المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تمكين الإصدار 3 من فتح أقصر مسار أولا (OSPF) ل IPv6 على واجهة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قبل تمكين OSPF ل IPv6 على واجهة، يجب عليك:

- أكمل إستراتيجية شبكة OSPF وتخطيطها لشبكة IPv6. على سبيل المثال، يجب عليك أن تقرر ما إذا كانت المناطق المتعددة مطلوبة أم لا.

- تمكين توجيه البث الأحادي للإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IP).

- قم بتمكين IPv6 على الواجهة.

- قم بتكوين واجهة برنامج تطبيق مأخذ التوصيل الآمن (API) لأمان IPsec على OSPF ل IPv6 لتمكين المصادقة والتشفير.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

بروتوكول فتح أقصر مسار أولاً (OSPF) هو بروتوكول توجيه لعنوان IP. وهو بروتوكول حالة الارتباط، مقارنة ببروتوكول متجه المسافات. يتخذ بروتوكول حالة الارتباط قرارات التوجيه استنادا إلى حالات الارتباطات التي تربط أجهزة المصدر والوجهة. وتعد حالة الارتباط وصفا لتلك الواجهة والعلاقة بأجهزة الشبكة المجاورة لها. تتضمن معلومات الواجهة بادئة IPv6 للواجهة، وقناع الشبكة، ونوع الشبكة المتصلة بها، والموجهات المتصلة بتلك الشبكة، وما إلى ذلك. يتم نشر هذه المعلومات في أنواع مختلفة من إعلانات حالة الارتباط (LSAs). يدعم OSPF الإصدار 3، والذي يتم وصفه في RFC 2740، بروتوكول IPv6.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر /a> للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

ملاحظة: لا يستطيع الوصول إلى أدوات Cisco والمعلومات الداخلية إلا لمستخدمي Cisco المسجلين.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين

هذا هو تكوين OSPFv3 للموجهات الموضحة في المخطط:

موجه كعب

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

ipv6 address FD01:ABAB::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 ospf 1 area 2

ipv6 ospf network point-to-point

!

ipv6 router ospf 1

router-id 10.3.3.3

area 2 stub

!

الموجه ABR1

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface GigabitEthernet1

no ip address

speed auto

ipv6 address FD03::1/124

ipv6 enable

ipv6 ospf 1 area 0

!

interface GigabitEthernet2

no ip address

ipv6 address FD02:ABAB::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 ospf 1 area 2

ipv6 ospf network point-to-point

!

ipv6 router ospf 1

router-id 10.1.1.1

area 2 stub no-summary

!

موجه ASBR

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface GigabitEthernet1

no ip address

ipv6 address FD03::2/124

ipv6 enable

ipv6 ospf 1 area 0

!

interface GigabitEthernet2

no ip address

ipv6 address FD03::1:1/124

ipv6 enable

ipv6 rip EXT enable

!

ipv6 router ospf 1

router-id 10.2.2.2

default-metric 25

redistribute rip EXT metric-type 1 include-connected

!

ipv6 router rip EXT

redistribute ospf 1 match internal external 1 external 2 include-connected

!

الموجه الخارجي

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FD04:ABAB::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 rip EXT enable

!

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

ipv6 address FD03::1:2/124

ipv6 enable

ipv6 rip EXT enable

!

ipv6 router rip EXT

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

يعرض الأمر show ipV6 ospf database قاعدة بيانات حالة الارتباط (LSDB) الخاصة بالموجه.

ملاحظة:يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى أدوات Cisco ومعلومات داخلية.

Stub_Router#show ipv6 ospf database

OSPFv3 Router with ID (10.3.3.3) (Process ID 1)

Router Link States (Area 2)

ADV Router       Age         Seq#        Fragment ID  Link count  Bits

10.1.1.1        5           0x8000000F  0            1           B

10.3.3.3        38          0x8000000E  0            1           None

Inter Area Prefix Link States (Area 2)

ADV Router       Age         Seq#        Prefix

10.1.1.1        5           0x80000002  ::/0

Link (Type-8) Link States (Area 2)

ADV Router       Age         Seq#        Link ID    Interface

10.1.1.1        5           0x8000000A  8          Gi0/0

10.3.3.3        292         0x80000005  2          Gi0/0

Intra Area Prefix Link States (Area 2)

ADV Router       Age         Seq#        Link ID    Ref-lstype  Ref-LSID

10.1.1.1        5           0x8000000B  0          0x2001      0

10.3.3.3        548         0x80000002  0          0x2001      0

يعرض الأمر show ipV6 ospf database router شبكات LSA للموجه حيث يتم إنشاء الموجه واستقباله. لا تحمل قوائم التحكم في الوصول (LSA) للموجه أي معلومات حول العنوان أو البادئة.

Stub_Router#show ipv6 ospf database router

OSPFv3 Router with ID (10.3.3.3) (Process ID 1)

Router Link States (Area 2)

Routing Bit Set on this LSA

LS age: 141

Options: (V6-Bit, R-Bit, DC-Bit)

LS Type: Router Links

Link State ID: 0

Advertising Router: 10.1.1.1

LS Seq Number: 8000000F

Checksum: 0x9C2C

Length: 40

Area Border Router

Number of Links: 1

Link connected to: another Router (point-to-point)

Link Metric: 1

Local Interface ID: 8

Neighbor Interface ID: 2

Neighbor Router ID: 10.3.3.3

LS age: 174

Options: (V6-Bit, R-Bit, DC-Bit)

LS Type: Router Links

Link State ID: 0

Advertising Router: 10.3.3.3

LS Seq Number: 8000000E

Checksum: 0xBBF

Length: 40

Number of Links: 1

Link connected to: another Router (point-to-point)

Link Metric: 1

Local Interface ID: 2

Neighbor Interface ID: 8

Neighbor Router ID: 10.1.1.1

تحمل شبكات LSA حقل خيارات يحتوي على وحدات بت هذه:

- V6 بت—يشير إلى ما إذا كان يجب إستخدام الموجه/الارتباط في حساب التوجيه.

- R bit— هذه هي "وحدة بت الموجه". وهو يشير إلى ما إذا كان المنشئ موجها نشطا.

- بت DC—يشير إلى معالجة الموجه لدائرة الطلب.

يوضح الأمر show ipV6 ospf data link self-originate أن شبكات LSA الخاصة بالارتباط تحمل عناوين خاصة بالارتباط.

Stub_Router#show ipv6 ospf database link self-originate

OSPFv3 Router with ID (10.3.3.3) (Process ID 1)

Link (Type-8) Link States (Area 2)

LS age: 650

Options: (V6-Bit, R-Bit, DC-Bit)

LS Type: Link-LSA (Interface: GigabitEthernet0/0)

Link State ID: 2 (Interface ID)

Advertising Router: 10.3.3.3

LS Seq Number: 80000005

Checksum: 0x8578

Length: 56

Router Priority: 1

Link Local Address: FE80::5054:FF:FE00:3A

Number of Prefixes: 1

Prefix Address: FD01:ABAB::

Prefix Length: 64, Options: None

نظرا لأن الموجه Stub ينتمي إلى منطقة تامة-Stub، فإن موجه ABR1 يرسل المسار الافتراضي إلى موجه Stub فقط.

Stub_Router#show ipv6 route

IPv6 Routing Table - default - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route

B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP

H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea

IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO

ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect

RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1

OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

la - LISP alt, lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid

lA - LISP away, a - Application

OI ::/0 [110/2] via FE80::5054:FF:FE00:15, GigabitEthernet0/0

C   FD01:ABAB::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0, directly connected

L   FD01:ABAB::5054:FF:FE00:3A/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0, receive

O   FD02:ABAB::/64 [110/2]

via FE80::5054:FF:FE00:15, GigabitEthernet0/0

L   FF00::/8 [0/0]

via Null0, receive

موجه ABR1 هو موجه حدود المنطقة.

ABR1#show ipv6 ospf

Routing Process "ospfv3 1" with ID 10.1.1.1

Supports NSSA (compatible with RFC 3101)

Supports Database Exchange Summary List Optimization (RFC 5243)

Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic

It is an area border router

Router is not originating router-LSAs with maximum metric

Initial SPF schedule delay 50 msecs

Minimum hold time between two consecutive SPFs 200 msecs

Maximum wait time between two consecutive SPFs 5000 msecs

Initial LSA throttle delay 50 msecs

Minimum hold time for LSA throttle 200 msecs

Maximum wait time for LSA throttle 5000 msecs

Minimum LSA arrival 100 msecs

LSA group pacing timer 240 secs

Interface flood pacing timer 33 msecs

Retransmission pacing timer 66 msecs

Retransmission limit dc 24 non-dc 24

EXCHANGE/LOADING adjacency limit: initial 300, process maximum 300

Number of external LSA 2. Checksum Sum 0x011699

Number of areas in this router is 2. 1 normal 1 stub 0 nssa

Graceful restart helper support enabled

Reference bandwidth unit is 100 mbps

RFC1583 compatibility enabled

Area BACKBONE(0)

Number of interfaces in this area is 1

SPF algorithm executed 17 times

Number of LSA 8. Checksum Sum 0x05579B

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

Area 2

Number of interfaces in this area is 1

It is a stub area, no summary LSA in this area

Generates stub default route with cost 1

SPF algorithm executed 20 times

Number of LSA 7. Checksum Sum 0x0380EA

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

يتلقى موجه ABR1 مسارات خارجية (مسارات RIP) من موجه ASBR.

ABR1#show ipv6 route

IPv6 Routing Table - default - 8 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route

B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1

I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP

EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination

NDr - Redirect, RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter

OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1

ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt, lr - LISP site-registrations

ld - LISP dyn-eid, lA - LISP away, le - LISP extranet-policy

lp - LISP publications, a - Application, m - OMP

O   FD01:ABAB::/64 [110/2]

via FE80::5054:FF:FE00:3A, GigabitEthernet2

C   FD02:ABAB::/64 [0/0]

via GigabitEthernet2, directly connected

L   FD02:ABAB::5054:FF:FE00:15/128 [0/0]

via GigabitEthernet2, receive

C   FD03::/124 [0/0]

via GigabitEthernet1, directly connected

L   FD03::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet1, receive

OE1 FD03::1:0/124 [110/26] via FE80::5054:FF:FE00:3E, GigabitEthernet1 OE1 FD04:ABAB::/64 [110/26] via FE80::5054:FF:FE00:3E, GigabitEthernet1

L   FF00::/8 [0/0]

via Null0, receive

موجه ASBR هو موجه حدود النظام الذاتي للشبكة. يتم توصيله بشبكة RIP من خلال الواجهة التسلسلية 0/0.

ASBR#show ipv6 ospf

Routing Process "ospfv3 1" with ID 10.2.2.2

Supports NSSA (compatible with RFC 3101)

Supports Database Exchange Summary List Optimization (RFC 5243)

Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic

It is an autonomous system boundary router

Redistributing External Routes (with default metric 25) from,

rip EXT with metric-type 1 include-connected

Router is not originating router-LSAs with maximum metric

Initial SPF schedule delay 50 msecs

Minimum hold time between two consecutive SPFs 200 msecs

Maximum wait time between two consecutive SPFs 5000 msecs

Initial LSA throttle delay 50 msecs

Minimum hold time for LSA throttle 200 msecs

Maximum wait time for LSA throttle 5000 msecs

Minimum LSA arrival 100 msecs

LSA group pacing timer 240 secs

Interface flood pacing timer 33 msecs

Retransmission pacing timer 66 msecs

Retransmission limit dc 24 non-dc 24

EXCHANGE/LOADING adjacency limit: initial 300, process maximum 300

Number of external LSA 2. Checksum Sum 0x011699

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Graceful restart helper support enabled

Reference bandwidth unit is 100 mbps

RFC1583 compatibility enabled

Area BACKBONE(0)

Number of interfaces in this area is 1

SPF algorithm executed 10 times

Number of LSA 8. Checksum Sum 0x05579B

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

ASBR#show ipv6 rip

RIP process "EXT", port 521, multicast-group FF02::9, pid 678

Administrative distance is 120. Maximum paths is 16

Updates every 30 seconds, expire after 180

Holddown lasts 0 seconds, garbage collect after 120

Split horizon is on; poison reverse is off

Default routes are not generated

Periodic updates 267, trigger updates 11

Full Advertisement 1, Delayed Events 0

Interfaces:

GigabitEthernet2

Redistribution:

Redistributing protocol ospf 1 with transparent metric (internal, external 1 & 2, ) include-connected

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستخدم هذا القسم لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة حول أوامر التصحيح قبل إستخدام أوامر debug.

debug ipV6

بمجرد تمكين OSPFv3 على الموجه الأولي، فإنه يرسل رسائل الترحيب من النوع 1 OSPFv3 إلى عنوان البث المتعدد FF02::5. بمجرد أن يستلم حزم الترحيب من موجه ABR1، فإنه يقوم بالتفاوض حول العلاقة الأساسية/الثانوية ثم يبدأ في إرسال حزم DBD.

Stub_Router#debug ipv6 ospf events

Stub_Router#debug ipv6 ospf packet

Stub_Router#debug ipv6 ospf adj

*Mar  8 17:47:01.324: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0: OUT: FE80::5054:FF:FE00:3A->FF02::5: ver:3 type:1 len:36 rid:10.3.3.3 area:0.0.0.2 chksum:A0F9 inst:0

*Mar  8 17:47:03.307: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0:  IN: FE80::5054:FF:FE00:15->FF02::5: ver:3 type:1 len:36 rid:10.1.1.1 area:0.0.0.2 chksum:A31C inst:0

*Mar  8 17:47:03.308: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Added 10.1.1.1 to nbr list

*Mar  8 17:47:03.308: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0: OUT: FE80::5054:FF:FE00:3A->FE80::5054:FF:FE00:15: ver:3 type:1 len:40 rid:10.3.3.3 area:0.0.0.2 chksum:470D inst:0

*Mar  8 17:47:03.320: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0:  IN: FE80::5054:FF:FE00:15->FE80::5054:FF:FE00:3A: ver:3 type:1 len:40 rid:10.1.1.1 area:0.0.0.2 chksum:4707 inst:0

*Mar  8 17:47:03.321: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: 2 Way Communication to 10.1.1.1, state 2WAY

*Mar  8 17:47:03.321: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Nbr 10.1.1.1: Prepare dbase exchange

*Mar  8 17:47:03.322: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Send DBD to 10.1.1.1 seq 0x983C9C0 opt 0x11 flag 0x7 len 28

*Mar  8 17:47:03.322: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0: OUT: FE80::5054:FF:FE00:3A->FE80::5054:FF:FE00:15: ver:3 type:2 len:28 rid:10.3.3.3 area:0.0.0.2 chksum:7A33 inst:0

*Mar  8 17:47:03.328: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0:  IN: FE80::5054:FF:FE00:15->FE80::5054:FF:FE00:3A: ver:3 type:2 len:148 rid:10.1.1.1 area:0.0.0.2 chksum:141A inst:0

*Mar  8 17:47:03.329: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Rcv DBD from 10.1.1.1 seq 0x983C9C0 opt 0x11 flag 0x2 len 148 mtu 1500 state EXSTART

*Mar  8 17:47:03.330: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: NBR Negotiation Done. We are the MASTER

*Mar  8 17:47:03.330: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Nbr 10.1.1.1: Summary list built, size 7

*Mar  8 17:47:03.331: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Send DBD to 10.1.1.1 seq 0x983C9C1 opt 0x11 flag 0x1 len 128

*Mar  8 17:47:03.331: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0: OUT: FE80::5054:FF:FE00:3A->FE80::5054:FF:FE00:15: ver:3 type:2 len:128 rid:10.3.3.3 area:0.0.0.2 chksum:F771 inst:0

*Mar  8 17:47:03.334: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0:  IN: FE80::5054:FF:FE00:15->FE80::5054:FF:FE00:3A: ver:3 type:3 len:64 rid:10.1.1.1 area:0.0.0.2 chksum:C6FA inst:0

*Mar  8 17:47:03.335: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0:  IN: FE80::5054:FF:FE00:15->FE80::5054:FF:FE00:3A: ver:3 type:2 len:28 rid:10.1.1.1 area:0.0.0.2 chksum:7C3D inst:0

بمجرد تبادل حزم DBD، تقوم الموجهات بإرسال رسائل طلب حالة الارتباط (LS REQ) وتحديث حالة الارتباط (LS UPD) لإنشاء LSDB الخاصة بها. بعد رسائل LS REQ و LS UPD المتعاقبة، وعندما تصل الحالة إلى الكامل، تستمر الموجهات في تبادل حزم Hello.

Stub_Router#

*Mar  8 17:47:03.337: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Rcv LS REQ from 10.1.1.1 length 64 LSA count 4

*Mar  8 17:47:03.337: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Send LS UPD to FE80::5054:FF:FE00:15 length 172 LSA count 4

*Mar  8 17:47:03.338: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0: OUT: FE80::5054:FF:FE00:3A->FE80::5054:FF:FE00:15: ver:3 type:4 len:172 rid:10.3.3.3 area:0.0.0.2 chksum:D2CE inst:0

*Mar  8 17:47:03.339: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Rcv DBD from 10.1.1.1 seq 0x983C9C1 opt 0x11 flag 0x0 len 28 mtu 1500 state EXCHANGE

*Mar  8 17:47:03.339: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Exchange Done with 10.1.1.1 *Mar  8 17:47:03.340: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Send LS REQ to 10.1.1.1 length 40

*Mar  8 17:47:03.340: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0: OUT: FE80::5054:FF:FE00:3A->FE80::5054:FF:FE00:15: ver:3 type:3 len:40 rid:10.3.3.3 area:0.0.0.2 chksum:FD46 inst:0

*Mar  8 17:47:03.343: OSPFv3-1-IPv6 PAK  : Gi0/0:  IN: FE80::5054:FF:FE00:15->FE80::5054:FF:FE00:3A: ver:3 type:4 len:72 rid:10.1.1.1 area:0.0.0.2 chksum:825E inst:0

*Mar  8 17:47:03.345: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Rcv LS UPD from Nbr ID 10.1.1.1 length 72 LSA count 2

*Mar  8 17:47:03.345: OSPFv3-1-IPv6 ADJ   Gi0/0: Synchronized with 10.1.1.1, state FULL

*Mar  8 17:47:03.346: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية IP الإصدار 6 (IPv6)

- دعم تقنية بروتوكول فتح أقصر مسار أولا (OSPF)

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco