المحتويات

المقدمة

تسليم إصلاح البرامج

صورة IOS XE كاملة - نظرة عامة

ترقية صيانة برنامج IOS XE (SMU) - نظرة عامة

صورة IOS XE كاملة - تقسيم تفصيلي

التوجيه/SDWAN

تبديل

لاسلكي

تبديل الإنترنت لكل الأشياء

توجيه الإنترنت لكل الأشياء

موفر الخدمة (توجيه التجميع والتجميع المسبق)

ترقية صيانة برنامج IOS XE (SMU) - وصف تفصيلي

توجيه

تبديل

لاسلكي

خدمة الإعلامات الخاصة بي

المقدمة

يصف هذا وثيقة قائمة شاملة من برمجية صيغة أن يتضمن إصلاح ل cisco ios ® XE برمجية WEB UI خاص تصعيد قابلية (CVE-2023-20198) - cisco بق id CSCwh87343.

يمكن عرض تحذير الأمان هنا:

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxe-webui-privesc-j22SaA4z

ملاحظة: هذا المستند ديناميكي ويخضع للتحديثات عند توفر إصدارات برامج ثابتة جديدة.

تسليم إصلاح البرامج

يتم تسليم إصلاح البرنامج إما من خلال صورة كاملة لبرنامج IOS XE أو حزمة ترقية صيانة برنامج IOS XE Software (SMU).

لا يتم إصدار حزمة SMU لمعرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwh87343 إلا للمنتجات المدرجة في قسم "ترقية صيانة برنامج IOS XE (SMU) - التحليل التفصيلي" في هذا المستند.

إذا لم تكن هناك حزمة SMU متاحة للمنتج المحدد أو إصدار IOS XE المستخدم حاليا يجب إجراء ترقية البرنامج إلى الإصدار الثابت باستخدام صورة IOS XE كاملة.

مثال #1:

على مادة حفازة 9200 sery مفتاح أن يركض حاليا IOS XE صيغة 17.9.4 ال يثبت ل cisco بق id CSCwh87343 يستطيع طبقت إثنان:

1) الترقية الكاملة لصورة IOS XE إلى الإصدار 17.9.4a

أو

2) حزمة SMU مثبتة على الإصدار 17.9.4 المستخدم حاليا (مطلوب إعادة التحميل)

مثال #2:

على مادة حفازة 9200 sery مفتاح أن يركض حاليا IOS XE صيغة 17.9.2 ينبغي طبقت الإصلاح ل cisco بق id CSCwh87343 من خلال full IOS XE صورة تحسين إلى صيغة 17.9.4a.

صورة IOS XE كاملة - نظرة عامة

يتم نشر إصدارات صورة IOS XE الكاملة لإصدارات الصيانة الموسعة كما هو موضح في هذا الجدول.

وترد تواريخ الإصدار التقديرية في توقيت المحيط الهادئ (UTC-7).

إصدار صورة IOS XE الكامل

[الإصدار الأساسي + إصلاح CSCwh87343]

الإصدار الأساسي

التوجيه/SDWAN

تبديل

لاسلكي

آي وت

وصول SP وموجه ما قبل التجميع

17٫9٫4 أمبير

17.9.4

نشر

نشر

نشر

نشر

نشر

17٫6٫6 أمبير

17.6.6

نشر

نشر

نشر

نشر

نشر

17٫6٫5 أمبير

17.6.5

نشر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

17٫3٫8 أمبير

17.3.8

نشر

نشر

نشر

نشر

نشر

16٫12٫10 أمبير

16.12.10

غير متوفر

منشور (Cat3850/3650 فقط)

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

17.12.2

17.12.2

نشر

نشر

نشر

نشر

نشر

ترقية صيانة برنامج IOS XE (SMU) - نظرة عامة

يتم نشر حزم Reload المطلوبة ل SMU لإصدارات الصيانة الموسعة المحددة كما هو موضح في هذا الجدول.

وترد تواريخ الإصدار التقديرية في توقيت المحيط الهادئ (UTC-7).

بالنسبة للإصدارات الأخرى، يرجى الترقية إلى صور CCO الكاملة المرحلة مع الإصلاح

إصدار SMU

(مطلوب إعادة التحميل)

[إصلاح CSCwh87343]

الإصدار الأساسي

توجيه

تبديل

لاسلكي

17.9.4 SMU

17.9.4

نشر

نشر

نشر

17.9.3 SMU

17.9.3

غير متوفر

نشر

نشر

17.9.3a SMU

17٫9٫3 أمبير

نشر

غير متوفر

غير متوفر

17.6.5 SMU

17.6.5

نشر

نشر

نشر

يتم توثيق قيود ترقية صيانة البرامج العامة وخطوات التثبيت في دليل التكوين هذا:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/17-9/configuration_guide/sys_mgmt/b_179_sys_mgmt_9300_cg/software_maintenance_upgrade.html

يمكن العثور على معلومات ترقية صيانة البرامج الخاصة بمادة حفازة 9800 في دليل تكوين 9800

صورة IOS XE كاملة - تقسيم تفصيلي

يسرد هذا الجدول المنتجات المتأثرة وتاريخ توفر صور IOS XE الكاملة للتنزيل:

التوجيه/SDWAN

المنصة

17٫9٫4 أمبير

17٫6٫6 أمبير

17٫3٫8 أمبير

ASR1K -RP2/RP3

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ASR1K-1X

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ASR1K-2X

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ASR1K -1HX/2HX

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 8500

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 8500L

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 8200، 8300

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 8200L

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 8000v

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ISR4461

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ISR4431 و ISR4451

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ISR4300

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ISR4200

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ISR1100

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

VG400

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

VG410

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

VG420

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

VG450

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

بوابة الخدمات الطرفية 1100

22 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

تبديل

المنصة

17٫9٫4 أمبير

17٫6٫6 أمبير

17٫3٫8 أمبير

16٫12٫10 أمبير

مادة حفازة 9300، 9300l، 9400، 9500، 9600

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

غير متوفر

Catalyst 9200 و 9200L و 9200CX

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

غير متوفر

Catalyst 3850، 3650

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

29 أكتوبر، 2023 م

لاسلكي

المنصة

17٫9٫4 أمبير

17٫6٫6 أمبير

17٫3٫8 أمبير

Catalyst 9800-L

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 9800-CL

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

مادة حفازة 9800-40، 9800-80

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

EWC

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

تبديل الإنترنت لكل الأشياء

المنصة

17٫9٫4 أمبير

17٫6٫6 أمبير

17٫3٫8 أمبير

IE3100

22 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ESS 3300

22 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

IE9300، ESS9300

22 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

IE3400H، IE3400، IE3300، IE3200

22 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

توجيه الإنترنت لكل الأشياء

المنصة

17٫9٫4 أمبير

17٫6٫6 أمبير

17٫3٫8 أمبير

IR1821 و IR1831 و IR1833 و IR35

22 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ESR6300

22 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

IR8340

22 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

IR8140

22 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

الطراز IR1101

22 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

موفر الخدمة (توجيه التجميع والتجميع المسبق)

المنصة

17٫9٫4 أمبير

17٫6٫6 أمبير

17٫3٫8 أمبير

ASR900 RSP3

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ASR900 RSP2

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ASR920

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

NCS520

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

NCS4201

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

NCS4202

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

NCS4216

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

NCS4206

23 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

ترقية صيانة برنامج IOS XE (SMU) - توزيع تفصيلي

يسرد هذا الجدول المنتجات المتأثرة وتاريخ توفر حزم SMU المطلوبة لإعادة التحميل للتنزيل:

توجيه

المنصة

17.9.4 SMU

17.9.3a SMU

17.6.5 SMU

ASR1K -RP3

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

غير متوفر

ASR1K-1X

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

ASR1K-2X

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

ASR1K -1HX/2HX

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 8500

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 8500L

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 8200، 8300

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 8200L

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 8000v

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

ISR4461

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

ISR4431 و ISR4451

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

ISR4300

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

ISR4200

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

ISR1100

24 أكتوبر، 2023 م

31 أكتوبر، 2023 م

28 أكتوبر، 2023 م

تبديل

المنصة

17.9.4 SMU

17.9.3 SMU

17.6.5 SMU

مادة حفازة 9300، 9300l، 9400، 9500، 9600

24 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 9200 و 9200L و 9200CX

24 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

لاسلكي

المنصة

17.9.4 SMU

17.9.3 SMU

17.6.5 SMU

Catalyst 9800-L

24 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

Catalyst 9800-CL

25 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

مادة حفازة 9800-40، 9800-80

25 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

EWC

25 أكتوبر، 2023 م

30 أكتوبر، 2023 م

26 أكتوبر، 2023 م

خدمة الإعلامات الخاصة بي

يمكن للعملاء إستخدام خدمة الإعلامات الخاصة بي للحصول على إعلامات حول التحديثات لمعرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwh87343.

تصف هذه التعليمات كيفية إنشاء اشتراك.

1. انقر فوق إرتباط "تعقب خطأ"

2. أدخل معرف الخطأ: CSCwh87343 ، وقم بتعيين تكرار الإعلامات (يوميا/أسبوعيا/شهريا) وقم بتأكيد عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم إستخدامه.

3. انقر فوق زر "تعقب خطأ".