المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

SDI

NDI

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر هذا المستند تعريفات لإدخال البيانات التسلسلي (SDI) وإدخال بيانات الشبكة (NDI) عند مشاهدته في تصحيح الأخطاء، كما هو الحال في قسم التحقق من تكوين STUN Virtual Multipoint.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

SDI

يمثل SDI الحزمة التي يتم الحصول عليها من قبل واجهة تغليف تسلسلية محلية (STUN) ويتم توجيهها إما إلى تضمين TCP أو تسلسلي أو مباشر أو.

NDI

يمثل NDI حزمة إجتازت الشبكة عبر مسلسل، أو مباشر، أو TCP عملية كبسلة، ويتم توجيهها إلى واجهة STUN المغلفة.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems