المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الرسم التخطيطي للشبكة

تكوينات NBMA (إستخدام بث نوع الشبكة)

تلميحات التحقق

تكوينات NBMA (إستخدام عبارات الجوار)

تلميحات التحقق

عمليات تهيئة من نقطة إلى عدة نقاط

تلميحات التحقق

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند التكوينات الأولية لفتح أقصر مسار أولا (OSPF) عبر الارتباطات التي لا تدعم البث.

معلومات أساسية

في الوسائط غير القابلة للبث مثل ترحيل الإطارات و X.25 و ATM وخدمة البيانات متعددة الميجابت المحولة (SMDS)، يمكن تشغيل OSPF في الوضعين:

- الوصول المتعدد عبر البث (NBMA): يحاكي نموذج بث عن طريق إختيار موجه محدد (DR) وموجه مخصص للنسخ الاحتياطي (BDR). هناك طريقتان لمحاكاة نموذج بث على شبكة NBMA: قم بتعريف نوع الشبكة كبث باستخدام الأمر الفرعي لواجهة بث شبكة ip ospf أو قم بتكوين العبارات المجاورة التي تستخدم الأمر router ospf.

- من نقطة إلى نقطة متعددة: يتعامل مع الشبكة غير المتصلة بالبث كمجموعة من إرتباطات من نقطة إلى نقطة حسب تكوين الأمر ip ospf network point-to-multipoint.

يجب تحديد نوع الشبكة على الشبكات غير المرسلة لتجنب تكوين عبارات مجاورة. يقدم هذا المستند نموذجا لتكوينات OSPF عبر إرتباطات غير إذاعية. أستخدم الأمر show ip ospf interface للتحقق من نوع شبكة الواجهة التي تشغل OSPF ويتم إستخدام الأمر show ip ospf neighbor لمعرفة حالة الموجه المجاور.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بفهم التكوين الأساسي لبروتوكول توجيه OSPF.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الموجهات 2500 من Cisco

- برنامج IOS® الإصدار 12.2(24a) من Cisco الذي يتم تشغيله على الموجهات

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الرسم التخطيطي للشبكة

هذا هو الرسم التخطيطي للشبكة المستخدم في أمثلة التكوين في هذا المستند.

تكوينات NBMA (إستخدام بث نوع الشبكة)

الموجه 1

interface Loopback0

ip address 192.0.2.3 255.255.255.255

!

!

interface Serial2

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf network broadcast

no keepalive

frame-relay map ip 192.0.2.1 16 broadcast

!

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

الموجه 2

interface Loopback0

ip address 192.0.2.2 255.255.255.255

!

interface Serial1/0

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf network broadcast

no keepalive

clockrate 2000000

frame-relay map ip 192.0.2.1 16 broadcast

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

!

تلميحات التحقق

هذا هو إخراج الأمر show للموجه 1.

Router1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.2           1   FULL/BDR        00:00:37    192.0.2.1         Serial2

Router1# show ip ospf interface s2

Serial2 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.3, Network Type BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.0.2.3, Interface address 192.0.2.1

Backup Designated router (ID) 192.0.2.2, Interface address 192.0.2.1

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:00

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.2  (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

والمخرجات الخاصة بالموجه 2 هي كما يلي.

Router2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.3           1   FULL/DR         00:00:38     192.0.2.1         Serial1/0

Router2# show ip ospf interface s1/0

Serial1/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.0.2.3, Interface address 192.0.2.1

Backup Designated router (ID) 192.0.2.2, Interface address 192.0.2.1

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:03

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.3  (Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

تكوينات NBMA (إستخدام عبارات الجوار)

الموجه 1

interface Loopback0

ip address 192.0.2.3 255.255.255.255

!

interface Serial2

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf priority 2

no keepalive

frame-relay map ip 192.0.2.1 16

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

neighbor 192.0.2.1

!

الموجه 2

interface Loopback0

ip address 192.0.2.2 255.255.255.255

!

interface Serial1/0

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

no keepalive

clockrate 2000000

frame-relay map ip 192.0.2.1 16

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

neighbor 192.0.2.1

!

ملاحظة: في التكوينات الموضحة للتو، يقوم الأمر ip ospf priority 2 على الموجه 1 بتعيين أولوية واجهة أعلى من قيمة الأولوية الافتراضية الخاصة ب 1، والتي تجعل من DR و Router2 ذاكرة BDR لشبكة NBMA. إذا لزم الأمر، يمكنك تعيين قيمة الأولوية على 0 لتكوين موجه بحيث لا يصبح أبدا DR/BDR. وهذا ضروري في شبكات المحوري والتحدث حيث يجب تكوين المحور ليصبح DR، حيث يجب ألا يكون المحوران DR و BDR. على الرغم من أن تكوين بيان الجوار من جانب واحد كاف لتكوين التجاور، فمن الممارسات الجيدة تكوينها على كلا النهايتين كما هو موضح. كما أن أوامر خريطة ترحيل الإطارات لا تحتاج إلى أن تحتوي على معلمة البث لأن حزم OSPF يتم توجيهها الأحادي باستخدام جملة المجاور.

تلميحات التحقق

هذا هو إخراج الأمر show للموجه 1.

Router1# show ip ospf neighbors

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.2           1   FULL/BDR        00:01:39    192.0.2.1         Serial2

Router1# show ip ospf interface s2

Serial2 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.3, Network Type NON_BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.0.2.3, Interface address 192.0.2.1

Backup Designated router (ID) 192.0.2.2, Interface address 192.0.2.1

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:19

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 2, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.2  (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

والمخرجات الخاصة بالموجه 2 هي كما يلي.

Router2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.3           1   FULL/DR         00:01:49     192.0.2.1         Serial1/0

Router2# show ip ospf interface s1/0

Serial1/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.2, Network Type NON_BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.0.2.3, Interface address 192.0.2.1

Backup Designated router (ID) 192.0.2.2, Interface address 192.0.2.1

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:01

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 2, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.3  (Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

عمليات تهيئة من نقطة إلى عدة نقاط

الموجه 1

interface Loopback0

ip address 192.0.2.3 255.255.255.255

!

interface Serial2

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf network point-to-multipoint

no keepalive

frame-relay map ip 192.0.2.1 16 broadcast

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

!

الموجه 2

interface Loopback0

ip address 192.0.2.2 255.255.255.255

!

interface Serial1/0

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf network point-to-multipoint

no keepalive

clockrate 2000000

frame-relay map ip 192.0.2.1 16 broadcast

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

تلميحات التحقق

هذا هو إخراج الأمر show للموجه 1.

Router1# show ip ospf neighbors

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.2           1   FULL/  -        00:01:53    192.0.2.1         Serial2

Router1# show ip ospf interface s2

Serial2 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.3, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:18

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.2

Suppress hello for 0 neighbor(s)

والمخرجات الخاصة بالموجه 2 هي كما يلي.

Router2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.3           1   FULL/  -        00:01:58     192.0.2.1         Serial1/0

Router2# show ip ospf interface s1/0

Serial1/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.2, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:18

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.3

Suppress hello for 0 neighbor(s)

ملاحظة: لا يتم إختيار أي من خدمات الاسترداد وإعادة الإدماج (BDR) عندما يتم تكوين شبكة NBMA كنقطة إلى عدة نقاط كما هو موضح في النواتج، نظرا لأنه يتم التعامل معها كمجموعة من الارتباطات من نقطة إلى نقطة.

لمزيد من المعلومات، راجع تكوين OSPF.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم OSPF

- صفحة دعم بروتوكولات توجيه IP

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems