المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

إصدارات الأجهزة والبرامج

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين كيفية إعادة توزيع المسار الافتراضي لبروتوكول العبارة الحدودية (IPv6 BGP) إلى بروتوكول توجيه العبارة الداخلي المحسن (EIGRPv6) باستخدام إعادة التوزيع المتبادل بين EIGRPv6 و IPv6 BGP.

المتطلبات الأساسية

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل محاولة هذا التكوين:

- معرفة أساسية بالإصدار السادس من بروتوكول EIGRP

- معرفة أساسية ب IPv6 BGP

- معرفة أساسية بعنونة IPv6

إصدارات الأجهزة والبرامج

تستند التكوينات الواردة في هذا المستند إلى موجه السلسلة Cisco 7200 Series مع برنامج Cisco IOS® Software، الإصدار 15.0(1).

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا المثال، تتواصل الموجهات R2 و R1 مع بعضها البعض باستخدام بروتوكول IPv6 eBGP. يستخدم الموجهان R1 و R3 بروتوكول EIGRPv6. يتم إنشاء المسار الافتراضي في الموجه R2 عن طريق إصدار الأمر المجاور default-originate. من أجل إعادة توزيع مسارات IPv6 eBGP بشكل متبادل إلى EIGRPv6، أستخدم الأمر redistribute bgp باستخدام مقاييس EIGRP. وبالمثل، من أجل إعادة توزيع مسارات EIGRPv6 إلى IPv6BGP، أستخدم الأمر redistribute eigrp AS number ضمن وضع تكوين عنوان-عائلة.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- الموجه R1

- الموجه R2

- الموجه R3

الموجه R1

R1#show run

Building configuration...

!

version 15.0

!

hostname R1

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

!

interface Loopback10

no ip address

ipv6 address BB10::10/128

!

interface Loopback20

no ip address

ipv6 address BB20::20/128

!

interface Loopback30

no ip address

ipv6 address BB30::30/128

ipv6 eigrp 1

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 3030:1:1:1::11/64

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/1

no ip address

ipv6 address 4040:1:1:1::10/64

ipv6 eigrp 1

serial restart-delay 0

!

!

router bgp 505

no synchronization

bgp router-id 1.1.1.1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 3030:1:1:1::10 remote-as 500

no auto-summary

!

address-family ipv6

redistribute eigrp 1

!--- EIGRP is redistributed in to BGP.

no synchronization

network BB10::10/128

network BB20::20/128

neighbor 3030:1:1:1::10 activate

exit-address-family

!

!

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 1.1.1.1

redistribute bgp 505 metric 100 1 255 1 1500

!--- EIGRP for IPv6 has a shutdown feature. !--- Make sure that the routing process is in "no shut" mode !--- in order to start running the protocol.

!--- BGP is redistributed with EIGRP default metrics.

!

end

الموجه R2

R2#show run

Building configuration...

!

hostname R2

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

!

interface Loopback10

no ip address

ipv6 address AB10::10/128

!

interface Loopback20

no ip address

ipv6 address AB20::20/128

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 3030:1:1:1::10/64

serial restart-delay 0

!

router bgp 500

no synchronization

bgp router-id 2.2.2.2

bgp log-neighbor-changes

neighbor 3030:1:1:1::11 remote-as 505

neighbor 3030:1:1:1::11 default-originate

no auto-summary

!

address-family ipv6

no synchronization

network AB10::10/128

network AB20::20/128

neighbor 3030:1:1:1::11 activate

neighbor 3030:1:1:1::11 default-originate

exit-address-family

!

end

!--- Originates default route to the !--- neighbor 3030:1:1:1::11.

الموجه R3

R3#show run

!

version 15.0

!

hostname R3

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback10

no ip address

ipv6 address CC10::10/128

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback20

no ip address

ipv6 address CC20::20/128

ipv6 eigrp 1

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 4040:1:1:1::11/64

ipv6 eigrp 1

serial restart-delay 0

!

!

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 3.3.3.3

!

end

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استعملت ال OIT in order to شاهدت تحليل من عرض أمر إنتاج.

إظهار الأوامر

للتحقق من أن الموجه R3 يستقبل المسار الافتراضي IPv6 BGP المعاد توزيعه، أستخدم الأمر show ipV6 route eigrp في الموجه R3.

show ipV6 route eigrp

في الموجه R3
R3#show ipv6 route eigrp

IPv6 Routing Table - default - 9 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route

B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

D - EIGRP, EX - EIGRP external, ND - Neighbor Discovery

O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

EX  ::/0 [170/26112256]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

EX  AB10::10/128 [170/26112256]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

EX  AB20::20/128 [170/26112256]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

D   BB30::30/128 [90/2297856]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

!--- The above output shows that the default route !--- is redistributed in EIGRP. EX indicates EIGRP external routes.

للتحقق من إعادة توزيع مسارات EIGRPv6 في الموجه R2 بشكل صحيح، أستخدم الأمر show ipV6 route bgp في الموجه R2.

show ipV6 route bgp

في الموجه R2
R2#show ipv6 route bgp

IPv6 Routing Table - default - 9 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route

B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

D - EIGRP, EX - EIGRP external, ND - Neighbor Discovery

O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

B   BB10::10/128 [20/0]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

B   BB20::20/128 [20/0]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

B   CC10::10/128 [20/2297856]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

B   CC20::20/128 [20/2297856]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

!--- The above output shows that the eigrp routes !--- are redistributed in to BGP.

تحقق من إمكانية الوصول بين الموجهات R2 و R3 باستخدام الأمر ping.

بينغ

من الموجه R2:

R2#ping  CC10::10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to CC10::10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/40/96 ms

R2#ping CC20::20

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to CC20::20, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/44/100 ms

من الموجه R3:

R3#ping AA10::10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to AA10::10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/33/92 ms

R3#ping AA20::20

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to AA20::20, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/33/92 ms

!--- The above ping responses shows that R1 and R3 are able !--- to communicate with each other.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم بروتوكول العبّارة الحدودية (BGP)

- صفحة دعم IPv6

- مرجع أوامر IOS IPv6 من Cisco

- دراسات حالة لبروتوكول العبّارة الحدودية (BGP)

- صفحة دعم EIGRP

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems