المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين بروتوكول موجه الاستعداد السريع (HSRP) لمجموعة IPv6 (HSRPv2) لتعقب كائن وتغيير أولوية HSRP على أساس حالة الكائن.

يحتوي كل كائن يتم تعقبه على رقم فريد يتم تحديده على واجهة سطر أوامر التعقب (CLI). يستخدم HSRPv2 هذا الرقم لتعقب كائن معين. تقوم عملية التعقب بشكل دوري باستطلاع الكائن المتتبع لتغييرات القيمة وإرسال أي تغييرات (كقيم لأعلى أو لأسفل) إلى HSRPv2، إما بشكل فوري أو بعد تأخير محدد. يستخدم هذا المستند أمر مسار الواجهة لتكوين واجهة ليتم تتبعها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- معرفة تكوين HSRP؛ ارجع إلى تكوين HSRP للحصول على مزيد من المعلومات.

- معرفة أساسية بتنفيذ عنونة IPv6 والاتصال الأساسي؛ ارجع إلى تنفيذ عنونة IPv6 والاتصال الأساسي للحصول على مزيد من المعلومات.

- معرفة أساسية بتتبع الكائنات المحسن

- يجب تمكين HSRPv2 على واجهة قبل تكوين IPv6 HSRP.

- يجب تمكين توجيه البث الأحادي ل IPv6 على الجهاز لتكوين IPv6 ل HSRP.

المكونات المستخدمة

تستند التكوينات الواردة في هذا المستند إلى موجه السلسلة Cisco7200 Series الذي يشغل برنامج Cisco IOS® Software، الإصدار 15.0(1).

الاصطلاحات

أحلت cisco فني طرف إتفاق لمعلومة على وثيقة إتفاق.

التكوين

يتم توصيل موجهات R2 و R3 بالموجه R1 عبر واجهة تسلسلية. يتم تكوين واجهات الإيثرنت السريع من R2 و R3 باستخدام IPv6 من HSRP بطريقة تجعل R2 يعمل كموجه نشط ويعمل R3 كموجه إحتياطي. في الموجه R2، يتم تكوين عملية التتبع لتتبع حالة بروتوكول خط الواجهة للواجهة التسلسلية 1/0: في حالة تعطل الواجهة التسلسلية S1/0 الخاصة ب R2، يقوم الموجه R3 بتغيير حالته من وضع الاستعداد إلى وضع Active.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- تكوين الموجه R1

- تكوين الموجه R2

- تكوين الموجه R3

تكوين الموجه R1

!

version 15.0

!

hostname R1

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 2010:10:10:10::1/64

serial restart-delay 0

!

!

interface Serial1/1

no ip address

ipv6 address 2011:11:11:11::1/64

serial restart-delay 0

!

end

تكوين الموجه R2

!

version 15.0

!

hostname R2

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

track 1 interface Serial1/0 line-protocol

!--- Tracking process 1 is configured in the router !--- to track state of the interface line protocol !--- of serial interface 1/0

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 2010:10:10:10::2/64

serial restart-delay 0

!

!

interface FastEthernet2/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 1010:1:1:1::10/64

standby version 2

standby 10 ipv6 autoconfig

!--- Assigns a standby group and standby IP address.

standby 10 preempt delay minimum 45

!--- The preempt command allows the router to become the !--- active router when it has the priority higher than all the other !--- HSRP-configured routers. Without this command, even if a router has higher !--- priority value, it will not become an active router. !--- The delay minimum value causes the local router to postpone !--- taking over the active role for a minimum of 45 seconds.

standby 10 track 1 decrement 10

!--- Configures HSRP to track an object and change the Hot Standby !--- priority on the basis of the state of the object.

!--- In this example,the HSRP tracks the interface s1/0 mentioned !--- in the track process 1.

!--- Decrement value specified the amount by which the Hot Standby !--- priority for the router is decremented (or incremented) when the tracked object !--- goes down (or comes back up). The range is from 1 to 255. The default is 10.

!

end

تكوين الموجه R3

!

version 15.0

!

hostname R3

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 2011:11:11:11::2/64

serial restart-delay 0

!

interface FastEthernet2/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 1010:1:1:1::11/64

standby version 2

standby 10 ipv6 autoconfig

standby 10 priority 95

standby 10 preempt delay minimum 45

!

end

التحقق من الصحة

أستخدم الأمر show standby على الموجهات R2 و R3 للتحقق من التكوين.

الموجه R2

R2#show standby

FastEthernet2/0 - Group 10 (version 2)

State is Active

5 state changes, last state change 00:26:03

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:A

Active virtual MAC address is 0005.73a0.000a

Local virtual MAC address is 0005.73a0.000a (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 1.872 secs

Preemption enabled, delay min 45 secs

Active router is local

Standby router is FE80::C802:AFF:FE10:38, priority 95 (expires in 8.048 sec)

Priority 100 (default 100)

Track object 1 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa2/0-10" (default)

الموجه R3

R3#show standby

FastEthernet2/0 - Group 10 (version 2)

State is Standby

4 state changes, last state change 00:26:25

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:A

Active virtual MAC address is 0005.73a0.000a

Local virtual MAC address is 0005.73a0.000a (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 0.176 secs

Preemption enabled, delay min 45 secs

Active router is FE80::C801:14FF:FEF4:38, priority 100 (expires in 9.888 sec)

MAC address is ca01.14f4.0038

Standby router is local

Priority 95 (configured 95)

Group name is "hsrp-Fa2/0-10" (default)

لعرض معلومات التعقب، أستخدم الأمر show track في الموجه R2.

الموجه R2

R2#show track 1

Track 1

Interface Serial1/0 line-protocol

Line protocol is Up

3 changes, last change 00:28:39

Tracked by:

HSRP FastEthernet2/0 10

!--- Displays the information about the objects that !--- are tracked by tracking process 1.

R2#show track int brief

Track   Object                           Parameter        Value Last Change

1       interface   Serial1/0            line-protocol    Up    00:31:19

!--- Displays the information about the tracked interface.

في حالة انخفاض الموجه النشط (R2 في هذا المثال)، يقوم الموجه الاحتياطي بتغيير حالته فورا إلى Active كما هو موضح في هذا الجدول:

عند انخفاض الموجه النشط (R2)...

الموجه R2
R2(config)#interface s1/0

R2(config-if)#shut

R2(config-if)#

*May 21 20:56:54.223: %TRACKING-5-STATE: 1 interface Se1/0 line-protocol Up->Down

R2(config-if)#

*May 21 20:56:56.203: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/0, changed state to administratively down

*May 21 20:56:57.203: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to down

R2(config-if)#

*May 21 20:57:43.087: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet2/0 Grp 10 state Active -> Speak

R2(config-if)#

*May 21 20:57:54.479: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet2/0 Grp 10 state Speak -> Standby

!--- When the interface goes down, the active router changes !--- its state to Standby.

الموجه R3

R3#

*May 21 20:56:53.419: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet2/0 Grp 10 state Standby-> Active

!--- The standby router is now the active router.

R3#show standby

FastEthernet2/0 - Group 10 (version 2)

State is Active

5 state changes, last state change 00:02:32

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:A

Active virtual MAC address is 0005.73a0.000a

Local virtual MAC address is 0005.73a0.000a (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 0.080 secs

Preemption enabled, delay min 45 secs

Active router is local

Standby router is FE80::C801:14FF:FEF4:38, priority 90 (expires in 9.664 sec)

Priority 95 (configured 95)

Group name is "hsrp-Fa2/0-10" (default)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية IPv6

- تكوين بروتوكولات تكرار الخطوة الأولى في IPv6

- بروتوكول الموجه الاحتياطي الفعال (HSRP): الأسئلة المتكررة

- المعيار RFC 2281 - بروتوكول الموجه الاحتياطي الفعال (HSRP) من Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems