المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند مثالا على تكوين الارتباطات الظاهرية في الإصدار الأول من أقصر مسار مفتوح (OSPFv3). يتوسع OSPFv3 في الإصدار 2 من OSPF لتوفير الدعم لبادئات توجيه IPv6 والحجم الأكبر لعناوين IPv6.

لكل إرتباط ظاهري، يتم إنشاء قاعدة بيانات معلومات أمان رئيسية للارتباط الظاهري. نظرا لأنه يجب فتح مقبس آمن على كل واجهة، فسيكون هناك قاعدة بيانات معلومات أمان مطابقة لكل واجهة في منطقة النقل. يتم الاحتفاظ بحالة مأخذ التوصيل الآمنة في قاعدة بيانات معلومات أمان الواجهة. يعكس حقل الحالة في قاعدة بيانات معلومات الأمان الرئيسية حالة جميع مآخذ التوصيل الآمنة المفتوحة للارتباط الظاهري. إذا تم تشغيل جميع مقابس الأمان، فسيتم إعداد حالة الأمان للارتباط الظاهري.

يجب أن تستخدم الحزم المرسلة على إرتباط ظاهري مع IPsec عناوين المصدر والوجهة المحددة مسبقا. يتم إستخدام عنوان المنطقة المحلية الأول الذي تم العثور عليه في بادئة المنطقة للموجه LSA للمنطقة كعنوان المصدر. يتم حفظ عنوان المصدر هذا في بنية بيانات المنطقة ويستخدم عند فتح مآخذ التوصيل الآمنة وإرسال الحزم عبر الارتباط الظاهري. لن ينتقل الارتباط الظاهري إلى حالة من نقطة إلى نقطة حتى يتم تحديد عنوان مصدر. أيضا، عند تغيير عنوان المصدر أو الوجهة، يجب إغلاق مقابس الأمان السابقة وفتح مقابس آمنة جديدة.

يستخدم مثال التكوين هذا أمر area virtual-link لتحديد إرتباط ظاهري OSPF في وضع تكوين الموجه.

ملاحظة: يجب أن يتضمن كل جار للارتباط الظاهري معرف منطقة النقل ومعرف الموجه المجاور للارتباط الظاهري المقابل من أجل تكوين الارتباط الظاهري بشكل صحيح. أستخدم أمر EXEC show ip ospf لعرض معرف الموجه.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- أكمل إستراتيجية شبكة OSPF وتخطيطها لشبكة IPv6.

- تمكين توجيه البث الأحادي للإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IP).

- قم بتمكين IPv6 على الواجهة.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تستند التكوينات الواردة في هذا المستند إلى موجه السلسلة Cisco 3700 على برنامج Cisco IOS® Software، الإصدار 12.4 (15)T 13.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- الموجه R1

- الموجه R2

- الموجه R3

- الموجه R4

الموجه R1

hostname R1

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

ipv6 router ospf 10

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

الموجه R2

hostname R2

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:2::2/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:1::2/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Serial2/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:2::2/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 23

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

ipv6 router ospf 10

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

area 23 virtual-link 3.3.3.3

!

الموجه R3

hostname R3

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:3::3/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 23

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:3::3/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 34

!

interface Serial2/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:2::3/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 23

serial restart-delay 0

!

ipv6 router ospf 10

router-id 3.3.3.3

log-adjacency-changes

area 23 virtual-link 2.2.2.2

!

الموجه R4

hostname R4

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:4::4/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 34

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:3::4/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 34

!

ipv6 router ospf 10

router-id 4.4.4.4

log-adjacency-changes

!

التحقق من الصحة

استعملت هذا أمر أن يدقق التشكيل:

في الموجه R1

يوضح الإخراج بوضوح أنه يمكن للموجه R1 إختبار اتصال عنوان الاسترجاع للموجه R4 بنجاح.

إختبار اتصال الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IP)

R1#ping ipv6

Target IPv6 address: fe01:4::4

Ping Loopback 0 interface of R4

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands? [no]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE01:4::4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/72/96 ms

في الموجه R2

يوفر الأمر show ipV6 ospf المجاور معلومات المجاور لكل واجهة.

إظهار جار IPv6 OSPF

R2# show ipv6 ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Interface ID    Interface

3.3.3.3                 0   FULL/  -                -                22        OSPFv3_VL0

Virtual Link Between R2 & R3

1.1.1.1                 1   FULL/DR         00:00:35         4                 Ethernet1/0

3.3.3.3                 0   FULL/  -           00:00:31      12                Serial2/0

في الموجه R4

يوضح الإخراج بوضوح أنه يمكن للموجه R4 إختبار اتصال الواجهة الخلفية للموجه R1 بنجاح.

إختبار اتصال الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IP)

R4#ping ipv6

Target IPv6 address: fe01:1::1

Ping Loopback 0 interface of R1

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands? [no]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE01:1::1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/100/224 ms

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية IPv6

- دعم تقنية بروتوكول فتح أقصر مسار أولا (OSPF)

- تنفيذ OSPF ل IPv6

- مثال على تكوين OSPFv3

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems