المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التقاط تصحيح الأخطاء أثناء تنشيط STUN

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند عينة تكوين للتضمين المباشر للنفق التسلسلي (STUN). يتم عرض الحالات ذات الصلة في إخراج أمر show stun وتغييرات الحالة في إخراج أمر debug في قسم التحقق من الصحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في هذا المستند.

على الرغم من أنه يجب ألا تتسبب أوامر debug stun packet وdebug stun event في إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) بشكل مفرط، إلا أنه يتم إستخدام الأمر logging buffered لنسخ الإخراج إلى ملف السجل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.0(8) المزود بميزات IBM لتكوين STUN.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- كلوكلوكو

- فيربانكس

كلوكلوكو

cloclo# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname cloclo

!

boot system flash rsp-jsv-mz.120-8

logging buffered 64000 debugging

no logging console

enable password cisco

!

microcode CIP flash slot0:cip27-3

microcode reload

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip cef

!

!

stun peer-name 10.10.10.10

stun protocol-group 2 sdlc

!

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation stun

no ip mroute-cache

clockrate 9600

stun group 2

stun route address 1 interface Serial0/1

!

interface Serial0/1

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

!--- Output suppressed.

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

shutdown

!

!--- Output suppressed.

!

router eigrp 100

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

cloclo#

فيربانكس

fairbanks# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname fairbanks

!

boot system flash

logging buffered 64000 debugging

no logging console

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

stun peer-name 10.20.20.20

stun protocol-group 2 sdlc

!

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.20.20.20 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

shutdown

media-type 10BaseT

!

interface Ethernet1

ip address 172.17.240.12 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

shutdown

media-type 10BaseT

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation stun

no ip mroute-cache

clockrate 9600

stun group 2

stun route address 1 interface Serial2

!

!--- Output suppressed.

!

interface Serial2

ip address 10.2.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

clockrate 19200

!

!--- Output suppressed.

!

router eigrp 100

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

fairbanks#

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

يتم عرض إخراج الأمر show stun لكلا الموجهين في هذا القسم. وهو يوضح أن حالة STUN لكل موجه مفتوحة. أيضا، عدادات الحزم المستلمة (rx_pkts) والحزم المرسلة (tx_pkts) كل مرة تقوم فيها بإصدار الأمر show stun.

cloclo# show stun

This peer: 10.10.10.10

*Serial0/0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial0/1        open             4510      4513         0

fairbanks# show stun

This peer: 10.20.20.20

*Serial0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial2          open             2260      2257         0

fairbanks# show stun

This peer: 10.20.20.20

*Serial0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial2          open             2270      2267         0

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: قبل إصدار أوامر تصحيح الأخطاء، راجع المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- debug stun packet — يعرض معلومات عن الحزم التي تنتقل من خلال إرتباطات STUN.

- debug stun event—يعرض إتصالات STUN ونشاطها.

التقاط تصحيح الأخطاء أثناء تنشيط STUN

cloclo# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 232 messages logged

Trap logging: level informational, 43 message lines logged

Log Buffer (64000 bytes):

!--- These timestamped lines each appear on one line in normal output:

*Nov  3 11:35:06.191: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial0/1, changed state to up

*Nov  3 11:35:07.191: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up

*Nov  3 11:35:31.819: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial0/0, changed state to up

*Nov  3 11:35:32.819: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up

*Nov  3 11:35:36.631: STUN sdlc:

00:04:12 Serial0/0       SDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 11:35:37.831: STUN sdlc:

00:00:01 Serial0/0       SDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 11:35:37.859: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) U: UA      PF:1

*Nov  3 11:35:37.879: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:37.907: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.031: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.059: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.091: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) I:         PF:0  NR:000  NS:000

*Nov  3 11:35:38.231: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.295: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) I:         PF:1  NR:001  NS:000

*Nov  3 11:35:38.431: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.459: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.555: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) I:         PF:0  NR:001  NS:001

*Nov  3 11:35:38.631: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.691: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) I:         PF:1  NR:002  NS:001

*Nov  3 11:35:38.831: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:38.859: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.031: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.059: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.231: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.259: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.431: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.563: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

cloclo#

fairbanks# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 203 messages logged

Trap logging: level informational, 40 message lines logged

Log Buffer (64000 bytes):

!--- These timestamped lines each appear on one line in normal output:

*Nov  3 09:38:12.759: %SYS-5-CONFIG_I:

Configured from console by console

*Nov  3 09:38:14.231: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial2, changed state to up

*Nov  3 09:38:15.231: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial2, changed state to up

*Nov  3 09:38:44.687: STUN sdlc:

00:04:41 Serial0         NDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 09:38:45.887: STUN sdlc:

00:00:01 Serial0         NDI: (001/008) U: SNRM    PF:1  @

*Nov  3 09:38:45.899: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) U: UA      PF:1

*Nov  3 09:38:45.935: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:45.947: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.087: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.099: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.155: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) I:         PF:0  NR:000  NS:000

*Nov  3 09:38:46.287: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.323: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) I:         PF:1  NR:001  NS:000

*Nov  3 09:38:46.487: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.499: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.615: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) I:         PF:0  NR:001  NS:001

*Nov  3 09:38:46.687: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.719: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) I:         PF:1  NR:002  NS:001

*Nov  3 09:38:46.887: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:46.899: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.087: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.099: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.287: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.299: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

fairbanks#

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم STUN (النفق التسلسلي) و BSTUN (نفق الحظر التسلسلي)

- الأدوات والموارد

- الدعم الفني - Cisco Systems