المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

أمثلة التكوين

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية عمل أوامر المسار الاحتياطي المسبق والتريبي معا وكيفية إستخدامها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS® الإصدار 12.2(10b) من Cisco

- الموجهات طراز 2503 من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

يتيح الأمر المسبق للاستعداد موجه بروتوكول الموجه الاحتياطي الفعال (HSRP) بأولوية عالية ليصبح الموجه النشط فورا. يتم تحديد الأولوية أولا بواسطة قيمة الأولوية التي تم تكوينها، ثم بواسطة عنوان IP. وفي كل حالة، تكون القيمة الأعلى ذات أولوية أكبر. عندما يقوم موجه ذو أولوية أعلى باستباق موجه أولوية أقل، يرسل الموجه رسالة انقلاب. عندما يستقبل الموجه النشط ذي الأولوية الأدنى رسالة انقلاب أو رسالة ترحيب من موجه نشط ذي أولوية أعلى، يتغير الموجه إلى حالة "التحدث" ويرسل رسالة إستقالة.

يسمح أمر مسار الاستعداد لك بتحديد واجهة أخرى على الموجه لعملية HSRP للمراقبة لتغيير أولوية HSRP لمجموعة معينة. إذا تم إيقاف بروتوكول الخط للواجهة المحددة، فسيتم تقليل أولوية HSRP. وهذا يعني أن موجه HSRP آخر ذو أولوية أعلى يمكن أن يصبح الموجه النشط إذا كان هذا الموجه لديه الاستعداد المسبق المتاح.

يوضح هذا الرسم التخطيطي مثالا يستخدم الأمر الجاهز للاستعداد بالاقتران مع الأمر standby track.

تهيئة المسار الاحتياطي المسبق

أمثلة التكوين

في الرسم التخطيطي للشبكة ، يتم تكوين HSRP بهذه الطريقة:

- R1 هو الموجه النشط ويتبع حالة واجهة R1 Serial 0. عندما يكون R1 هو الموجه النشط يتم توجيه حركة مرور البيانات من الأجهزة المضيفة (المضيف 1، 2، 3) إلى الخوادم من خلال R1.

- R2 هو الموجه الاحتياطي ويتعقب حالة الواجهة R2 Serial 1.

- إذا انهارت واجهة R1 Serial 0، يتم تقليل أولوية R1 HSRP بمقدار 10. عند هذه النقطة، تكون أولوية R2 HSRP أعلى من R1، ويتولى R2 دور الموجه النشط.

- عندما يصبح R2 هو الموجه النشط يتم توجيه حركة مرور البيانات من الأجهزة المضيفة إلى الخوادم من خلال R2.

ملاحظة: يتم تكوين العبارة الافتراضية للمضيفين 1 و 2 و 3 باستخدام عنوان IP الظاهري ل HSRP (172.16.6.100، في هذه الحالة). مثلا، شكلت تحشد بروتوكول، RIP على المسحاج تخديد أن يمكن توصيل بين المضيف والملقمات.

هذا هو تكوين كل موجه:

الموجه 1 ( Cisco 2503)

interface Ethernet0

ip address 172.16.6.5 255.255.255.0

!--- Assigns an IP address to the interface.

no ip redirects

standby 1 ip 172.16.6.100

!--- Assigns a standby group and standby IP address

standby 1 priority 105

!--- Assign a priority (105 in this case) to the router interface (e0)

!--- for a particular group number (1). The default is 100.

standby 1 preempt

!--- Allows the router to become the active router when the priority

!--- is higher than all other HSRP-configured routers in the hot standby group.

!--- If you do not use the standby preempt command in the configuration

!--- for a router, that router does not become the active router, even if

!--- the priority is higher than all other routers.

standby 1 track Serial0

!--- Indicates that HSRP tracks Serial0 interface.

!--- The interface priority can also be configured, which indicates the

!--- amount by which the router priority decreases when

!--- the interface goes down. The default is 10.

interface Serial0

ip address 172.16.2.5 255.255.255.0

الموجه 2 ( Cisco 2503)

interface Ethernet0

ip address 172.16.6.6 255.255.255.0

!--- Assigns an IP address to the interface.

no ip redirects

standby 1 ip

!--- Indicates the hot standby group. Here the IP address of the virtual

router !--- is not configured. See the note after this table.

standby 1 preempt

!--- Allows the router to become the active router when the priority

!--- is higher than all other HSRP-configured routers in the hot standby group.

!--- If you do not use the standby preempt command in the configuration

!--- for a router, that router does not become the active router, even if

!--- the priority is higher than all other routers.

standby 1 track Serial1

!--- Indicates that HSRP tracks Serial1 interface.

!--- The interface priority can also be configured, which indicates the

!--- amount by which the router priority decreases when

!--- the interface goes down. The default is 10.

!--- The priority is also not configured and hence the default

!--- priority value of 100 is applied.

interface Serial1

ip address 172.16.7.6 255.255.255.0

ملاحظة: لا يحتوي R2 على عنوان IP إحتياطي تم تكوينه. وهذا مقصود لبيان أن هذا تكوين صالح. عندما يختبر R1 و R2 تبادل HSRP، يتعلم R2 عنوان IP الاحتياطي من R1. من أجل تكوين R2 باستخدام عنوان IP للإستعداد (نفس عنوان الاستعداد الذي تم تكوينه على R1) هو أيضا تكوين صالح

R1#show standby

Ethernet0 - Group 1

Local state is Active, priority 105, may preempt

Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec

Next hello sent in 1.458

Virtual IP address is 172.16.6.100 configured

Active router is local

Standby router is 172.16.6.6 expires in 8.428

Virtual mac address is 0000.0c07.ac01

2 state changes, last state change 02:09:49

IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)

Priority tracking 1 interface, 1 up:

Interface    Decrement  State

Serial0         10      Up

R2#show standby

Ethernet0 - Group 1

Local state is Standby, priority 100, may preempt

Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec

Next hello sent in 1.814

Virtual IP address is 172.16.6.100

Active router is 172.16.6.5, priority 105 expires in 9.896

Standby router is local

3 state changes, last state change 00:10:21

IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)

Priority tracking 1 interface, 1 up:

Interface   Decrement  State

Serial1        10      Up

على الرغم من أنه لم يتم تكوين أولوية HSRP في R2، فإن الإخراج يعرض أولوية R2 كقيمة HSRP الافتراضية، 100. يشير إخراج كلا الموجهين إلى أن الموجهات تتتبع حالة الواجهة التسلسلية. تكون حالة R1 نشطة وحالة R2 في وضع الاستعداد. وأخيرا، يتم تكوين كلا الموجهين باستخدام الأمر standby preprepreprepreest.

ماذا يحدث في حالة تعطل الواجهة التسلسلية 0 للخادم طراز R1؟ يبدو إخراج الأمر show standby كما يلي:

R1#show standby

Ethernet0 - Group 1

Local state is Standby, priority 95 (confgd 105), may preempt

Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec

Next hello sent in 2.670

Virtual IP address is 172.16.6.100 configured

Active router is 172.16.6.6, priority 100 expires in 8.596

Standby router is local

4 state changes, last state change 00:01:45

IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)

Priority tracking 1 interface, 0 up:

Interface    Decrement  State

Serial0         10      Down

R2#show standby

Ethernet0 - Group 1

Local state is Active, priority 100, may preempt

Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec

Next hello sent in 0.810

Virtual IP address is 172.16.6.100

Active router is local

Standby router is 172.16.6.5 expires in 9.028

Virtual mac address is 0000.0c07.ac01

4 state changes, last state change 00:01:38

IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)

Priority tracking 1 interface, 1 up:

Interface   Decrement  State

Serial1        10      Up

لاحظ في الإخراج أن أولوية HSRP الخاصة ب R1 قد تم تخفيضها بمقدار 10—إلى 95. وهذا التغيير يجعل أولوية R2 أعلى بمقدار 100. نظرا لأنه قد تم تكوين R2 للاستعداد المسبق في الوقت الذي أصبحت فيه أولوية R2 أعلى، يصبح R2 هو الموجه النشط ويصبح R1 هو الاستعداد. الآن، إذا ظهرت الواجهة R1 serial 0 مرة أخرى، فإن أولوية R1 هي 105، مرة أخرى. في مثل هذه الحالة، يستبق R1 ويصبح مرة أخرى الموجه النشط HSRP.

ملاحظة: إذا لم يتم تكوين ميزة الاستعداد المسبق على R2، فما كان R2 ليرسل رسالة انقلاب إلى R1، مما يتسبب في تنشيط R2. وبدلا من ذلك، كان R1 ليظل الموجه النشط.

على سبيل المثال، ضع في الاعتبار هذا التكوين:

standby priority 120

standby track serial 0

standby track serial 1

يتم تكوين أولوية HSRP تبلغ 120 باستخدام الأمر الخاص بأولوية الاستعداد ويتم تكوين HSRP لتتبع حالة واجهتين، Serial0 و Serial1. نظرا لعدم تحديد قيمة تناقص في الأمر Standby Track، يتم تقليل أولوية HSRP بمقدار القيمة الافتراضية 10 عند انخفاض الواجهة التي تم تعقبها. في البداية، تكون كل من الواجهات قيد التشغيل وأولوية HSRP للواجهة هي 120، كما هو الحال في إخراج الأمر show standby:

R1#show standby

Ethernet0 - Group 1

Local state is Active, priority 120, may preempt

Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec

Next hello sent in 1.034

Virtual IP address is 10.0.0.5 configured

Active router is local

Standby router is unknown

Virtual mac address is 0000.0c07.ac01

2 state changes, last state change 00:00:04

IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)

Priority tracking 2 interfaces, 2 up:

Interface                  Decrement  State

Serial0                       10      Up

Serial1                       10      Up

الآن، تم إسقاط الواجهة التسلسلية 0.

R1#

1w0d: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to down

1w0d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down

R1#

مما يقلل من أولوية HSRP بمقدار 10—من 120 إلى قيمة 110. يمكنك إستخدام الأمر show standby للتحقق من ذلك:

R1#show standby

Ethernet0 - Group 1

Local state is Active, priority 110 (confgd 120), may preempt

Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec

Next hello sent in 2.544

Virtual IP address is 10.0.0.5 configured

Active router is local

Standby router is unknown

Virtual mac address is 0000.0c07.ac01

2 state changes, last state change 00:00:48

IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)

Priority tracking 2 interfaces, 1 up:

Interface                  Decrement  State

Serial0                       10      Down  (line protocol down)

Serial1                       10      Up

بعد ذلك، تم إيقاف تشغيل الواجهة الثانية التي تم تتبعها - السلسلة 1 -:

R1#

1w0d: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to down

1w0d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to down

R1#

وهذا يقلل مرة أخرى من أولوية HSRP بمقدار 10—من 110 إلى قيمة 100. يمكنك إستخدام الأمر show standby للتحقق من ذلك:

R1#show standby

Ethernet0 - Group 1

Local state is Active, priority 100 (confgd 120), may preempt

Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec

Next hello sent in 1.846

Virtual IP address is 10.0.0.5 configured

Active router is local

Standby router is unknown

Virtual mac address is 0000.0c07.ac01

2 state changes, last state change 00:01:06

IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)

Priority tracking 2 interfaces, 0 up:

Interface                  Decrement  State

Serial0                       10      Down  (line protocol down)

Serial1                       10      Down  (line protocol down)

عندما ينخفض أي من الواجهات التسلسلية المتتبعة (إما تسلسلية 0 أو تسلسلية 1)، تكون الأولوية الناتجة 110. عندما كلا من هذه الواجهات التسلسلية المتتبعة (تسلسلية 0 و تسلسلية 1) تنخفض، فإن الأولوية الناتجة تكون 100.

ملاحظة: في بعض الإصدارات الأقدم من Cisco IOS، لا يكون التناقص في أولوية HSRP تراكميا إذا لم تقم بتحديد قيمة التناقص بشكل صريح في الأمر مسار الاستعداد. راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdp72834 للحصول على مزيد من المعلومات. يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى معلومات الخطأ الداخلية.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم HSRP

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems