المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات (وضع IPv6 اليدوي)

التكوينات (الوضع التلقائي المتوافق مع IPv4)

التحقق من الصحة

إخراج أمر التحقق لوضع IPv6 اليدوي

إخراج أمر التحقق لوضع IPv6 التلقائي

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملخص

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر هذا المستند مثالاً على تكوين نفق بروتوكول معلومات توجيه IPv6 (RIP) وشبكة بروتوكول العبّارة الحدودية IPv6 (BGP) وحركة المرور عبر شبكة IPv4 موجودة بالفعل. تتيح لك هذه التقنية توصيل مواقع IPv6 عبر أساس IPv4 الموجود.

تغلف الاتصال النفقي الشامل حزم IPv6 في حزم IPv4 للتسليم عبر بنية IPv4 الأساسية. هذا مماثل لكيفية إنشاء نفق تضمين توجيه عام (GRE) لنقل حركة مرور تبادل حزم الشبكة البينية (IPX) من خلال شبكة IP. في نهاية رأس النفق، يتم تضمين حزمة IPv6 في حزمة IPv4 وإرسالها إلى وجهة النفق البعيد. هذا هو المكان الذي يتم فيه جرد رأس حزمة IPv4، وإعادة توجيه حزمة IPv6 الأصلية إلى المزيد من سحابة IPv6.

هذه هي الطرق الخمس لتقويم حركة مرور IPv6:

- أنفاق IPv6 اليدوية

- أنفاق تلقائية متوافقة مع بروتوكول IPv4

- GRE

- أنفاق تلقائية تتراوح من 6 إلى 4

- أنفاق بروتوكول عنونة النفق التلقائي (ISATAP) داخل الموقع

والاختلاف الأساسي في تقنيات النفق النفقي هذه هو الطريقة التي يتم بها تحديد مصدر النفق والوجهة. في هذا المستند، يتم وصف أنواع النفق المتوافقة مع IPv4 يدويا وتلقائية. راجع تنفيذ الاتصال النفقي ل IPv6 للحصول على معلومات حول تقنيات الاتصال النفقي الأخرى وخصائصها.

ملاحظة: تعمل الأنفاق المتداخلة على تقليل وحدة الإرسال القصوى (MTU) للواجهة بمقدار 20 ثمانية. هذا يفترض أن رأس حزمة IPv4 الأساسية لا يحتوي على حقول إختيارية. من الصعب أستكشاف أخطاء الشبكة التي تستخدم أنفاق تغشية وإصلاحها. لذلك، لا يجب إعتبار الأنفاق المتداخلة التي تربط شبكات IPv6 المعزولة كبنية نهائية لشبكة IPv6. يجب إعتبار إستخدام أنفاق التغشية كتقنية انتقالية تجاه شبكة تدعم كلا من مكدسات بروتوكول IPv4 و IPv6، أو فقط مكدس بروتوكول IPv6.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من IPv6 قبل أن أنت تحاول هذا تشكيل. ارجع إلى تنفيذ عنونة IPv6 والاتصال الأساسي للحصول على معلومات حول IPv6.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى موجهات سلسلة Cisco 36xx التي تشغل برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.3(13).

ملاحظة: أي نظام أساسي للأجهزة يدعم برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(2)T أو 12.0(21)ST وفيما بعد يدعم أيضا IPv6.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات (وضع IPv6 اليدوي)

تكوين الأنفاق التي تم تكوينها يدويا ل IPv6 يفسر ذاتيا. وهو يتطلب مواصفات محددة لمصدر IPv4 للنفق ووجهة IPv4 للنفق. العائق الوحيد عند إستخدام هذه التقنية هو مقدار الإدارة التي يجب عليك القيام بها عند نمو عدد الأنفاق.

يستخدم هذا المستند تكوينات وضع IPv6 اليدوي:

- R1-IPv6

- R2-IPv6-IPv4

- R3-IPv4

- R4-IPv4-IPv6

- R5-IPv6

R1-IPv6 (موجه Cisco 3640)

R1-ipv6#show run

Building configuration...

Current configuration : 916 bytes

!

version 12.3

hostname R1-ipv6

!

boot system flash

logging buffered 4096 debugging

!

ip subnet-zero

ip cef

!

!

no ip domain-lookup

!

ipv6 unicast-routing

!

!

!

!

interface Ethernet0/0

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet0/1

no ip address

ipv6 address 2000:1:1:1:1:1:1:1112/112

ipv6 rip 6bone enable

!

!

ip classless

!

ipv6 router rip 6bone

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

!

!

end

R2-IPv6-IPv4 (موجه Cisco 3640)

R2-ipv6-ipv4#show run

Building configuration...

Current configuration : 1079 bytes

!

version 12.3

!

hostname R2-ipv6-ipv4

!

ip subnet-zero

!

!

ipv6 unicast-routing

!

!

interface Tunnel0

no ip address

ipv6 address 3000::1/112

ipv6 rip 6bone enable

tunnel source Serial0/0

tunnel destination 192.34.1.4

tunnel mode ipv6ip

!--- Configures Manual tunnel.

!--- In some cases, user would require a Data License !--- in order to issue "tunnel mode ipv6ip"

!

!

interface Serial0/0

ip address 192.23.1.2 255.255.255.0

clockrate 64000

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2000:1:1:1:1:1:1:1111/112

ipv6 rip 6bone enable

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 192.23.1.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

!

ipv6 router rip 6bone

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

!

end

R3-IPv4 (الموجه 2621 من Cisco)

R3-ipv4#show run

Building configuration...

Current configuration : 865 bytes

!

version 12.3

!

hostname R3-ipv4

!

!

memory-size iomem 15

ip subnet-zero

!

!

interface Serial0/0

ip address 192.23.1.3 255.255.255.0

!

interface Serial0/1

ip address 192.34.1.3 255.255.255.0

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 192.23.1.0 0.0.0.255 area 0

network 192.34.1.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

!

end

R4-IPv4-IPv6 (موجه Cisco 3640)

R4-ipv4-ipv6#show run

Building configuration...

Current configuration : 1413 bytes

!

version 12.3

!

hostname R4-ipv4-ipv6

!

!

ip subnet-zero

!

!

no ip domain-lookup

!

ipv6 unicast-routing

!

!

!

interface Tunnel0

no ip address

ipv6 address 3000::2/112

ipv6 rip 6bone enable

tunnel source Serial1/5

tunnel destination 192.23.1.2

tunnel mode ipv6ip

!--- Configures Manual tunnel.

!

!

interface Serial1/5

ip address 192.34.1.4 255.255.255.0

clockrate 64000

!

!

interface Ethernet3/0

no ip address

half-duplex

ipv6 address 4000:1:1:1:1:1:1:1111/112

ipv6 rip 6bone enable

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 192.34.1.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

!

ipv6 router rip 6bone

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

!

end

R5-IPv6 (موجه Cisco 7500)

R5-ipv6#show run

Building configuration...

Current configuration : 1001 bytes

!

version 12.3

!

hostname R5-ipv6

!

ip subnet-zero

ip cef distributed

!

!

no ip domain-lookup

!

ipv6 unicast-routing

!

!

!

interface Ethernet1/2

no ip address

ipv6 address 4000:1:1:1:1:1:1:1112/112

ipv6 rip 6bone enable

!

!

ip classless

!

ipv6 router rip 6bone

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

!

end

التكوينات (الوضع التلقائي المتوافق مع IPv4)

التكوينات الخاصة ب R1 و R3 و R5 هي نفس أمثلة وضع IPv6 اليدوي. لا تتغير إلا عمليات تكوين R2 وR4. عند تكوين النفق المتوافق مع IPv4، لا تحدد بشكل صريح عنوان IPv4 لوجهة النفق. يتم حساب وجهة النفق تلقائيا من عنوان الخطوة التالية IPv6 للمسار IPv6. لتوفير المسار عبر هذا النفق، يلزم بروتوكول التوجيه بتعريف عنوان مجاور صريح، مثل BGP أو ثابت. في هذه الحالة، يلزمك إستخدام عنوان IPv6 متوافق مع IPv4 كعنوان IPv6 المجاور ل BGP أو عنوان الخطوة التالية للمسار الثابت.

تستخدم هذه الأمثلة الواجهة التسلسلية على R2 و R4 كعنوان IPv6 متوافق مع IPv4. نفس التسلسل هو مصدر النفق. على سبيل المثال، يتم تحويل عنوان IPv4 192.23.1.2 في R2 S0/0 إلى ::192.23.1.2 في تدوين IPv6. يتم إستخدام هذا العنوان كعنوان IPv6 لنظير BGP والنقطة التالية من BGP. وعلى أية حال، تتم إعادة توزيع مسارات IPv6 BGP في بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) ل IPv6 حتى تتمكن الأطراف البعيدة للشبكة من تلقي المعلومات.

تقنية الاتصال النفقي هذه مهملة حاليا. cisco يوصي أن يستعمل أنت ال IPv6 isatap tunneling تقنية. راجع أنفاق ISATAP للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه التقنية.

ملاحظة: لا توجد حاجة لتكوين وجهة نفق باستخدام وضع IPv6 التلقائي.

R2-IPv6-IPv4 (موجه Cisco 3640)

R2-ipv6-ipv4#show run

Building configuration...

Current configuration : 1394 bytes

!

version 12.3

!

hostname R2-ipv6-ipv4

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

ipv6 unicast-routing

!

!

interface Tunnel0

no ip address

no ip redirects

ipv6 rip 6bone enable

tunnel source Serial0/0

tunnel mode ipv6ip auto-tunnel

!--- Configures Automatic IPv4 compatible tunnel.

!

!

interface Serial0/0

ip address 192.23.1.2 255.255.255.0

clockrate 64000

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2000:1:1:1:1:1:1:1111/112

ipv6 rip 6bone enable

!

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 192.23.1.0 0.0.0.255 area 0

!

router bgp 100

no synchronization

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor ::192.34.1.4 remote-as 100

no auto-summary

!

address-family ipv6

neighbor ::192.34.1.4 activate

neighbor ::192.34.1.4 next-hop-self

network 2000:1:1:1:1:1:1:0/112

bgp redistribute-internal

!--- The show run command along with the !--- redistribute bgp command allows BGP to redistribute the !--- IPv6 routes learned through the tunnel from the other site.

exit-address-family

!

ip classless

!

ipv6 router rip 6bone

redistribute bgp 100 metric 2

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

!

end

R4-IPv4-IPv6 (موجه Cisco 3640)

R4-ipv4-ipv6#show run

Building configuration...

Current configuration : 1697 bytes

!

version 12.3

!

hostname R4-ipv4-ipv6

!

ip subnet-zero

!

!

no ip domain-lookup

!

ipv6 unicast-routing

!

!

!

interface Tunnel0

no ip address

no ip redirects

ipv6 rip 6bone enable

tunnel source Serial1/5

tunnel mode ipv6ip auto-tunnel

!--- Configures Automatic IPv4 compatible tunnel.

!

!

interface Serial1/5

ip address 192.34.1.4 255.255.255.0

clockrate 64000

!

!

interface Ethernet3/0

no ip address

half-duplex

ipv6 address 4000:1:1:1:1:1:1:1111/112

ipv6 rip 6bone enable

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 192.34.1.0 0.0.0.255 area 0

!

router bgp 100

no synchronization

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor ::192.23.1.2 remote-as 100

no auto-summary

!

address-family ipv6

neighbor ::192.23.1.2 activate

neighbor ::192.23.1.2 next-hop-self

network 4000:1:1:1:1:1:1:0/112

bgp redistribute-internal

!--- The show run command along with the !--- redistribute bgp command allows BGP to redistribute the !--- IPv6 routes learned through the tunnel from the other site.

exit-address-family

!

ip classless

!

ipv6 router rip 6bone

redistribute bgp 100 metric 2

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

!

end

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

- ping — يحدد ما إذا كان المضيف البعيد نشطا أو غير نشط، وتأخر الذهاب والعودة في الاتصال بالمضيف.

- show ipV6 route — يتحقق من وجود مسار على IPv6.

- show bgp ipV6 — يتحقق من تشغيل BGP.

- show bgp ipV6 summary — يعرض معلومات ملخص عن بروتوكول BGP الجاري تشغيله على بروتوكول IPv6.

- show ipV6 int tunnel 0 — يتحقق من تشغيل النفق على IPv6، ويتحقق من وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) التي تم تكوينها على الواجهة.

إخراج أمر التحقق لوضع IPv6 اليدوي

من R1، يتم إختبار اتصال عنوان IPv6 على R5 للتحقق مما إذا كان النفق ينقل IPv6 من خلال شبكة IPv4.

R1-ipv6#ping ipv6 4000:1:1:1:1:1:1:1112

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4000:1:1:1:1:1:1:1112, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 72/72/72 ms

R1-ipv6#ping 4000:1:1:1:1:1:1:1112

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4000:1:1:1:1:1:1:1112, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 72/72/72 ms

R1-ipv6#

من R5، يتم إختبار اتصال عنوان IPv6 على R1.

R5-ipv6#ping  2000:1:1:1:1:1:1112

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2000:1:1:1:1:1:1112, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

R5-ipv6#ping ipv6 2000:1:1:1:1:1:1112

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2000:1:1:1:1:1:1112, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

R5-ipv6#

إخراج أمر التحقق لوضع IPv6 التلقائي

يتم إختبار اتصال شبكة IPv6 البعيدة للتحقق من الاتصال من خلال النفق.

R1-ipv6#ping 4000:1:1:1:1:1:1:1112

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4000:1:1:1:1:1:1:1112, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 68/69/72 ms

R1-ipv6#

R5-ipv6#ping ipv6 2000:1:1:1:1:1:1:1112

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2000:1:1:1:1:1:1:1112, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 68/70/72 ms

R5-ipv6#

إذا فشل إختبار الاتصال، فراجع جدول توجيه IPv6 للتحقق من وجود المسار. تحقق من جدول التوجيه على الجانب الآخر أيضا. يجب تعلم المسار في الموجه الطرفي، مثل R5 و R1، كمسار بروتوكول معلومات التوجيه (RIP). تتم إعادة توزيع هذا المسار من BGP إلى RIP في R2 و R4. R2 و R4 هو المكان الذي ينتهي فيه النفق ويتم تكوين تجزيئات BGP.

R5-ipv6#show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 6 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea

Timers: Uptime/Expires

R   ::/96 [120/2]

via FE80::230:80FF:FEF3:4731, Ethernet1/2

R   2000:1:1:1:1:1:1:0/112 [120/3]

via FE80::230:80FF:FEF3:4731, Ethernet1/2

L   4000:1:1:1:1:1:1:1112/128 [0/0]

via ::, Ethernet1/2

C   4000:1:1:1:1:1:1:0/112 [0/0]

via ::, Ethernet1/2

L   FE80::/10 [0/0]

via ::, Null0

L   FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

R5-ipv6#

إذا لم تكن شبكة IPv6 البعيدة موجودة على الموجه الطرفي، فتحقق من الموجه حيث ينتهي النفق.

R4-ipv4-ipv6#show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 7 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea

Timers: Uptime/Expires

L   ::192.34.1.4/128 [0/0]

via ::, Tunnel0

C   ::/96 [0/0]

via ::, Tunnel0

B   2000:1:1:1:1:1:1:0/112 [200/0]

via ::192.23.1.2, Null

L   4000:1:1:1:1:1:1:1111/128 [0/0]

via ::, Ethernet3/0

C   4000:1:1:1:1:1:1:0/112 [0/0]

via ::, Ethernet3/0

L   FE80::/10 [0/0]

via ::, Null0

L   FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

R4-ipv4-ipv6#

نظرا لأنك تستخدم IPv6 BGP لمشاركة المعلومات بين شبكتي IPv6 المختلفتين، فتحقق من تشغيل بروتوكول BGP.

R4-ipv4-ipv6#show bgp ipv6

BGP table version is 3, local router ID is 192.34.1.4

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*>i2000:1:1:1:1:1:1:0/112

::192.23.1.2                  100      0 i

*> 4000:1:1:1:1:1:1:0/112

::                                 32768 i

R4-ipv4-ipv6#show bgp ipv6 summary

BGP router identifier 192.34.1.4, local AS number 100

BGP table version is 3, main routing table version 3

2 network entries and 2 paths using 394 bytes of memory

2 BGP path attribute entries using 120 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP activity 2/8 prefixes, 2/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

::192.23.1.2    4   100      24      24        3    0    0 00:19:00        1

R4-ipv4-ipv6#

R4-ipv4-ipv6#show ipv6 int tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C022:104

Global unicast address(es):

::192.34.1.4, subnet is ::/96

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::2

FF02::9

FF02::1:FF22:104

MTU is 1480 bytes

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds

ICMP redirects are enabled

ND DAD is not supported

ND reachable time is 30000 milliseconds

Hosts use stateless autoconfig for addresses.

R4-ipv4-ipv6#

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة حول أوامر التصحيح قبل إستخدام أوامر debug.

- show ipV6 route — يتحقق من وجود مسار على IPv6.

- show ip ospf neighbor — يعرض معرف الموجه، والأولوية، وحالة الموجه المجاور. أيضا، يعرض هذا الأمر مقدار الوقت المتبقي الذي ينتظره الموجه لتلقي حزمة مرحبا بأقصر مسار أولا (OSPF) من المجاور قبل الإعلان عن انخفاض المجاور. وهو يعرض أيضا عنوان IP الخاص بالقارن الذي يكون هذا المجاور متصل به مباشرة والواجهة التي يكون عليها جوار OSPF نموذج التجاور.

- show ipV6 interface brief — يتحقق من أن واجهة النفق قيد التشغيل.

- show interfaces tunnel 0 — يتحقق من أن وجهة النفق التي تم تكوينها معروفة في جدول التوجيه.

- show ipV6 rip — يعرض معلومات بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) للإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6).

- show ipV6 protocols — يعرض حالة بروتوكول توجيه IPv6.

في حالة فشل إختبار الاتصال بشبكة IPv6 البعيدة، فتحقق من معرفة مسارات بروتوكول IPv6 عبر بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) الخاص بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6).

R1-ipv6#show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 6 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea

Timers: Uptime/Expires

L   2000:1:1:1:1:1:1:1112/128 [0/0]

via ::, Ethernet0/1

C   2000:1:1:1:1:1:1:0/112 [0/0]

via ::, Ethernet0/1

R   3000::/112 [120/2]

via FE80::202:B9FF:FECB:D281, Ethernet0/1

R   4000:1:1:1:1:1:1:0/112 [120/3]

via FE80::202:B9FF:FECB:D281, Ethernet0/1

L   FE80::/10 [0/0]

via ::, Null0

L   FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

R1-ipv6#

على R2، تحقق من تعلم مسارات بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) للإصدار IPv6 من واجهة Tunnel0.

R2-ipv6-ipv4#show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 7 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea

Timers: Uptime/Expires

L   2000:1:1:1:1:1:1:1111/128 [0/0]

via ::, FastEthernet0/1

C   2000:1:1:1:1:1:1:0/112 [0/0]

via ::, FastEthernet0/1

L   3000::1/128 [0/0]

via ::, Tunnel0

C   3000::/112 [0/0]

via ::, Tunnel0

R   4000:1:1:1:1:1:1:0/112 [120/2]

via FE80::230:80FF:FEF3:4701, Tunnel0

L   FE80::/10 [0/0]

via ::, Null0

L   FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

R2-ipv6-ipv4#

إذا كانت هناك مشاكل في الاتصال، فتحقق أولا من سلامة شبكة IPv4. تحقق أيضا من جوار تجاور OSPF ومن وجود مسارات إلى عنوان IPv4، وهو مصدر النفق لواجهة النفق البعيدة. ثم تحقق من إمكانية إختبار الاتصال بين مصادر النفق باستخدام إختبار اتصال IPv4.

R2-ipv6-ipv4#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.23.1.3        1   FULL/  -        00:00:36    192.23.1.3      Serial0/0

R2-ipv6-ipv4#

R3-ipv4#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

1.1.1.1           1   FULL/  -        00:00:30    192.34.1.4      Serial0/1

192.23.1.2        1   FULL/  -        00:00:35    192.23.1.2      Serial0/0

R3-ipv4#

R4-ipv4-ipv6#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.23.1.3        1   FULL/  -        00:00:35    192.34.1.3      Serial1/5

R4-ipv4-ipv6#

في R2، تحقق من أن واجهة نفق IPv6 قيد التشغيل ومن أنه يمكنك إختبار اتصال IPv6 بمصدر النفق البعيد باستخدام عنوان IPv6 المتوافق مع IPv6. إذا كانت واجهة النفق معطلة، فتحقق من أن وجهة النفق التي تم تكوينها معروفة في جدول التوجيه. هذه مشكلة في جزء IPv4 من الشبكة لأن وجهة النفق ليست في جدول التوجيه.

R2-ipv6-ipv4#show ipv6 interface brief

FastEthernet0/0            [up/up]

unassigned

Serial0/0                  [up/up]

unassigned

FastEthernet0/1            [up/up]

2000:1:1:1:1:1:1:1111

Tunnel0                    [up/up]

3000::1

R2-ipv6-ipv4#

R2-ipv6-ipv4#show interfaces tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up

Hardware is Tunnel

MTU 1514 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation TUNNEL, loopback not set

Keepalive not set

Tunnel source 192.23.1.2 (Serial0/0), destination 192.34.1.4

Tunnel protocol/transport IPv6/IP, key disabled, sequencing disabled

Tunnel TTL 255

Checksumming of packets disabled

Last input 00:00:09, output 00:00:19, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/0 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

3119 packets input, 361832 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

3117 packets output, 361560 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R2-ipv6-ipv4#

إذا إستمرت المشاكل مع مسارات IPv6 وتم التحقق من شبكة IPv4، يلزمك التحقق من تكوين بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) ل IPv6.

R2-ipv6-ipv4#show ipv6 rip

RIP process "6bone", port 521, multicast-group FF02::9, pid 111

Administrative distance is 120.  Routing table is 0

Updates every 30 seconds, expire after 180

Holddown lasts 180 seconds, garbage collect after 120

Split horizon is on; poison reverse is off

Default routes are not generated

Periodic updates 176, trigger updates 1

R2-ipv6-ipv4#

R2-ipv6-ipv4#show ipv6 protocols

IPv6 Routing Protocol is "connected"

IPv6 Routing Protocol is "static"

IPv6 Routing Protocol is "rip 6bone"

Interfaces:

FastEthernet0/1

Tunnel0

Redistribution:

Redistributing protocol rip 6bone

تأكد من أن وحدات التوقيت هي نفسها إذا لم يتم إستخدام الإعدادات الافتراضية. في هذا المثال، يتم إستخدام الافتراضي على جميع موجهات IPv6 RIP. تحقق من التكوين لضمان تكوين جميع الواجهات التي تم تمكين RIP عليها بشكل صحيح. تحقق أيضا من أن اسم عملية RIP نفسه ثابت عبر الشبكة. إذا لزم الأمر، يمكنك النظر في مخرجات بروتوكول IPv6 RIP الخاص بتصحيح الأخطاء. كما هو الحال مع جميع تصحيح الأخطاء، يجب إستخدام الحذر لعدم التحميل الزائد لوحدة المعالجة المركزية (CPU) والمخزن المؤقت لتسجيل وحدة التحكم.

ملخص

يوضح هذا المستند كيف يمكن إستخدام الأنفاق للتعايش مع IPv6 و IPv4 على الشبكة نفسها. وقد يكون ذلك ضروريا في أوقات الانتقال. هناك أمر واحد يجب تذكره حول تكوينات IPv6 وهو أنه مع IPv6 RIP، لا يتم إستخدام عبارات الشبكة. يتم تمكين بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) ل IPv6 بشكل عام، وتشارك كل واجهة في بروتوكول معلومات التوجيه (RIP)، ويتم تمكينها لبروتوكول معلومات التوجيه (RIP) ل IPv6. في مثال IPv6 BGP، يتطلب قسم النفق التلقائي إستخدام الأمر address-family ipV6 set لإدخال عبارات BGP.

معلومات ذات صلة

- تنفيذ الاتصال النفقي للإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IP)

- بروتوكول IPv6: توفير خدمات بروتوكول IPv6 عبر البنية الأساسية لبروتوكول IPv4 باستخدام الأنفاق

- مكتبة تكوين IOS IPv6 من Cisco

- بروتوكول IPv6: الاتصال بالمحول 6 باستخدام أنفاق تتراوح من 6 إلى 4

- IP الإصدار 6 - صفحة الدعم

- صفحة دعم بروتوكول العبّارة الحدودية (BGP)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems