المحتويات

كيف يمكنك تحديد رقم الواجهة المطلوب إستخدامه في اسم قاعدة معلومات الإدارة؟

معلومات ذات صلة

س. كيف يمكنك تحديد رقم الواجهة المطلوب إستخدامه في اسم قاعدة معلومات الإدارة؟

أ. يحتوي كل صف من جدول الواجهات على رقم مرتبط، يسمى ifIndex. يمكنك إستخدام رقم ifIndex للحصول على مثيل محدد لكائن مجموعة الواجهات. على سبيل المثال، سيجد لك InNUcastPkts.1 عدد حزم البث التي تم استقبالها على الواجهة رقم واحد. يمكنك بعد ذلك العثور على وصف الواجهة رقم 1 بالنظر إلى الكائن الذي يحمل وصف الواجهة (من MIB-II) ifDescr.1.

معلومات ذات صلة

- MIB Locator (محدِّد موقع MIB)

- الدعم الفني - Cisco Systems