المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

رصد

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يناقش هذا المستند حول أستكشاف أخطاء الحزمة وإصلاحها عبر نفق Dot1Q/L2P بسبب تصميم الشبكة الضعيف في Cisco IOS® مع دراسة حالة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة الأساسية على Dot1Q tunneling

- معرفة أساسية ب OSPF

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج أو أجهزة معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الرسم التخطيطي للشبكة

في إعداد الشبكة هذا، تحتوي الواجهة gi1/44 و gi 1/43 من الموجه 7600-Core على موجه على إعداد عصا باستخدام Fa0/13 و Fa0/12 من الموجه 3400-Metro-1 على التوالي. في 7600-dot1Q مفتاح القارن gi9/44 و gi 9/45 مكنت مع Dot1q نفق أسلوب. خلقت SVI VLAN قارن على ال 3400-Metro Edge و Fa0/13 و Fa0/12 شكلت كشنطة ميناء. تستخدم الموجهات OSPF للاتصال ببعضها البعض.

التكوينات

- 7609 Core

- 7609-Dot1Q

- 3400-مترو-1

- 3400-Metro Edge

7609 Core

!

version 15.0

hostname 7609-CORE

interface GigabitEthernet1/43

mtu 9216

no ip address

no ip redirects

no ip proxy-arp

load-interval 60

carrier-delay 2

flowcontrol send off

storm-control broadcast level 1.00

!

interface GigabitEthernet1/43.3503

encapsulation dot1Q 3503

ip address 172.16.41.17 255.255.255.252

no ip redirects

no ip proxy-arp

ip mtu 1500

ip ospf authentication-key 7 072C0E6B6B272D

ip ospf network point-to-point

ip ospf hello-interval 3

ip ospf dead-interval 10

!

!

interface GigabitEthernet1/44

mtu 9216

no ip address

no ip redirects

no ip proxy-arp

load-interval 60

carrier-delay 2

flowcontrol send off

storm-control broadcast level 1.00

!

interface GigabitEthernet1/44.3803

encapsulation dot1Q 3803

ip address 172.16.73.137 255.255.255.248 secondary

ip address 172.16.41.21 255.255.255.252

no ip redirects

no ip proxy-arp

ip mtu 1500

ip ospf authentication-key 7 072C0E6B6B272D

ip ospf network point-to-point

ip ospf cost 5

ip ospf hello-interval 3

ip ospf dead-interval 10

!--- Output omitted.

!

end

7609 DOT1Q

!

version 12.2

!

interface GigabitEthernet9/44

switchport

switchport access vlan 24

switchport mode dot1q-tunnel

mtu 9216

load-interval 60

carrier-delay 2

flowcontrol send off

storm-control broadcast level 1.00

l2protocol-tunnel cdp

l2protocol-tunnel stp

l2protocol-tunnel vtp

no cdp enable

spanning-tree portfast disable

spanning-tree bpdufilter enable

!

!

interface GigabitEthernet9/45

switchport

switchport access vlan 24

switchport mode dot1q-tunnel

mtu 9216

load-interval 60

carrier-delay 2

flowcontrol send off

storm-control broadcast level 1.00

l2protocol-tunnel cdp

l2protocol-tunnel stp

l2protocol-tunnel vtp

no cdp enable

spanning-tree portfast disable

spanning-tree bpdufilter enable

!

!--- Output omitted.

!

end

3400-مترو-1

!

version 12.2

!

interface FastEthernet0/3

port-type nni

switchport trunk allowed vlan 1052,3503

switchport mode trunk

load-interval 60

!

interface FastEthernet0/4

port-type nni

switchport trunk allowed vlan 1052,3803

switchport mode trunk

load-interval 60

!

!

interface FastEthernet0/12

port-type nni

switchport trunk allowed vlan 2-4094

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/13

port-type nni

switchport trunk allowed vlan 2-4094

switchport mode trunk

!

end

3400-Metro Edge

!

version 12.2

!

interface FastEthernet0/12

port-type nni

switchport mode trunk

load-interval 60

storm-control broadcast level 1.00

spanning-tree portfast disable

spanning-tree bpdufilter disable

!

interface FastEthernet0/13

port-type nni

switchport mode trunk

load-interval 60

storm-control broadcast level 1.00

spanning-tree portfast disable

spanning-tree bpdufilter disable

!

!

interface Vlan3503

ip address 172.16.41.18 255.255.255.252

no ip redirects

no ip proxy-arp

ip ospf authentication-key 7 072C0E6B6B272D

ip ospf network point-to-point

ip ospf hello-interval 3

ip ospf dead-interval 10

!

interface Vlan3803

ip address 172.16.73.139 255.255.255.248 secondary

ip address 172.16.41.22 255.255.255.252

no ip redirects

no ip proxy-arp

ip ospf authentication-key 7 072C0E6B6B272D

ip ospf network point-to-point

ip ospf cost 5

ip ospf hello-interval 3

ip ospf dead-interval 10

!

!--- Output omitted.

!

end

رصد

تحدث قطرات إختبار الاتصال العشوائية عندما تجتاز الحزمة خلال نفق Dot1Q. ولكن لا توجد حالات سقوط للمدخلات/المخرجات على الواجهات، كما لا توجد أعراض لمشكلات الطبقة المادية. أصدرت العرض قارن <interface>أمر in order to فحصت الإدخال/الإخراج يسقط على القارن:

7609-Dot1Q#show interface gi9/44

!--- Output omitted.

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

0 input errors, 0 CRC, 1 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output

!--- Output omitted.

عندما يتم إرسال حركة مرور ICMP الخاصة ب 100 إختبار اتصال من Metro-Edge، يتم تلقي 95 صدى فقط في Core، مما يشير إلى أنه يتم إسقاط حزم ICMP في المسار.

Metro-Edge#ping 172.16.41.21 re 100

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 100-byte ICMP Echos to 172.16.41.21, timeout is 2 seconds:

.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 95 percent (95/100), round-trip min/avg/max = ½/9 ms

ملاحظة: يظهر الأمر show ip traffic في 7609 أنه يتم تلقي 95 صدى فقط بينما في Metro-edge ويظهر 100 صدى يتم إرسالها.

show ip traffic

في Metro-edge
ICMP statistics:

Rcvd: 0 format errors, 0 checksum errors, 0 redirects, 0 unreachable

0 echo, 95 echo reply, 0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench

0 parameter, 0 timestamp, 0 info request, 0 other

0 irdp solicitations, 0 irdp advertisements

Sent: 0 redirects, 0 unreachable, 100 echo, 0 echo reply

0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench, 0 timestamp

0 info reply, 0 time exceeded, 0 parameter problem

0 irdp solicitations, 0 irdp advertisements

!--- The above output shows that 100 echos are sent !--- but received 95 replies from 7609-Core.

في 7609 مراكز

ICMP statistics:

Rcvd: 0 format errors, 0 checksum errors, 0 redirects, 0 unreachable

95 echo, 0 echo reply, 0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench

0 parameter, 0 timestamp, 0 info request, 0 other

0 irdp solicitations, 0 irdp advertisements

Sent: 0 redirects, 0 unreachable, 0 echo, 95 echo reply

0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench, 0 timestamp

0 info reply, 0 time exceeded, 0 parameter problem

0 irdp solicitations, 0 irdp advertisements

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

دققت ما إذا ماك عنوان يكون علمت بشكل صحيح in order to تحريت الإسقاط في ربط.

أستخدم الأمر show mac address table للتحقق من إدخالات عنوان MAC.

لإجراء إختبار الاتصال بنجاح

7609-DOT1q#sh mac-address-table address E05F.B972.1F00 all

Legend: * - primary entry

age - seconds since last seen

n/a - not available

vlan mac address type learn age ports

------+----------------+--------+-----+----------+--------------------------

Active Supervisor:

* 24 e05f.b972.1f00 dynamic Yes 0 Gi9/44

!--- This output displays the MAC address learnt !--- and its associated port, in this case the associated !--- port for successful ping is Gi9/44.

إختبار الاتصال للفشل

7609-DOT1q#sh mac-address-table address E05F.B972.1F00 all

Legend: * - primary entry

age - seconds since last seen

n/a - not available

vlan mac address type learn age ports

------+----------------+--------+-----+----------+--------------------------

Active Supervisor:

* 24 e05f.b972.1f00 dynamic Yes 5 Gi9/45

!--- This output displays the MAC address learnt !--- and its associated port, in this case, !--- the port number is Gi9/45.

لترى برمجة فهرس MAC التفصيلية، أستخدم الأمر show mac-address-table.

7609-DOT1q#sh mac-address-table address E05F.B972.1F00 det

MAC Table shown in details

========================================

PI_E RM RMA Type Alw-Lrn Trap Modified Notify Capture Flood Mac Address Age Pvlan SWbits Index XTag

----+---+---+----+-------+----+--------+------+-------+------+--------------+----+------+------+----

Active Supervisor:

Yes No No DY No No Yes No No No e05f.b972.1f00 0xE0 24 0 0x22C 0

أصدرت البعيد login مفتاح واختبر mcast ltl-info فهرسة <index number>أمر in order to عرفت أي ميناء رقم أن ال hex قيمة أشار.

7609-DOT1q-sp#test mcast ltl-info index 22B

index 0x22B contain ports 9/44

7609-DOT1q-sp#test mcast ltl-info index 22C

index 0x22C contain ports 9/45

!--- The output shows that hex number 22B !--- points to 9/44 port and hex 22C points to 9/45.

ل failed عملية أزيز المصدر وغاية فهرسة ال نفسه ميناء وبالتالي الإسقاط. عندما يمكن نقل Mac باستخدام أمر ماك-address-table notification mac-move على ال 7600 فإنه يظهر رفرفة MAC بين منفذين مختلفين وهذه هي رسالة الخطأ:

ملاحظة: بما أن 6500/7600 يستعمل واحد مشترك ماك عنوان للمفتاح.، ال نفسه ماك عنوان يعين بين ميناء مختلف. العرض مادة حفازة 6000 chassis-mac-address يبدي أمر المفتاح {upper}mac address.

* Jul 2 10:29:44.011: %MAC_MOVE-SP-4-NOTIF: Host e05f.b972.1f00 in

vlan 24 is flapping between port Gi9/45 and port Gi9/44

!--- The previous error message indicates !--- that the same MAC address is assigned between !--- two different ports: Gi9/45 and port Gi9/44.

الحل

الشبكة السابقة هي إعداد شبكة شبكة كاملة بها نقاط نهاية النفق DOT1Q على نفس المحول. في هذا النوع من إعداد الشبكة من المتوقع وجود نقاط MAC. لتجنب رفرفة ماك، يمكن تنفيذ أحد هذه الحلول.

- قم بنقل نقطة نهاية النفق إلى محول مختلف، على سبيل المثال، يجب أن يحدث التضمين والعزل في محول مختلف.

- VLAN يقضب يستطيع كنت in order to نظمت VLANs في any of the شنطة ميناء.

معلومات ذات صلة

- تكوين اتصال IEEE 802.1Q النفقي

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems