المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين بروتوكول توجيه الاستعداد السريع (HSRP) ل IPv6. يتم إستخدام HSRP داخل مجموعة من الموجهات لتحديد موجه نشط وموجه إحتياطي. في مجموعة من واجهات الموجهات، يكون الموجه النشط هو الموجه المفضل لحزم التوجيه، بينما يكون الموجه الاحتياطي هو الموجه الذي يتولى الأمر عند فشل الموجه النشط أو عند تلبية شروط الإعداد المسبق. تم تصميم HSRP لتوفير الخطوة الأولى الظاهرية فقط لأجهزة IPv6 المضيفة.

تحتوي مجموعة IPv6 HSRP على عنوان MAC ظاهري يتم اشتقاقه من رقم مجموعة HSRP وعنوان IPv6 محلي ظاهري للارتباط يكون، بشكل افتراضي، مشتقا من عنوان MAC الظاهري ل HSRP. يتم إرسال الإعلانات الدورية للموجه (RAs) لعنوان IPv6 الارتباط المحلي الظاهري ل HSRP عندما تكون مجموعة HSRP نشطة. وتتوقف هذه القواعد بعد إرسال RA النهائي عندما تغادر المجموعة الحالة النشطة.

يستخدم HSRP آلية أولوية لتحديد الموجه الذي تم تكوينه من HSRP ليكون الموجه النشط الافتراضي. لتكوين موجه كموجه نشط، يجب عليك تعيينه أولوية أعلى من أولوية جميع الموجهات الأخرى التي تم تكوينها من HSRP. الأولوية الافتراضية هي 100؛ لذلك، إذا قمت بتكوين موجه واحد فقط للحصول على أولوية أعلى، فإن هذا الموجه سيكون الموجه الافتراضي النشط. يستخدم HSRP الإصدار 2 عنوان IP للبث المتعدد الجديد 224.0.0.102 لإرسال حزم الترحيب بدلا من عنوان البث المتعدد 224.0.0.2، والذي يتم إستخدامه بواسطة الإصدار 1.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- معرفة تكوين HSRP؛ ارجع إلى تكوين HSRP للحصول على مزيد من المعلومات.

- معرفة أساسية بتنفيذ عنونة IPv6 والاتصال الأساسي؛ ارجع إلى تنفيذ عنونة IPv6 والاتصال الأساسي للحصول على مزيد من المعلومات.

- يجب تمكين الإصدار 2 من HSRP على واجهة قبل تكوين IPv6 ل HSRP.

- يجب تمكين توجيه البث الأحادي IPv6 على الجهاز لتكوين IPv6 HSRP

المكونات المستخدمة

تستند التكوينات الواردة في هذا المستند إلى موجه السلسلة Cisco 3700 على برنامج Cisco IOS Software، الإصدار Software 12.4 (15)T 13.

ملاحظة: التحقق من معلومات الترخيص لأوامر IPv6.

الاصطلاحات

أحلت cisco فني طرف إتفاق لمعلومة على وثيقة إتفاق.

التكوين

يتم توصيل الموجهين R1 و R2 ب R3 عبر واجهة تسلسلية. يتم تكوين واجهات الإيثرنت السريع من R1 و R2 باستخدام IPv6 من HSRP بطريقة تجعل R1 يعمل كموجه نشط ويعمل R2 كموجه إحتياطي. في حالة تعطل الواجهة التسلسلية S0/0 من R1، يقوم الموجه R2 بتغيير حالته من وضع الاستعداد إلى وضع التشغيل النشط.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- تكوين الموجه R1

- تكوين الموجه R2

- تكوين الموجه R3

وفيما يلي إرتباط إلى فيديو (متوفر على مجتمع دعم Cisco ) يوضح كيفية تكوين HSRP ل IPv6 في موجهات Cisco IOS:

تكوين HSRP ل IPv6

تكوين الموجه R1

R1#show run

Building configuration...

!

hostname R1

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2020:AB8:2001::1010/64

ipv6 enable

standby version 2

standby 1 ipv6 autoconfig

!--- Assigns a standby group and standby IP address.

standby 1 priority 120

!--- R1 is configured as the active router. !--- This is done by assigning a priority value !--- (in this case 120) to the router's Fa0/0 interface. !--- The default priority value is 100.

standby 1 preempt delay minimum 30

!--- The preempt command allows the router to become the !--- active router when it has the priority higher than !--- all the other HSRP-configured routers. !---- Without this command, even if a router has higher !--- priority value, it will not become an active router. !--- The delay minimum value causes the local router to postpone !--- taking over the active role for a minimum of 30 seconds.

standby 1 track Serial0/0 90

!--- Indicates that HSRP tracks serial0/0. !--- The interface priority is configured (in this case 90) which !--- indicates that if the tracked interface goes down the router !--- priority value is to be decremented by 90. !--- Default decrement value is 10.

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 enable

ipv6 address 2010:AB8:2001::1010/64

clock rate 2000000

!

end

تكوين الموجه R2

R2#show run

Building configuration...

!

hostname R2

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

!--- R2 is configured as a standby router !--- with a default priority value of 100.

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2020:AB8:2001::1011/64

ipv6 enable

standby version 2

standby 1 ipv6 autoconfig

standby 1 preempt delay minimum 30

standby 1 track Serial0/0

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2010::1020/64

ipv6 enable

clock rate 2000000

!

end

تكوين الموجه R3

R3#show run

Building configuration...

!

hostname R3

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2001::1011/64

ipv6 enable

clock rate 2000000

!

interface Serial0/1

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2010::1021/64

clock rate 2000000

!

end

التحقق من الصحة

أستخدم الأمر show standby على الموجهات R1 و R2 للتحقق من التكوين.

الموجه R1

R1#show standby

FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)

State is Active

!--- R1 router is in Active state.

4 state changes, last state change 02:51:30

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:1

Active virtual MAC address is 0005.73a0.0001

Local virtual MAC address is 0005.73a0.0001 (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 2.480 secs

Preemption enabled, delay min 30 secs

Active router is local

Standby router is FE80::C010:21FF:FE78:0, priority 100 (expires in 7.036 sec)

Priority 120 (configured 120)

Track interface Serial0/0 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)

الموجه R2

R2#show standby

FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)

State is Standby

!--- R2 router is in Standby state.

4 state changes, last state change 02:51:43

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:1

Active virtual MAC address is 0005.73a0.0001

Local virtual MAC address is 0005.73a0.0001 (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 0.900 secs

Preemption enabled, delay min 30 secs

Active router is FE80::C00F:21FF:FE78:0, priority 120 (expires in 9.928 sec)

MAC address is c20f.2178.0000

Standby router is local

Priority 100 (default 100)

Track interface Serial0/0 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)

في حالة انخفاض الموجه النشط (R1 في هذا المثال)، يقوم الموجه الاحتياطي بتغيير حالته فورا إلى Active كما هو موضح في هذا الجدول:

عند انخفاض الموجه النشط (R1)...

الموجه R1
R1(config)#interface s0/0

R1(config-if)#shut

R1(config-if)#exit

*Mar  1 00:01:34.879: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to

administratively down

*Mar  1 00:01:35.879: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0,

changed state to down

R1#

*Mar  1 00:04:06.691: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#

*Mar  1 00:04:36.175: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Active -> Speak

R1#

*Mar  1 00:04:46.175: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Speak -> Standby

!--- When the interface goes down, the active router changes its state to Standby.

الموجه R2

*Mar  1 00:04:35.631: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Standby ->Active

!--- The standby router is now the active router.

R2#show standby

FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)

State is Active

2 state changes, last state change 00:10:39

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:1

Active virtual MAC address is 0005.73a0.0001

Local virtual MAC address is 0005.73a0.0001 (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 2.532 secs

Preemption enabled, delay min 30 secs

Active router is local

Standby router is FE80::C00F:21FF:FE78:0, priority 30 (expires in 7.524 sec)

Priority 100 (default 100)

Track interface Serial0/0 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية IPv6

- تكوين بروتوكولات تكرار الخطوة الأولى في IPv6

- المعيار RFC 2281 - بروتوكول الموجه الاحتياطي الفعال (HSRP) من Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems