المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

النطاق والأثر

منصات Cisco المتأثرة

خدمات شبكات التطبيقات

الواجهات والوحدات النمطية

برنامج IOS من Cisco

إدارة الشبكة

الشبكات الضوئية

الموجهات والمحولات

الأمان وشبكة VPN

شبكات التخزين

الأدوات والموارد

الفيديو والكابلات وعرض المحتوى

الاتصالات الموحدة والصوت

لاسلكي

التكوينات والحلول البديلة

أجهزة الأمان المعدلة (ASA) وأنظمة PIX الأساسية

منصات CatOS

CiscoWorks

محول خدمات المحتوى (CSS)

اكتشاف الاقتحام والوقاية منه

منصات برنامج IOS من Cisco

IOS XR من Cisco

تأثيرات بروتوكول وقت الشبكة

منتجات ONS 15000 Series

محولات التخزين (SAN-OS) - نظام MDS 9500 Series للتخزين

مركزات VPN 3000 (نظام تشغيل Altiga)

معلومات أساسية

معلومات ذات صلة

المقدمة

تعتبر Cisco إستباقية في نهجها للامتثال لتغييرات التوقيت الصيفي الجديد (DST) وتريد التأكد من أن منتجات Cisco في شبكات عملائنا تستمر في العمل دون تأثير من خلال الانتقال إلى تاريخ DST. على هذا النحو، اتخذت Cisco مبادرة على مستوى الشركة لتوفير الوثائق التي تصف كيفية تحديث كل منتج.

والغرض من هذه الوثيقة هو وصف الطرق التي يمكن إستخدامها لمعالجة التغير في التوقيت الصيفي، الذي بدأ في 8 آب/أغسطس 2005، عندما وقع الرئيس جورج دبليو بوش على قانون سياسة الطاقة لعام 2005. يساعد هذا المستند في إرشادك خلال خطوط منتجات Cisco التي تتطلب التدخل لإعدادها لتغييرات تاريخ US-DST.

سيتم توفير معلومات إضافية حول المنتجات بمجرد توفرها. راجع باستمرار للحصول على التحديثات.

قانون سياسة الطاقة هذا يغير تواريخ التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة. وفي عام 2007، تبدأ الفرقة في الأحد الثاني من شهر آذار/مارس وتنتهي في الأحد الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وسوف يبلغ وزير الطاقة الكونجرس بتأثير هذا التغيير. ويحتفظ الكونغرس بالحق في إستئناف الجدول الزمني الخاص بمراعاة التوقيت الصيفي لعام 2005 بمجرد الانتهاء من دراسة وزارة الطاقة. يسري هذا القانون في 1 مارس/آذار 2007.

ملخص التغييرات التي طرأت على التوقيت الصيفي

قبل عام 2007

سنة 2007 وما بعدها

بدء

الأحد الأول في أبريل

الأحد الثاني في مارس

نهاية

الأحد الماضي في أكتوبر

الأحد الأول في نوفمبر

تم إنشاء أنظمة التشغيل الخاصة بمعظم منتجات Cisco التي تدعم التوقيت الصيفي في آليات لتغيير التوقيت تلقائيا، استنادا إلى القواعد الحالية للولايات المتحدة ( الكلمات الأساسية المتكررة" في أوامر المنطقة الزمنية). وبمجرد تنفيذ القانون الجديد، سوف يستمر تغير الوقت الموجود على الأجهزة وفقا للقواعد القديمة، ما لم يتم إجراء تغييرات.

يلزم إجراء تغييرات التكوين الواردة في هذا المستند لتغيير التواريخ "المبرمجة في" للوقت الصيفي للمناطق الزمنية المختلفة. قد لا تتطلب بعض الأجهزة التي تقوم بتشغيل برنامج أحدث هذا التغيير إذا كان طلب التحسين متضمنا في إصدار البرنامج الذي يتم تشغيله على الجهاز. في البرنامج الذي يتضمن هذا التحسين، تم تغيير قيم وقت الصيف القديم إلى قيم وقت الصيف الجديدة، ولا يلزم تغييرات التكوين في هذا المستند. للحصول على معلومات تفصيلية حول المنتجات الفردية، راجع منصات Cisco المتأثرة.

يجب أن تحدث تغييرات التكوين أو نظام التشغيل على الأجهزة التي تقوم بتنفيذ القواعد القديمة، حتى يمكن تصحيح وقت الجهاز، في السجلات والاتصالات الأخرى المختومة بالوقت من الجهاز/النظام الأساسي.

[رجوع إلى الأعلى]

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

النطاق والأثر

يؤثر تغيير DST على جميع الأجهزة التي تدعم تغيير الوقت تلقائيا عند تكوينها لدعم التوقيت الصيفي. يؤثر هذا التغيير على الأجهزة من Cisco وغيرها من الأجهزة. يجب على العملاء الاتصال بأي مورد يستخدم مراسلات حساسة للوقت أو إتصالات أخرى مختومة بختم الوقت من أجل تحديد تأثير قانون سياسة الطاقة.

الأجهزة المتأثرة التي لم يتم تغييرها يمكن أن تعرض الوقت المستغرق ساعة واحدة بالضبط بعيدا عن الوقت الفعلي أثناء فترات DST في الربيع والخريف. وفي عام 2007، بدأ برنامج الإرسال والاستقبال قبل ثلاثة أسابيع، ثم انتهى بعد أسبوع واحد مما كان عليه في السنوات الماضية. ويسري هذا التغيير لأول مرة في آذار/مارس 2007. يمكن أن يكون لهذا التغيير تأثير كبير على أنشطة ربط الحدث التي يتم القيام بها كجزء من عمليات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها ومراقبتها العادية.

بالنسبة للأجهزة المتعلقة بالأمان، حيث يتم التقاط السجلات وربطها وتخزينها للرجوع إليها في المستقبل، يمكن أن يؤدي تغيير الوقت هذا إلى جعلها غير صحيحة للحالات التي يلزم استدعاؤها فيها لإعادة بناء تسلسل الأحداث. قد لا تكون الطوابع الزمنية غير الصحيحة مشكلة للأحداث التي تحصل على إجراء فوري. ومع ذلك، تشير هذه الأحداث في المستقبل إلى أوقات غير صحيحة.

يمكن أن يتأثر أي جهاز به عناصر تحكم وأنشطة قائمة على الوقت، مثل خوادم AAA وأجهزة المحتوى (CE) ووظائف cron وخوادم تدفق الفيديو ويجب فحصه مع المورد المناسب.

وتتضمن الأمثلة الأخرى تسجيل المكالمات في الأوقات الخطأ التي يمكن أن تؤثر على الإبلاغ التفصيلي عن المكالمات ومعلومات الفوترة أو أوقات طلب الحملة غير الدقيقة التي ينتج عنها طلب العملاء خارج الفترات الزمنية المخصصة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FTC)، وهو ما يعد انتهاكا لأنظمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FTC).

ونتيجة لذلك، فإن أي جهاز لديه عناصر تحكم وأنشطة قائمة على الوقت، مثل خوادم المصادقة وأنشطة المزامنة والأحداث المجدولة (أي الوظائف الدفعية وعمليات النسخ الاحتياطي الموقوتة أو قدرات الطلب المؤتمتة أو البرامج النصية، وما إلى ذلك) التي تم تكوينها لاستخدام قواعد DST الخاصة بالولايات المتحدة سوف تتأثر خلال الفترة الزمنية التي يتم فيها تطبيق قواعد DST الجديدة الخاصة بالولايات المتحدة، ولكن قواعد DST القديمة الخاصة بالولايات المتحدة لا تزال مطبقة.

[رجوع إلى الأعلى]

منصات Cisco المتأثرة

تسرد الجداول الواردة في هذا القسم معرفات التحسين من Cisco التي تم إنشاؤها لتعقب التغييرات في إعدادات نظام التشغيل الافتراضية لأنظمة التشغيل المختلفة. ستغير إصدارات البرامج التي تتضمن هذه التحسينات الوقت بشكل صحيح عند تكوينها لمراقبة التوقيت الصيفي. ستستخدم إصدارات البرامج التي لا تتضمن هذه التحسينات، ولكنها تدعم التوقيت الصيفي، تواريخ 2006، غير الصالحة لعام 2007.

ارجع إلى هذه الفئات للحصول على مزيد من المعلومات حول المنتج الخاص بك:

- خدمات شبكات التطبيقات

- الواجهات والوحدات النمطية

- برنامج IOS من Cisco

- إدارة الشبكة

- الشبكات الضوئية

- الموجهات والمحولات

- الأمان وشبكة VPN

- شبكات التخزين

- الأدوات والموارد

- الفيديو والكابلات وعرض المحتوى

- الاتصالات الموحدة والصوت

- لاسلكي

لعرض كل تحسين والإصدار الذي يتم دمجه فيه، انقر فوق معرف تعقب Cisco المناسب أو أستخدم أداة الأخطاء (للعملاء المسجلين فقط). يجب التسجيل مع Cisco.com لعرض هذه المعلومات. للحصول على قائمة كاملة بإشعارات حقل المنتج، ارجع إلى صفحة ملخص إشعار حقل المنتج.

ملاحظة: سيتم تحديث هذه الصفحة عند تناول المزيد من المنتجات.

[رجوع إلى الأعلى]

خدمات شبكات التطبيقات

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

نظام شبكات التطبيقات والمحتوى (ACNS)

CSCse61326

ثابت في الإصدارين 5.5(5) و 3.0(10). ارجع إلى FN - 62677 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على منتجات شبكات المحتوى للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

نظام السرعة التطبيقية (AVS)

CSCsh58527

ثابت في 5. 0. 3 فقط. يجب الرجوع إلى مستخدمي AVS 6.0 للحصول على التصحيح. ارجع إلى FN - 62740 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج عن منتجات AVS.

برنامج نظام توصيل المحتوى لتطبيق البث التلفزيوني (CDS-TV)

غير متوفر

ثابتة في إصدارات CDS-TV 1.4.4.1.3 و 1.5.1.0.0. يقوم Cisco TAC بإجراء تحديثات التصحيح ويجب الاتصال به إذا لم يتم إكمال هذا أو لم يتم جدولته حاليا. ارجع إلى FN - 62742 - تغييرات "سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في الولايات المتحدة" بدءا من مارس 2007 - لتطبيق "دفق تلفاز نظام توصيل المحتوى" - يلزم تحديث برنامج التصحيح للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

أجهزة محولات خدمات المحتوى (CSS) ومحولات الموقع العالمي (GSS)

CSCek66308

ارجع إلى هذه الوثائق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- FN - 62727 - تغييرات في سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - لمنتجات CSS و GSS

- محول خدمات المحتوى (CSS) في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند

الوحدة النمطية لتحويل المحتوى (CSM)

غير متوفر

تم الحصول على الساعة من المحول.

مدير محتوى IP/TV

غير متوفر

ثابت في الإصدارين 5.5(5) و 3.0(10). ارجع إلى FN - 62677 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على منتجات شبكات المحتوى للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

خادم بث IP/TV (BS) وعميل IP/TV

غير متوفر

يجب تثبيت تصحيح Windows من Microsoft. ارجع إلى FN - 62677 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على منتجات شبكات المحتوى للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

خدمات التطبيقات الواسعة (WAAS)

CSCse61335

ثابت في الإصدار 4.0(1) والإصدارات الأحدث. ارجع إلى FN - 62677 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على منتجات شبكات المحتوى للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

^خدمات واسعة لملف المنطقة (WAFS)

غير متوفر

ثابت في الإصدار 3.0(9) والإصدارات الأحدث. ارجع إلى FN - 62677 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على منتجات شبكات المحتوى للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

[رجوع إلى الأعلى]

الواجهات والوحدات النمطية

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

وحدة تحليل شبكة Cisco Unity Express (NM-CUE) Network Analysis Module (NM-NAM) Content Engine Network Module (NM-CE)

CSCsh30313

ثابت في 1.003 لنظام التشغيل الأساسي. ثابت في 2.3.4 لبرنامج الوحدة النمطية. ارجع إلى هذه الوثائق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- FN - 62682 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة (DST) اعتبارا من مارس 2007 - لجميع إصدارات Cisco Unity Express (CUE) قبل 2.3.4

- ملاحظات هامة قسم من الإصدار بطاقة ل Cisco Unity Express 2.3

[رجوع إلى الأعلى]

برنامج IOS من Cisco

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

موجهات الأنظمة الأساسية 7500

CSCsi06651

منصات برنامج IOS من Cisco

CSCsg70355

ارجع إلى هذه الوثائق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- FN - 62613 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - لبرنامج Cisco IOS Software

- منصات برنامج Cisco IOS في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند

برنامج IOS XR من Cisco

CSCse79073

ثابت في الإصدار 3.4 والإصدارات الأحدث. راجع Cisco IOS XR في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

[رجوع إلى الأعلى]

إدارة الشبكة

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

مدير خدمة النطاق الترددي العريض (BBSM) للبناء

CSCsh34781

ارجع إلى FN - 62728 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 - لإنشاء مدير حلول النطاق الترددي العريض (BBSM) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

خدمات CiscoWorks المشتركة (CWCS)

CSCse85012 CSCsg81641

يحتاج العملاء إلى تنزيل تصحيح CS 3. 0 و 2. 2.

حل إدارة شبكة LAN (LMS) من CiscoWorks، الإصدار 2.2

CSCsg81641

ارجع إلى FN - 62731 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 - للحصول على LMS للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

حل إدارة شبكة LAN (LMS) من CiscoWorks، الإصدار 2.5 و 2.6

CSCse85012 CSCsg97823

قم بتنزيل هذه التصحيحات من http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cd-one-3des (للعملاء المسجلين فقط) :

- cwdst3_0_0_sol_k9.zip

- cwdst3_0_0_sol.readme.pdf

- cwdst3_0_0_win.readme.pdf

- cwdst3_0_0_win_k9.zip

قم بتنزيل هذه التصحيحات من http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/ipm-crypto (للعملاء المسجلين فقط)

- ipmdst_2_6_sol.readme.pdf

- ipmdst_2_6_sol_k9.tar

- ipmdst_2_6_win.readme.pdf

- ipmdst_2_6_win_k9.zip

مدير توافق شبكة CiscoWorks (NCM)

CSCsh34022

ارجع إلى FN - 62750 - إصلاح/تصحيح الوقت لتوافق شبكات CiscoWorks في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

حل إدارة شبكة CiscoWorks الصغيرة (SNMS)

CSCsh4560

يلزم التحديث للإصدار الحالي من SNMS 1.5.1 لأنه يستند إلى LMS 2.2 مع CS 2.2 و RME 3.5.

مدير الصوت CiscoWorks (CWVM)

غير متوفر

لا توجد تصحيحات مرتبطة ب CWVM مطلوبة لهذا. يوصى بتطبيق تصحيحات الوقت الأساسية لتوفير نظام التشغيل في ضوء النهار. وسيكون من الضروري أيضا إدخال تحديثات جديدة على معيار JRE.

مراقب أداء الشبكة البينية (IPM)

CSCsg97823

اكتشاف الاقتحام والوقاية منه

غير متوفر

راجع قسم اكتشاف الاقتحام والوقاية منه في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مركز حلول IP (ISC)

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62735 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 - لمركز حلول Cisco IP للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مدير الترخيص (CLM)

غير متوفر

لا يتأثر مدير الترخيص 1.0 من Cisco طالما تم تثبيت تحديثات نظام التشغيل الموصى بها.

Mobile Wireless Transport Manager (MWTM)

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62738 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 - للحصول على مدير Mobile Wireless Transport Manager للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

محرك مجموعة NetFlow (NFC)

CSCsh19473

سيتم حل هذا الأمر من خلال مجموعة من 5.0.3 قناة ليفية وطنية مستهدفة بحلول نهاية شهر شباط عام 2007.

وحدة تحليل الشبكة (NAM)

CSCsg97421

ثابتة في NAM 3.5.1b؛ مستهدفة للإفراج عنها في نهاية شباط/فبراير 2007.

مراقبة اتصال الشبكة

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62749 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - ل Cisco Network Connectivity Monitor للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مسجل الشبكة (CNR)

غير متوفر

لا تأثير على CNR. يتم توفير الوقت بواسطة نظام التشغيل، والذي قد يحتاج إلى تصحيح من مورد نظام التشغيل.

مدير رؤية الأداء (PVM)

CSCsh69913

ارجع إلى FN - 62744 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - ل Cisco Performance Visibility Manager (PVM) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مدير سياسة جودة الخدمة (QPM)

CSCsh37767

يجب على عملاء QPM 3.2 الحاليين تثبيت حزمة CMF 2.2. ال ETA ل هذا تصحيح غير متوفر من الآن. بالنسبة إلى الإصدار 4.0 من QPM الذي سيتم إصداره، يلزم تثبيت حزمة خدمات مشتركة لحفظ ضوء النهار. سيتم توفير هذا التصحيح على القرص المضغوط الخاص بالتثبيت .

خادم التحكم في الوصول الآمن (ACS)

CSCsg2465

بالنسبة لجهاز ACS: http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/acs-soleng-3des ارجع إلى FN - 62663 - تغييرات نهج التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 - ل ACS Windows للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

3.3 و 3.4

غير متوفر

يحتاج هذا المنتج إلى برنامج تصحيح من Solaris وتحديث إلى JRE. ارجع إلى للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مدير عبارة إرسال الإشارات (SGM)

غير متوفر

بعد تحديث نظام التشغيل الأساسي، يجب على عملاء SGM 4.1 تنزيل تحديث DST من موقع Cisco على الويب. وينبغي أن يكون هذا التحديث متاحا قبل 1 آذار/مارس 2007.

مدير خدمات حافة المشترك (SESM)

CSCsh84194

مدير النقل (CTM)

CSCsf19864 CSCsf05571

ثابت في JRE 1.4.2_11 ل CTM 7.2. ثابت في JRE 1.5.0_06 ل CTM 8.0 Windows Patch for Client: http://support.microsoft.com/kb/928388/ . ارجع إلى FN - 62671 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج من Cisco Transport Manager.

مدير WAN (CWM)

CSCek66783

سيتم التعامل مع التغييرات الجانبية للخادم من خلال برنامج تصحيح Solaris، كما سيتم التعامل مع جانب العميل بواسطة برنامج تصحيح Windows وبرنامج JRE للنظام الأساسي ل Windows.

[رجوع إلى الأعلى]

الشبكات الضوئية

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

منتجات ONG الضوئية

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62690 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - المنتجات الضوئية ONG للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

منتجات ONS 15000 Series

CSCsd06997 CSCsg70355

ارجع إلى هذه الوثائق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- الطراز FN - 62690 - تغييرات في سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - منتجات ONG الضوئية

- منتجات ONS 15000 Series في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند

[رجوع إلى الأعلى]

الموجهات والمحولات

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

منصات CatOS

CSCse79110

ثابتة في الإصدارات 6.4(23) و 7.6(20) و 8.6. راجع منصات CatOS في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

[رجوع إلى الأعلى]

الأمان وشبكة VPN

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

منصات أجهزة الأمان المعدلة (ASA)

CSCse61225

ثابتة في الإصدارات 7.0(7) و 7.1(3) و 7.2(2) و 7.3(1). ارجع إلى هذه الوثائق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- FN - 62706 - تغييرات التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة (DST) - لعائلات منتجات جدار حماية PIX وأجهزة الأمان المعدلة (ASA)

- أجهزة الأمان المعدلة (ASA) والأنظمة الأساسية ل PIX في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند

CiscoWorks

CSCse85012 CSCsg81641

تصحيحات JRE 1. 4. 2_12 و 1. 3. 1_18.

حل إدارة معلومات أمان CiscoWorks (SIMS)

غير متوفر

راجع FN - 62720 - تغييرات وقت التوفير في ضوء النهار (DST) في الولايات المتحدة - للحصول على CiscoWorks SIMS للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

جهاز DDoS Guard and Detector

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62741 - تغييرات وقت التوفير في ضوء النهار (DST) في الولايات المتحدة - جميع إصدارات جهاز الكشف وواقي DDoS - يلزم تغيير التكوين أو الترقية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

الوحدة النمطية لخدمات جدار الحماية (FWSM)

غير متوفر

تم الحصول على الساعة من المحول.

نظام منع التسلل (IPS)

CSCsf22526

ارجع إلى FN - 62732 - تغييرات وقت التوفير في ضوء النهار (DST) في الولايات المتحدة - جميع إصدارات نظام منع الاختراق (IPS) - التحقق من التكوين أو الترقية المحتملة المطلوبة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

NAC Appliance (Cisco Clean Access)

CSCsg44268

ثابت في 3.005(011.001) و 4.0(3.3) و 4.0(4) و 4.1(0). ارجع إلى FN - 62729 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على منتجات Cisco Clean Access للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

منصات PIX

CSCse60554 CSCse61225

ثابتة في الإصدارات 6.3(5.123) و 7.0(6.10) و 7.1(2.30) و 7.2(1.27) والإصدارات اللاحقة. ارجع إلى هذه الوثائق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- FN - 62706 - تغييرات التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة (DST) - لعائلات منتجات جدار حماية PIX وأجهزة الأمان المعدلة (ASA)

- أجهزة الأمان المعدلة (ASA) والأنظمة الأساسية ل PIX في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند

جهاز ACS الآمن

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62660 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 - للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

Security Manager (CS-Manager)

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62724 - تغييرات التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة (DST) لجميع إصدارات CS-Manager - تصحيح مطلوب للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

نظام رصد الأمن والتحليل والاستجابة (CS-MARS)

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62721 - تغييرات التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة (DST) - CS-MARS للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مدير تدفق مراقبة الفيديو (ICEVSSW)

CSCsg53859

ارجع إلى FN - 62651 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 ل ICEVSSW للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مركز VPN 3000

CSCse62640

ارجع إلى FN - 62722 - تغييرات التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة (DST) - مركزات Cisco VPN3000 للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مدير شبكة حل إدارة الأمان (VMS)/VPN

غير متوفر

ارجع إلى هذه الوثائق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- FN - 62743 - تغييرات التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة (DST) لجميع إصدارات برنامج Network Manager لإدارة الشبكات الخاص بالأجهزة الافتراضية (VMS) - يلزم تصحيح الأخطاء

- مركزات VPN 3000 (نظام التشغيل Altiga) في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند

[رجوع إلى الأعلى]

شبكات التخزين

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

محولات التخزين (SAN-OS) - نظام MDS 9500 Series للتخزين

غير متوفر

راجع محولات التخزين (SAN-OS) - قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند للحصول على معلومات حول هذا المنتج.

[رجوع إلى الأعلى]

الأدوات والموارد

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

مراقبة IP الهاتفية (ITM) من CiscoWorks، الإصدار 2.0

CSCsh76600

يتوفر تصحيح هذا المنتج على عنوان URL هذا: http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cd-one-3des متطلبات تصحيح نظام التشغيل:

- نظام التشغيل Solaris: http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102178-1

- نظام التشغيل Windows: http://www.microsoft.com/windows/timezone/dst2007.mspx

Unified Operations Manager (CUOM) الإصدارات 1.1 و 2.0

CSCsh62658

يتوفر تصحيح هذا المنتج على عنوان URL هذا: http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cd-one-3des متطلبات تصحيح نظام التشغيل:

- نظام التشغيل Solaris: http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102178-1

- نظام التشغيل Windows: http://www.microsoft.com/windows/timezone/dst2007.mspx

Unified Service Monitor (CUSM)، الإصداران 1.1 و 2.0

CSCsh81265

يتوفر تصحيح ل CUSM 1.1 و 2.0 على: http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/servmon الحل البديل لهذه المشكلة هو إعادة تشغيل النظام بعد تحديث الوقت الجديد.

[رجوع إلى الأعلى]

الفيديو والكابلات وعرض المحتوى

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

محرك التحكم في Service (SCE)

CSCsh24223 CSCsh20257 CSCsh20253 CSCsh20239

ارجع إلى FN - 62641 - SCE - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 ل SCE للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

[رجوع إلى الأعلى]

الاتصالات الموحدة والصوت

إذا قمت بتشغيل نظام يحتوي على العديد من منتجات Cisco Unified Communications، فيرجى مراجعة دليل ترقية النظام المناسب للحصول على الأمر الموصى به والذي يتم من خلاله تحديث المنتجات. يوجد دليل منفصل لترقية النظام لكل إصدار من إصدارات Unified CallManager التي تم إنشاء نظام حولها.

لتحديد موقع المعلومات الخاصة بإصدارات إختبار النظام استنادا إلى Unified CallManager، الإصدار 4.x، أدلة ترقية النظام، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/uc_system/GB_resources/ipcmtrix.htm.

2. انقر فوق عنوان العمود المناسب لمجموعة الإصدار التي تستخدمها. (لاحظ أن إصدار إختبار النظام ليس نفس إصدار Unified CallManager.)

3. انتقل إلى الارتباط الخاص بدليل ترقية النظام.

ملاحظة: إذا تلقيت خطأ يشير إلى "غير قادر على فتح برنامج نصي"، فقم بتعطيل أي برنامج لمكافحة التسلل أو "عامل أمان Cisco" يتم تشغيله على Cisco CallManager قبل تشغيل تصحيح DST.

لتحديد موقع المعلومات الخاصة بأنظمة الاتصالات الموحدة استنادا إلى Unified CallManager 5.x، أدلة ترقية النظام، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى http:///www.cisco.com/go/unified-techinfo.

2. انقر فوق الارتباط المطابق لإصدار النظام الذي تستخدمه. (يكون إصدار النظام عادة، ولكن ليس بالضرورة، هو نفس إصدار Unified CallManager.)

3. انقر فوق علامة التبويب إعداد وخطة ، وانقر فوق إرتباط تخطيط ترقية النظام الموجود في جدول المحتويات الموجود على الجانب الأيسر من الصفحة.

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

محول الاتصال الهاتفي عريض النطاق (BTS 10200)

CSCsd98165 CSCse41327 CSCse10055

ثابت في 4.5 و 4.5(1) و 4.5(13) و 5.0(0). ارجع إلى الإعلامات الميدانية التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- BTS 10220 وتغيير الوقت القياسي لسنة 2007

- برنامج FN - 62709 - Sun1280 114526-09 (5.20.3) تصحيح البرنامج الثابت لتغيير الوقت الصيفي (DST) ل BTS10200

- FN - 62688 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة (DST) اعتبارا من مارس 2007 - لإصدارات المحول الهاتفي عريض النطاق (BTS10200) قبل 5.x من Cisco

خادم التعاون (CCS) - 3.0 و 4.0 و 5.0

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مهايئ المحتوى الديناميكي لخادم Collaboration - 2.0(1)

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise، و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) وحل Cisco Customer Response (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير الوقت المحدد للتوفير في ضوء النهار لعام 2007 ومشكلات المنطقة الزمنية PG.

خيار دمج الاتصال الهاتفي بجهاز الكمبيوتر (Java CIL) - 6.0 و 7.0/7.1

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

اتصال المؤتمرات (CCC)

غير متوفر

راجع FN - 62691 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج حول اتصال المؤتمرات (CCC) من Cisco.

حل إستجابة العميل (CRS)

CSCsh95451 CSCsh38030 CSCsi07661 CSCsi09651

ارجع إلى الإعلامات الميدانية التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- الطراز FN - 62767 - حل إستجابة العملاء (CRS) من Cisco - الاعتبارات الخاصة بتغيير الوقت في ضوء النهار لعام 2007

- الطراز FN - 62571 - المشاكل المتعلقة بالتغيير الزمني للتوفير في ضوء النهار في 2007 و Cisco Unified Contact Center Enterprise، و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP)، وحل Cisco Customer Response (CRS) - الاعتبارات الخاصة بالتغيير في وقت التوفير في ضوء النهار في عام 2007 والمشاكل المتعلقة بالمنطقة الزمنية PG

د.ب. 7610/7630

CSCsh0492

ارجع إلى FN - 62698 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج Cisco DPA-7610/7630.

مدير البريد الإلكتروني (CEM) - 3.0 و 4.0 و 5.0

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

وحدة الاستجابة في الطوارئ (CER)

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62657 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 ل Cisco Emergency Responder (CER) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

خادم الفاكس

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62752 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على خادم الفاكس من Cisco للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

منصات IGX و MGX و BPX

CSCsg70355

راجع FN - 62702 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - بالنسبة للأنظمة الأساسية MGX و IGX و BPX للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

Intelligent Contact Management (ICM) Enterprise - الإصدار 4.x و 5.0 و 6.0

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

عقدة خدمة الإنترنت (IS) - 2.1.0

غير متوفر

ارجع إلى الإعلامات الميدانية التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- FN - 62768 - Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) - اعتبارات لتغيير الوقت في وضح النهار لعام 2007

- الطراز FN - 62571 - المشاكل المتعلقة بالتغيير الزمني للتوفير في ضوء النهار في 2007 و Cisco Unified Contact Center Enterprise، و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP)، وحل Cisco Customer Response (CRS) - الاعتبارات الخاصة بالتغيير في وقت التوفير في ضوء النهار في عام 2007 والمشاكل المتعلقة بالمنطقة الزمنية PG

المجموعة التفاعلية (CIS)

CSCsi22179 CSCsh85976 CSCsi10430 CSCsh86008 CSCsh85878

ارجع إلى FN - 62771 - مجموعة Cisco Interactive Suite (CIS) - الاعتبارات الخاصة بالتغيير الزمني للتوفير في ضوء النهار لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

تطبيق IP Communicator (CIPC)

غير متوفر

يعتمد التطبيق على ساعة نظام التشغيل الخاصة بالكمبيوتر العميل وساعة Cisco Unified CallManager. يجب تحديث كل من نظام التشغيل لكمبيوتر العميل و Unified CallManager إلى إصدارات البرامج المناسبة. ارجع إلى FN - 62679 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - ل Cisco IP Communicator (CIPC)، و Cisco Unified Video Advantage (CUVA)، و Cisco Unified Personal Communicator (CUPC)، و Cisco Softphone للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

IP Contact Center (IPCC) Enterprise

CSCsg26106

ثابت في الإصدار 6.0(9) و 7.1(3). ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

IP Contact Center (IPCC) Express

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

إستضافة مركز اتصال IP (IPCC) - الإصدار 4.x و 5.0

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

نظام التعاون وقابلية التشغيل البيني لبروتوكول الإنترنت (IPICS)

CSCsh04370 CSCsh04379

ارجع إلى FN - 62674 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج من Cisco IPICS.

IP SoftPhone

غير متوفر

EOE—وظيفة نظام التشغيل على كمبيوتر العميل. راجع موقع Microsoft على الويب للحصول على تأثيرات DST مختلفة لنظام التشغيل. ارجع إلى FN - 62679 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - ل Cisco IP Communicator (CIPC)، و Cisco Unified Video Advantage (CUVA)، و Cisco Unified Personal Communicator (CUPC)، و Cisco Softphone للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مزيج الوسائط (CMB) - 3.0 و 4.0 و 5.0

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

Mobility Manager

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62670-Daylight Time Policies Changes اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على Mobility Manager (مدير التنقل) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

Outbound Option - 6.0 و 7.0 و 7.1

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مساعد شخصي

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62667 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على المساعد الشخصي من Cisco للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

بوابة PSTN (PGW2200)

CSCsh37721

راجع FN - 62687 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج لعبارة PSTN من Cisco (PGW2200).

أدوات الدعم

غير متوفر

ارجع إلى الإعلامات الميدانية التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- الطراز FN - 62772 - أدوات الدعم - الاعتبارات المتعلقة بالتغيير الزمني للتوفير في ضوء النهار لعام 2007 والمشاكل المتعلقة بالمنطقة الزمنية PG

- الطراز FN - 62571 - المشاكل المتعلقة بالتغيير الزمني للتوفير في ضوء النهار في 2007 و Cisco Unified Contact Center Enterprise، و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP)، وحل Cisco Customer Response (CRS) - الاعتبارات الخاصة بالتغيير في وقت التوفير في ضوء النهار في عام 2007 والمشاكل المتعلقة بالمنطقة الزمنية PG

بيئة التطبيق الموحد (CUAE)

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62707 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج من Cisco (CUAE).

Unified CallManager 14-Button Line Expansion Module

غير متوفر

الحصول على الوقت من Unified CallManager.

(نظام النسخ الاحتياطي والاستعادة Unified CallManager (BARS)

غير متوفر

الحصول على الوقت من نظام التشغيل.

Unified CallManager BAT

غير متوفر

هذا المنتج عبارة عن مكون فرعي ل Unified CallManager.

سيارة Unified CallManager

CSCsh81417

ارجع إلى FN - 62669 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج على Cisco CallManager.

Unified CallManager DNA

غير متوفر

هذا المنتج عبارة عن مكون فرعي ل Unified CallManager.

Unified CallManager Express (CCME)

غير متوفر

راجع FN - 62686 - تغييرات سياسة وقت حفظ ضوء النهار في الولايات المتحدة (DST) اعتبارا من مارس 2007 - Cisco CallManager Express (CCME) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

Unified CallManager ITM

غير متوفر

يتطلب خدمات CW2KCommon. راجع CiscoWorks في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند للحصول على مزيد من المعلومات.

Unified CallManager JTAPI

غير متوفر

تمت مراجعة هذا المنتج بواسطة Unified CallManager.

Unified CallManager MLA

غير متوفر

هذا المنتج عبارة عن مكون فرعي ل Unified CallManager.

خدمة Unified CallManager (ccm.exe)

CSCsf07523 CSCsh39509 CSCsg85605 CSCsh44003 CSCsh81417 CSCsy25150

توجد خيارات لسحب المعلومات من نظام التشغيل أو ضبطها داخل سم. ثابتة في إصدارات CCM 4.3(1) و 5.0(1) و 5.0(4) و 5.1(1) و 6.0(1) و 3.3(5)ES56. لمزيد من المعلومات، راجع FN - 62669 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على مدير المكالمات Cisco CallManager. للحصول على أحدث المعلومات، راجع ربيع 2010 DST.

مزود الخدمة الهاتفية الموحدة Unified CallManager (TSP)

غير متوفر

تمت مراجعة هذا المنتج بواسطة Unified CallManager.

إصدار خدمة Unified CallManager WinOS

CSCsf07541

2000.4.2SR14، 2000.4.3aSR7، 2000.4.4SR2 وفيما بعد ارجع إلى التغييرات في السياسة الزمنية لتوفير ضوء النهار في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 ل Cisco Emergency Responder (CER) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

Unified Contact Center Enterprise والاستضافة

CSCse96015 CSCsg26106

ارجع إلى الإعلامات الميدانية التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- FN - 62769 - إستضافة واعتبارات خاصة بالتغيير الزمني للتوفير في ضوء النهار لعام 2007 ومشكلات المنطقة الزمنية PG من Cisco

- الطراز FN - 62571 - المشاكل المتعلقة بالتغيير الزمني للتوفير في ضوء النهار في 2007 و Cisco Unified Contact Center Enterprise، و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP)، وحل Cisco Customer Response (CRS) - الاعتبارات الخاصة بالتغيير في وقت التوفير في ضوء النهار في عام 2007 والمشاكل المتعلقة بالمنطقة الزمنية PG

Unified Customer Voice Portal (CVP) - الإصدار 3.x و 4.0

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

قائمة التحكم في الوصول (ACD) الخاصة بإدارة الاتصال الذكية الموحدة (ICM)

CSCse96015 CSCsg26106

ثابت في الإصدار 7.1(3)، إصدارات أخرى معلقة. ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

Unified Intelligent Contact Management Enterprise والاستضافة - 7.0 و 7.1

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) الموحدة (سلسلة 7900)

CSCse47164

ارجع إلى FN - 62666 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 - للحصول على سلسلة 7900 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) الموحدة من Cisco للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مجموعة Unified MeetingPlace

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62665 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 - للحصول على منتجات MeetingPlace (MP) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مجموعة Unified MeetingPlace Express

CSCsh14773

ارجع إلى FN - 62661 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 - للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

تطبيق Unified Personal Communicator (CUPC)

غير متوفر

يعتمد هذا التطبيق على ساعة نظام التشغيل الخاصة بالكمبيوتر العميل. يجب تحديث نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر العميل إلى إصدارات البرامج المناسبة. ارجع إلى FN - 62679 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - ل Cisco IP Communicator (CIPC)، و Cisco Unified Video Advantage (CUVA)، و Cisco Unified Personal Communicator (CUPC)، و Cisco Softphone للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

خادم التواجد الموحد (CUPS)

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62676 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي بدءا من مارس 2007 - ل Cisco Unified Presence Server (CUPS) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST)

غير متوفر

الإصدار SRST هو مجموعة ميزات؛ راجع الأنظمة الأساسية لبرنامج Cisco IOS في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند. راجع FN - 62717 - تغييرات نهج التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة (DST) اعتبارا من مارس 2007 - Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

Unified System Contact Center Enterprise (System IPCC) - 7.0، 7.1

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise، و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) وحل Cisco Customer Response (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير الوقت المحدد للتوفير في ضوء النهار لعام 2007 ومشكلات المنطقة الزمنية PG.

ميزة الفيديو الموحد (CUVA)

غير متوفر

لا حاجة إلى التحديث. لا يعتمد CUVA على المناطق الزمنية. ارجع إلى FN - 62679 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - ل Cisco IP Communicator (CIPC)، و Cisco Unified Video Advantage (CUVA)، و Cisco Unified Personal Communicator (CUPC)، و Cisco Softphone للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مؤتمرات الفيديو الموحدة (CUVC)

CSCsi05728

ارجع إلى FN - 62734 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على منتجات مؤتمرات الفيديو الموحدة (CUVC) من Cisco للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

مدير التفاعل الموحد عبر الويب والبريد الإلكتروني (EIM/WIM)

CSCsk08506

ارجع إلى CSCsk08506 — اعتبارات EIM/WIM لتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

Unity Connection

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62668 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج من Cisco Unity Connection.

Unity Express

CSCsh30313

راجع FN - 62682 - تغييرات سياسة توقيت التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة (DST) اعتبارا من مارس 2007 - لجميع إصدارات Cisco Unity Express (CUE) قبل 2.3.4 للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

بريد صوت الوحدة

CSCsh35828 CSCsh35926 CSCsh4829 CSCeg51736 CSCee32525

ارجع إلى هذه الوثائق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج:

- FN - 62673 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 - ل Cisco Unity

- CSCee32525-تمت محاولة تجاوز فشل الوحدة بسبب تغير التوقيت الصيفي (تتضمن الإصدارات المتأثرة 4.x و 5.x و 7.x)

بوابة الهاتف VG248 التناظرية

غير متوفر

الوقت غير مكون على هذا المنتج. الحصول على الوقت من "إدارة المكالمات". راجع FN - 62680 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 - VG248 للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

أداة توفير خدمات الصوت (VPT)

CSCsf07541

ثابتة في الإصدارات: 2.0(4.2)SR14 و 2.0(4.03a)SR07 و 2.0(4.4)SR02. ارجع إلى FN - 62699 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 - للحصول على أداة تزويد الصوت من Cisco للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

خيار التعاون عبر الويب - 5.0

غير متوفر

ارجع إلى FN - 62571 - مشاكل مركز الاتصال الموحد من Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) و Cisco Customer Response Solution (CRS) - الاعتبارات الخاصة بتغيير التوقيت الصيفي لعام 2007 ومشكلات منطقة PG الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

[رجوع إلى الأعلى]

لاسلكي

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

Aironet 1400 Series

غير متوفر

راجع التوقيت الصيفي للأنظمة الأساسية للشبكات اللاسلكية من Cisco للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنتج.

محرك الحلول اللاسلكية لشبكة LAN (WLSE) من CiscoWorks

CSCsg89013

التحسين مفتوح، لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن. (1/4/2007 )

جهاز تحديد الموقع

CSCsg67865

إذا تم تكوين جهاز الموقع لاستخدام وقت التوقيت الصيفي وكان موجودا في الولايات المتحدة، فيجب عليه تشغيل الإصدار 1.4.2_12-b03 من بيئة وقت تشغيل جافا (JRE) أو إصدار أحدث.

نظام التحكم اللاسلكي (WCS)

CSCsg12596

ثابت في الإصدار 4.0.87 وأعلى.

الوحدة النمطية للخدمات اللاسلكية (WiSM) ووحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

CSCsh2276 CSCsc37945 CSCsf9924

قام الخطأ بإزالة خانة الاختيار حفظ ضوء النهار في الإصدار 4.1 لأنه لم يعمل بشكل صحيح.

يرجى الرجوع إلى FN - 62646 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة بدءا من مارس 2007 - للحصول على مزيد من المعلومات حول جميع المنتجات اللاسلكية.

[رجوع إلى الأعلى]

التكوينات والحلول البديلة

يحتوي هذا القسم على حلول بديلة أو تكوينات يدوية لأنظمة Cisco الأساسية الأكثر شيوعا التي تدعم التوقيت الصيفي.

ملاحظة: إذا قمت بتطبيق الحلول البديلة، فقد تكون هذه الحلول البديلة مؤقتة وقد تتطلب إجراءات إضافية قبل انتقال تاريخ البدء ل DST أو تاريخ الانتهاء التالي. على حسب جهاز Cisco أو التطبيق، قد لا يتم حفظ هذه الإعدادات بشكل دائم. على سبيل المثال، إذا تم إعادة تعيين جهاز Cisco أو التطبيق، فقد تعود إعدادات DST إلى الإعدادات الأصلية.

التكوينات المتوفرة

النظام الأساسي من Cisco

الحل البديل المتاح

أجهزة الأمان المعدلة (ASA) وأنظمة PIX الأساسية

نعم

منصات CatOS

نعم

CiscoWorks

رقعة

محول خدمات المحتوى (CSS)

نعم

اكتشاف الاقتحام والوقاية منه

نعم

منصات برنامج IOS من Cisco

نعم

IOS XR من Cisco

نعم

منتجات ONS 15000 Series

عدم — وضع يدويا في آذار وتشرين الثاني

محولات التخزين (SAN-OS)—فئة MDS 9500 للتخزين

نعم

مركزات VPN 3000 (نظام تشغيل Altiga)

عدم — وضع يدويا في آذار وتشرين الثاني

[رجوع إلى الأعلى]

أجهزة الأمان المعدلة (ASA) وأنظمة PIX الأساسية

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام التشغيل Cisco PIX أو ASA OS باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز المحدد.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

للالتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على أي جهاز يعمل بنظام التشغيل Cisco PIX أو ASA:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

ملاحظة: إذا لم تستخدم خيار وقت الصيف، فلن تتأثر بهذه المشكلة. للتحقق من عدم إستخدام خيار وقت الصيف، قم بتشغيل هذا الأمر:

ملاحظة:  تشغيل العرض | تضمين التوقيت الصيفي

إن لا يستلم أنت إنتاج من هذا أمر، جهازك لا يتأثر بهذا إصدار. إن يستلم أنت إنتاج وجهازك يتأثر بهذا إصدار، اتصل ب cisco مساعدة التقنية مركز (TAC) in order to نلت ال 6.3(5.123) صورة مؤقت.

[رجوع إلى الأعلى]

منصات CatOS

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام التشغيل Cisco CatOS، الإصدار 5.4 والإصدارات الأحدث باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز المحدد.

set summertime recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

للالتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على أي جهاز يعمل بنظام التشغيل Cisco CatOS الإصدار 5.4 والإصدارات الأحدث:

set summertime enable EDT

set summertime recurring second Sunday March 02:00 first Sunday November 02:00 60

[رجوع إلى الأعلى]

CiscoWorks

تستخدم تطبيقات الإدارة، مثل CiscoWorks و Cisco Secure ACS، الوقت الذي يوفره نظام التشغيل. لذلك، لحل مشكلة DST، يجب تثبيت حزمة نظام التشغيل التي تحتوي على الإصلاح لنظام التشغيل (Windows و Solaris وما إلى ذلك).

إذا كان النظام الأساسي يتضمن نظام تشغيل تتم صيانته بواسطة Cisco، مثل Unified CallManager أو جهاز ACS، فستقوم Cisco بتوفير تصحيح. راجع قائمة المنتجات المتأثرة في قسم إدارة الشبكة لتحديد متى ستتوفر حزمة تصحيح لمنتجك.

[رجوع إلى الأعلى]

محول خدمات المحتوى (CSS)

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لمحول خدمات المحتوى (CSS) الذي يشغل WebNS باستخدام أمر تكوين واحد. أنت يستطيع ركضت هذا أمر في أي وقت في SuperUser أسلوب على CSS in order to غيرت العملية إعداد حالي تقصير من الأداة معطى.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

للالتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على CSS الذي يشغل WebNS:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

ملاحظة: ظهر أول أمر CSS ساعة الصيف في الإصدار 7.50.

[رجوع إلى الأعلى]

اكتشاف الاقتحام والوقاية منه

لتغيير إعدادات وقت الصيف على أجهزة Cisco للكشف عن التسلل ومنعه، أستخدم خيار الإعداد من CLI (واجهة سطر الأوامر):

Modify summer time settings? [no]:yes

Recurring, Date or Disable[recurring]:

Start Month[mar]:

Start Week[2]:

Start Day[sun]:

Start Time[02:00:00]:

End Month[nov]:

End Week[1]:

End Day[sun]:

End Time[02:00:00]:

DST Zone[]: EDT

Offset[60]:

ملاحظة: قد تتضمن حزم الإدارة المستندة إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) شاشة إعداد تستند إلى الوقت يمكنك إستخدامها لإجراء التغييرات اللازمة.

[رجوع إلى الأعلى]

منصات برنامج IOS من Cisco

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام Cisco IOS باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز المحدد.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

للالتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على أي جهاز يعمل بنظام التشغيل Cisco IOS:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[رجوع إلى الأعلى]

IOS XR من Cisco

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام Cisco IOS XR باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز المحدد.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

للالتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على أي جهاز Cisco IOS XR:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[رجوع إلى الأعلى]

تأثيرات بروتوكول وقت الشبكة

وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن إستخدام بروتوكول وقت الشبكة (NTP) سيتجنب أي مشاكل متعلقة بتغييرات الوقت هذه، إلا أن بروتوكول وقت الشبكة (NTP) ووقت التوقيت الصيفي لا يساعد أحدهما الآخر أو يعيق الآخر. بروتوكول وقت الشبكة عبارة عن أداة مساعدة تستخدم لمزامنة الساعات على أجهزة مختلفة. وعادة ما تأخذ بروتوكول وقت الشبكة (NTP) ساعة مرجعية من مصدر يستند إلى التوقيت العالمي المنسق (UTC)، والتي لا تتغير بغض النظر عن DST.

على سبيل المثال، فإن التوقيت الرسمي الشرقي (EST) في الولايات المتحدة متأخر بخمس ساعات عن التوقيت العالمي المنسق (UTC) عندما يكون التوقيت الصيفي غير نشط. تتخلف EST عن الموعد المحدد بأربع ساعات عندما يكون التوقيت الصيفي نشطا. ويكون تكوين DST خاصا جدا بالمنطقة الزمنية التي يتم نشر الجهاز فيها، ويتم إستخدام NTP UTC كمرجع عند حساب DST على كل جهاز فردي.

[رجوع إلى الأعلى]

منتجات ONS 15000 Series

قامت Cisco بإجراء تغييرات على برامج ONS 15600 و 15454 و 15327 و 15310 products CTC و TL1 حتى يتغير تنفيذ DST الجديد بشكل صحيح مع الأحد الثاني من مارس والأحد الأول من نوفمبر في 2007.

ستتبع أي أنظمة لم تقم بتحديث برنامج النظام تلقائيا القواعد المحددة لوقت التوفير الصيفي السابق. بمعنى آخر، يقوم النظام بتعديل الساعة تلقائيا ويعكس الوقت غير الصحيح لأنه في 11 مارس 2007، لن يفترض النظام تلقائيا أن يكون DST قد دخل حيز التنفيذ.

للامتثال لتغيير الوقت ل DST لعام 2007، تتوفر الخيارات التالية:

- احصل على إصدار جديد من البرنامج.

قامت Cisco بتنفيذ (أو هي تقوم بتنفيذ) تغييرات DST الجديدة في هذا البرنامج:

- الإصدار 4.1.82

- الإصدار 5.0.8

- الإصدار 7.0.2 أو أعلى

- الإصدار 7.2.2 أو أعلى

- الإصدار 8.0.x أو أعلى

ستستمر إصدارات أخرى من هذا البرنامج في العمل باستخدام قواعد DST السابقة.

- أستخدم CTC لتغيير الوقت يدويا.

إذا كان العملاء لا يرغبون في الترقية إلى أي من إصدارات البرامج المذكورة أعلاه. يوفر لك CTC القدرة على تمكين DST أو تعطيله وكذلك تغيير الوقت على العقد الخاصة بك. يجب على العملاء فرض تحكم يدوي على وقت النظام وإجبار ساعة النظام على عكس الوقت الصحيح.

من الأحد الثاني من مارس/آذار إلى الأحد الأول من أبريل/نيسان، أستخدم هذا الحل لحل المشكلة:

- قم بتعطيل وقت التوفير في ضوء النهار يدويا في يوم الأحد الثاني من مارس (11 مارس لعام 2007).

- قم بإعادة تعيين ساعة النظام لتعكس الوقت الصحيح.

- قم بتمكين التوقيت الصيفي مرة أخرى في الأحد الأول من أبريل 2007 (1 أبريل 2007) وتأكد من أن الوقت مناسب.

من الأحد الأخير من أكتوبر إلى الأحد الأول من نوفمبر، أستخدم هذا الحل لحل المشكلة:

- تعطيل التوقيت الصيفي يدويا في الأحد الأخير من أكتوبر (28 أكتوبر 2007).

- قم بإعادة تعيين ساعة النظام لتعكس الوقت الصحيح.

- قم بتمكين التوقيت الصيفي مرة أخرى في الأحد الأول من نوفمبر 2007 (4 نوفمبر 2007) وتأكد من صحة الوقت.

- أستخدم واجهة سطر الأوامر (CLI) ل TL1 لتغيير الوقت يدويا.

يمكنك تغيير معلمات الوقت من اليوم لنظام يشغل نظام التشغيل الضوئي (ONS) باستخدام أمر تكوين واحد. هنا تنسيق الأمر:

SET-TOD:[

]::

::

,

,

,

,

,

,[

][:DST=

];

يغير هذا الأمر الوقت على المنتج البصري الذي يشغل ONS. ومع ذلك، لن يتغير وقت البدء والتوقف الخاص بحفظ ضوء النهار، ويستخدم المنتج الترميز الافتراضي في رمز التشغيل.

إذا لم تكن ضمن إحدى هذه الفئات المدرجة في القائمة، فيجب عليك توجيه الاستفسارات الخاصة بك إلى مدير علاقات العملاء الذي تتعامل معه.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوينات المنطقة الزمنية وكيفية إعادة ضبط الوقت، ارجع إلى دليل الإجراء ذي الصلة لإصدار Cisco ONS الذي تستخدمه. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Cisco ONS 15454، ارجع إلى دليل إجراء Cisco ONS 15454، الإصدار 7.0.

[رجوع إلى الأعلى]

محولات التخزين (SAN-OS) - نظام MDS 9500 Series للتخزين

وبشكل افتراضي، لا تقوم شبكة منطقة التخزين (SAN-OS) الخاصة ب MDS بضبط وقت التوقيت الصيفي، ولا يوفر البرنامج أية قيم افتراضية لإعدادات DST. لذلك، يجب أن يتضمن أي تكوين لحفظ التوقيت الصيفي المعلمات الخاصة بتواريخ البدء والانتهاء.

clock summer-time zone start_week start_day start_month start_time end_week end_day end_month end_time daylight_offset

للالتزام بتغيير الوقت ل DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر:

clock summer-time Eastern 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

ملاحظة: المنطقة الزمنية الشرقية" هي قيمة معرفة من قبل المستخدم ويمكن تحديدها باستخدام هذا الأمر: show running | ساعة.

نظرا لأن MDS SAN-OS لا يوفر قيم افتراضية لإعداد وقت الصيف، فلا يلزم إجراء تغييرات على التعليمات البرمجية. يجب تكوين إعداد DST ل SAN-OS من خلال CLI للأسباب التالية:

- لا يمكن إستخدام "إدارة البنية" لتكوين محولات متعددة باستخدام هذا الإعداد لأنها لا تدعم تكوين DST.

- لا تدعم خدمات Cisco Fabric تكوين التوقيت الصيفي لأن بنية واحدة يمكن أن تمتد عبر مناطق زمنية متعددة.

[رجوع إلى الأعلى]

مركزات VPN 3000 (نظام تشغيل Altiga)

لا يمكن تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام تشغيل Altiga. حاليا، في كل من إصداري نظام التشغيل Altiga OS، وهما 4.1 و 4.7، يمكنك تمكين ميزة وقت الصيف لاستخدام الإعدادات الافتراضية للوقت الصيفي، كما تم تعيينها مسبقا. للعمل على هذه المشكلة، يجب تعيين الوقت الذي يسبق ساعة عندما يقع التوقيت الصيفي الجديد في الأحد الثاني في مارس. يجب تعطيل DST على هذه الأجهزة حتى لا يحاول الجهاز تعيين ساعته في يوم الأحد الأول من شهر أبريل.

ملاحظة: المعلومات المقدمة في هذا القسم هي حل بديل لأولئك الذين يختارون عدم الترقية إلى الرمز الثابت بمجرد توفرها.

يمكنك تعطيل التوقيت الصيفي وتعيين الساعة للأمام كما هو موضح في هذه الصورة:

معلومات أساسية

رقم مشروع قانون سياسة الطاقة لعام 2005 هو H.R.6.ENR. يسرد هذا القسم المعلومات من مشروع القانون المتعلقة بهذا الموضوع.

ثانية. 110. معدلات التوفير في ضوء النهار.

(أ) تعديل المادة 3 (أ) من قانون الوقت الموحد لعام 1966 (15 U.C.260a(a))—

(1) من خلال ضرب 'الأحد الأول من أبريل' وإدخال 'الأحد الثاني من مارس'؛ و

(2) عن طريق ضرب الأحد الماضي من تشرين الأول وإضافة الأحد الأول من تشرين الثاني.

(ب) يسري مفعول المادة الفرعية (أ) بعد سنة من تاريخ سن هذا القانون أو 1 آذار/مارس 2007، أيهما أبعد.

(ج) تقديم تقرير إلى الكونغرس - في موعد لا يتجاوز 9 أشهر من تاريخ النفاذ المنصوص عليه في القسم الفرعي (ب)، يقدم الأمين تقريرا إلى الكونغرس عن أثر هذا الفرع على إستهلاك الطاقة في الولايات المتحدة.

(د) الحق في العودة - يحتفظ الكونغرس بالحق في إعادة التوقيت الصيفي إلى الجداول الزمنية لعام 2005 بمجرد الانتهاء من دراسة الإدارة.

لمزيد من المعلومات حول قانون سياسة الطاقة، تفضل بزيارة الموقع http://thomas.loc.gov . (في حقل نص فاتورة البحث، أدخل H.R.6.ENR، وحدد زر الخيار رقم الفاتورة، وانقر فوق بحث. انتقل إلى القسم 110.)

[رجوع إلى الأعلى]

معرف المستند: 81675

معلومات ذات صلة

- ملخص إشعار حقل المنتج

- مكتبة كونغراس — توماس