المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

متطلبات النظام

معلومات ذات صلة

المقدمة

يحتوي هذا المستند على متطلبات النظام لتنفيذ واجهة البيانات الموزعة عبر الألياف (FDDI) على الأنظمة الأساسية الموضحة في كل قسم من هذا المستند.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

متطلبات النظام

مركز Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI

- يسمح التصميم النمطي لتركيزات WS-C1400 Copper Distributed Data Interface (CDDI)/FDDI من Cisco بوجود ما بين أربعة و 32 منفذ CDDI و/أو FDDI.

- ملاحظات إصدار مركز WS-C1400 CDDI/FDDI من Cisco.

مركز Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI

- يدعم مركز WS-C1100 CDDI/FDDI من Cisco إمكانية الاتصال عبر FDDI عبر الألياف الضوئية الفردية (SMF) والألياف متعددة الأوضاع (MMF) والبث متعدد المستويات CDDI/متعدد المستويات (CDDI/MLT-3).

- ملاحظات إصدار مركز WS-C1100 CDDI/FDDI من Cisco.

المحول Catalyst 5000 Series Switch

- تدعم المحولات Catalyst 5000 series switches وحدة CDDI (WS-X5103)، وحدة MMF النمطية FDDI (WS-X5101)، ووحدة FDDI النمطية SMF (WS-X5104).

- تقوم وحدات FDDI/CDDI النمطية بتشغيل صورة البرنامج الخاصة بها، بالإضافة إلى صورة برنامج Supervisor Engine (محرك المشرف).

- مادة حفازة 5000 sery يساند مفتاح FDDI/CDDI وحدة نمطية في مشرف محرك برمجية إطلاق 1،3 أو متأخر.

- ملاحظات إصدار برنامج Catalyst 5000 Series FDDI.

المحول Catalyst 1900/2820 Series Switch

- تدعم المحولات من السلسلة Catalyst 2820 الوحدات النمطية WS-X2831 و WS-X2841 و WS-X2842 FDDI/CDDI.

- تدعم المحولات من السلسلة Catalyst 2820 الوحدات النمطية FDDI/CDDI في إصدار البرنامج 5.x أو إصدار أحدث.

- ملاحظات إصدار برنامج وحدة FDDI النمطية Catalyst 2820 Series.

المحول Catalyst 1600 Series Switch

- يدعم محول Catalyst 1600 Series Token Ring وحدة WS-C161F FDDI النمطية.

- تتيح لك وحدة FDDI توصيل Catalyst 1600 بخوادم الملفات أو الموجهات أو الموجهات أو الموجهات الأخرى أو أجهزة Catalyst 1600 الأخرى، على شبكات FDDI.

- مادة حفازة 1600 sery Token Ring يساند مفتاح FDDI وحدة نمطية في برمجية إطلاق 1.3 أو متأخر.

سلسلة موجهات طراز 7000 من Cisco

- تدعم الموجهات من السلسلة Cisco 7000 كلا من مهايئات منفذ FDDI أحادي الإتجاه ومهايئات منفذ الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل، والتي توفر واجهات لكل من كابل SMF وكابل MMF الضوئي.

- تدعم الموجهات من السلسلة Cisco 7000 مهايئات المنفذ أحادي الإتجاه وثنائي الإتجاه في Cisco IOS الإصدار 11.1x أو إصدار أحدث.

سلسلة موجهات طراز 4000 من Cisco

- تدعم الطرازان Cisco 4500-M و 4700-M وحدات معالج شبكة FDDI (NPMs) أحادية المنفذ ومتعددة الأوضاع ذات مرفق واحد و One-Port Dual Attachment SMF/MMF FDDI.

- تدعم موجهات سلسلة Cisco 4000 FDDI في Cisco IOS، الإصدار 11.2x أو إصدار أحدث.

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم منتجات شبكة LAN

- صفحة دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems