094

1      1

2      -

3      -

4      -

5      -

6      -

7      -

8      -

9      -

10      -

11      -

12      -

13      -

14      -

15      2

!--- VLAN 2 moved to instance 15.

=======================================================================

Edit buffer is locked by: Console (pid 142)

!--- The console identified modifies the MST configuration.

- show spantree summary MST

يعطي هذا أمر نظرة عامة سريع من ماذا MST يعمل على المفتاح.

Console> (enable) show spantree summary MST

MAC address reduction: disabled

Root switch for MST instances: 1.

Global loopguard is disabled on the switch.

Global portfast is disabled on the switch.

BPDU skewing detection disabled for the bridge.

BPDU skewed for MST instances:  none.

Portfast bpdu-guard disabled for bridge.

Portfast bpdu-filter disabled for bridge.

Summary of connected spanning tree ports by MST instances

Inst  Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

----- -------- --------- -------- ---------- ----------

0         0         0        0          5          5

1         0         0        0          5          5

2         0         0        0          0          0

3         0         0        0          0          0

4         0         0        0          0          0

5         0         0        0          0          0

6         0         0        0          0          0

7         0         0        0          0          0

8         0         0        0          0          0

9         0         0        0          0          0

10         0         0        0          0          0

11         0         0        0          0          0

12         0         0        0          0          0

13         0         0        0          0          0

14         0         0        0          0          0

15         0         0        0          0          0

Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

----- -------- --------- -------- ---------- ----------

Total        0         0        0         10         10

- show spantree statistics mod/port MST

يمكن إستخدام هذا الأمر للتحقق من نشاط الشجرة المتفرعة على منفذ محدد. وفيما يلي بعض المعلومات التي تم إبرازها

Console> (enable) show spantree statistics 4/2 MST 0

Port  4/2   Instance 0

SpanningTree enabled for instance = 0

BPDU-related parameters

port spanning tree                   enabled

state                                forwarding

port_id                              0x80c2

port number                          0xc2

path cost                            2000000

message age (port/VLAN)              4(20)

designated_root                      00-50-0f-43-cc-00

designated_cost                      150

designated_bridge                    00-30-71-4e-20-07

designated_port                      0x8046

top_change_ack                       FALSE

config_pending                       FALSE

port_inconsistency                   none

PORT based information & statistics

config bpdu's xmitted (port/inst)    2(26851)

!--- Bridge Protocol Data Units (BPDUs) sent for this port and the total !--- for all ports in the instance.

config bpdu's received (port/inst)   1429(5190)

!--- BPDUs received for this port and the total for all !--- ports in the instance.

tcn bpdu's xmitted (port/inst)       1(193)

!--- Topology Change Notification: BPDUs sent on this port !--- and for all ports in the instance.

tcn bpdu's received (port/inst)      0(61)

!--- Topology Change Notification: BPDUs received on this !--- port and for all ports in the instance.

forward trans count                  0

scp failure count                    0

root inc trans count (port/inst)     0(0)

inhibit loopguard                    FALSE

loop inc trans count (port/inst)     0(0)

Status of Port Timers

forward delay timer                  INACTIVE

forward delay timer value            0

message age timer                    ACTIVE

message age timer value              4

topology change timer                INACTIVE

topology change timer value          0

hold timer                          INACTIVE

hold timer value                     0

delay root port timer                INACTIVE

delay root port timer value          0

delay root port timer restarted is   FALSE

VLAN based information & statistics

spanningtree type                    ieee

spanningtree multicast address       01-80-c2-00-00-00

bridge priority                      32768

bridge mac address                   00-05-00-a9-f4-00

bridge hello time                    2 sec

bridge forward delay                 15(15) sec

topology change initiator:           1/0

!--- This indicates the instigator of the last topology change. !--- 1/0 means this switch.

last topology change occurred:        Fri Nov 16 2001, 04:14:01

!--- This indicates the last change in topology.

topology change                      FALSE

topology change time                 35

topology change detected             FALSE

topology change count                107

!--- Indicates number of topology changes.

topology change last recvd. from     00-30-71-4e-20-07

Other port-specific info

dynamic max age transitions          0

port bpdu ok count                   0

msg age expiry count                 0

link loading                         0

bpdu in processing                   FALSE

num of similar bpdus to process      0

received_inferior_bpdu               FALSE

next state                           3

src Mac count:                       0

total src Mac count                  0

curr_src_mac                         00-00-00-00-00-00

next_src_mac                         00-00-00-00-00-00

channel_src_mac                      00-00-00-00-00-00

channel src count                    0

channel OK count                     0

معلومات ذات صلة

- تكوين الشجرة المتفرعة على محولات Catalyst 4000 Series Switches

- تكوين الشجرة المتفرعة على محولات Catalyst 6000 Series Switches

- تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) و IEEE 802.1s MST على المحول Catalyst 6000 الذي يشغل نظام IOS المتكامل

- دعم منتجات الشبكات المحلية (LAN)

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم الفني - Cisco Systems