المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

الخطوات الأساسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

الوحدات النمطية غير معروفة

الموجهات والوحدات النمطية المدعومة

وحدات التكامل المتقدمة

مشاكل مصدر ساعة فتحات AIM

لم يتم التعرف على AIM-VPN/SSL

الحد الأدنى لارتباط IMA لا يعمل

علامات IMA للواجهة

بطاقات واجهة WAN وصوت خط الاتصال Multiflex Trunk و WAN

تركيب الأجهزة VWIC-1MFT-T1 و VWIC-2MFT-T1

تثبيت الأجهزة VWIC2-1MFT-T1/E1، VWIC2-2MFT-T1/E1

أخطاء LCV و PCV

وحدات الشبكة النمطية

مشكلات تثبيت NM-1T3/E3 (بطاقة DS3)

الوحدات النمطية للشبكة المحولة للإيثرنت Ethernet Switching Network Modules

مشكلات الطاقة المضمنة

أستكشاف أخطاء الواجهات التسلسلية وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يساعد هذا المستند في استكشاف أخطاء واجهات المُوجه والوحدات النمطية وإصلاحها. ويناقش المستند أيضًا أسباب المشكلات، بالإضافة إلى الإجراءات الأساسية لاستكشاف المشكلات وإصلاحها والتعرّف عليها وحلها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى موجهات سلسلة 2600 و 2800 و 3600 و 3700 و 3800 و 7200 من Cisco.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

معظم موجهات Cisco هي أجهزة وصول قابلة لإضافة وحدات أخرى تحتوي على عدد من الفتحات لتوصيل وحدات الشبكة المختلفة. هذه هي القضايا المشتركة مع الوحدات النمطية للموجه:

- الوحدة النمطية غير معروفة.

- يتعطل الموجه.

- الموجه لا يقوم بالتمهيد.

- يتم تعليق الموجه.

في هذا المستند، يمكنك رؤية الخطوات الأساسية لاستكشاف أخطاء الوحدة النمطية وإصلاحها والتعرف عليها وعزلها. كما يمكنك الاطلاع على القضايا الأكثر شيوعا وحلولها.

الخطوات الأساسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

الوحدات النمطية غير معروفة

إحدى المشاكل الشائعة مع واجهات الموجه والوحدات النمطية هي أنه لم يتم التعرف عليها بواسطة الموجه. يمكن أن تساعد هذه الخطوات البسيطة في التعرف على مشاكل الوحدة النمطية وحلها:

- للتحقق من معلومات الأجهزة لجهاز الشبكة، أستخدم الأمر show diag في وضع EXEC أو وضع EXEC ذي الامتيازات.

Router# show diag

3725 Backplane EEPROM:

PCB Serial Number        : JAE0821JA9S

Processor type           : 61

Top Assy. Part Number    : 800-16147-02

Board Revision           : D0

Fab Part Number          : 28-4226-06

Deviation Number         : 65535-65535

Manufacturing Test Data  : FF FF FF FF FF FF FF FF

RMA Number               : 255-255-255-255

RMA Test History         : FF

RMA History              : FF

Chassis Serial Number    : JMX0836L10L

Chassis MAC Address      : 0011.218d.dd30

MAC Address block size   : 48

Field Diagnostics Data   : FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware Revision        : 0.1

Number of Slots          : 2

EEPROM format version 4

EEPROM contents (hex):

0x00: 04 FF C1 8B 4A 41 45 30 38 32 31 4A 41 39 53 09

0x10: 61 40 02 59 C0 46 03 20 00 3F 13 02 42 44 30 85

0x20: 1C 10 82 06 80 FF FF FF FF C4 08 FF FF FF FF FF

0x30: FF FF FF 81 FF FF FF FF 03 FF 04 FF C2 8B 4A 4D

0x40: 58 30 38 33 36 4C 31 30 4C C3 06 00 11 21 8D DD

0x50: 30 43 00 30 C5 08 FF FF FF FF FF FF FF FF 41 00

0x60: 01 01 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Slot 0:

C3725 Mother board 2FE(TX)-3W Port adapter, 4 ports

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

EEPROM contents at hardware discovery:

PCB Serial Number        : JAE0821JA9S

Processor type           : 61

Top Assy. Part Number    : 800-16147-02

Board Revision           : D0

Fab Part Number          : 28-4226-06

Deviation Number         : 65535-65535

Manufacturing Test Data  : FF FF FF FF FF FF FF FF

RMA Number               : 255-255-255-255

RMA Test History         : FF

RMA History              : FF

Chassis Serial Number    : JMX0836L10L

Chassis MAC Address      : 0011.218d.dd30

MAC Address block size   : 48

Field Diagnostics Data   : FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware Revision        : 0.1

Number of Slots          : 2

Product (FRU) Number     : C3725-2FE

EEPROM format version 4

EEPROM contents (hex):

0x00: 04 FF C1 8B 4A 41 45 30 38 32 31 4A 41 39 53 09

0x10: 61 40 02 59 C0 46 03 20 00 3F 13 02 42 44 30 85

0x20: 1C 10 82 06 80 FF FF FF FF C4 08 FF FF FF FF FF

0x30: FF FF FF 81 FF FF FF FF 03 FF 04 FF C2 8B 4A 4D

0x40: 58 30 38 33 36 4C 31 30 4C C3 06 00 11 21 8D DD

0x50: 30 43 00 30 C5 08 FF FF FF FF FF FF FF FF 41 00

0x60: 01 01 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

WIC Slot 1:

Unknown WAN daughter card

WIC module not supported/disabled in this slot

Hardware Revision        : 3.0

Part Number              : 73-5797-03

Board Revision           : A0

Deviation Number         : 0-0

Fab Version              : 02

PCB Serial Number        : FOC07160WZ2

RMA Test History         : 00

RMA Number               : 0-0-0-0

RMA History              : 00

Top Assy. Part Number    : 800-09311-03

Connector Type           : 01

Chassis MAC Address      : 0004.dd0d.798c

MAC Address block size   : 1

Product (FRU) Number     : PA-A2-4T1C-T3ATM=

EEPROM format version 4

EEPROM contents (hex):

0x00: 04 FF 40 00 39 41 03 00 82 49 16 A5 03 42 41 30

0x10: 80 00 00 00 00 02 02 C1 8B 46 4F 43 30 37 31 36

0x20: 30 57 5A 32 03 00 81 00 00 00 00 04 00 C0 46 03

0x30: 20 00 24 5F 03 05 01 C3 06 00 04 DD 0D 79 8C 43

0x40: 00 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

WIC Slot 2:

T1 (2 port) Multi-Flex Trunk (Drop&Insert) WAN daughter card

Hardware revision 1.0          Board revision B0

Serial number     22688207   Part number    800-04614-02

FRU Part Number     VWIC-2MFT-T1-DI=

Test history      0x0          RMA number     00-00-00

Connector type    PCI

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 24 01 00 01 5A 31 CF 50 12 06 02 00 00 00 00

0x30: 58 00 00 00 01 01 18 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Slot 1:

High Density Voice Port adapter

Port adapter is disabled

Port adapter insertion time unknown

EEPROM contents at hardware discovery:

Hardware Revision        : 1.1

Top Assy. Part Number    : 800-03567-01

Board Revision           : G0

Deviation Number         : 0-31106

Fab Version              : 02

PCB Serial Number        : JAB0613089J

RMA Test History         : 00

RMA Number               : 0-0-0-0

RMA History              : 00

Product (FRU) Number     : NM-HDV=

EEPROM format version 4

EEPROM contents (hex):

0x00: 04 FF 40 00 CC 41 01 01 C0 46 03 20 00 0D EF 01

0x10: 42 47 30 80 00 00 79 82 02 02 C1 8B 4A 41 42 30

0x20: 36 31 33 30 38 39 4A 03 00 81 00 00 00 00 04 00

0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

HDV SIMMs: Product (FRU) Number: PVDM-12=

SIMM slot 0: Empty.

SIMM slot 1: Empty.

SIMM slot 2: Empty.

SIMM slot 3: Empty.

SIMM slot 4: Empty.

Slot 2:

4 PORT Voice PM for MARs Port adapter

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

EEPROM contents at hardware discovery:

Hardware revision 1.1          Board revision B0

Serial number     10379472   Part number    800-02491-02

FRU Part Number     NM-2V=

Test history      0x0          RMA number     00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x00: 01 65 01 01 00 9E 60 D0 50 09 BB 02 00 00 00 00

0x10: 58 00 00 00 98 09 13 17 FF FF FF FF FF FF FF FF

0x20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

VIC Slot 0:

FXS Voice daughter card (2 port)

Hardware revision 1.1          Board revision F0

Serial number     16172601   Part number    800-02493-01

FRU Part Number     VIC-2FXS=

Test history      0x0          RMA number     00-00-00

Connector type    Wan Module

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 0E 01 01 00 F6 C6 39 50 09 BD 01 00 00 00 00

0x30: 78 0E F2 00 99 10 11 01 FF FF FF FF FF FF FF FF

VIC Slot 1:

FXO Voice daughter card (2 port)

Hardware revision 1.1          Board revision K0

Serial number     27584010   Part number    800-02495-01

FRU Part Number     VIC-2FXO=

Test history      0x0          RMA number     00-00-00

Connector type    Wan Module

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 0D 01 01 01 A4 E6 0A 50 09 BF 01 00 00 00 00

0x30: A0 00 00 00 02 05 09 01 FF FF FF FF FF FF FF FF

- إذا لم يتم عرض معلومات أجهزة الوحدة النمطية في show diag، فقم بإعادة إرسال الوحدة النمطية للأجهزة. يمكنك أيضا تثبيت الوحدة النمطية في فتحة مختلفة. بعض الوحدات النمطية غير قابلة للتبديل دون إيقاف التشغيل، قم بإعادة تحميل الموجه بعد تثبيت الوحدة النمطية.

- إذا كانت معلومات أجهزة الوحدة النمطية مبينة في show diag ولكن لا يمكنك رؤية واجهات الوحدة النمطية في show run أو عرض IP interface brief output، فتحقق من وثائق تثبيت الأجهزة. تحتاج بعض الوحدات النمطية إلى تكوين الموجه بعد التثبيت.

- في إخراج show diag، لاحظ رسالة الخطأ تحت WIC 0 في الفتحة 0. يتم عرضه على أنه "بطاقة تابعة لشبكة WAN غير معروفة" "وحدة WIC النمطية غير مدعومة/معطلة في هذا الفتحة." قد تكون هذه مشكلة أجهزة غير متوافقة. تحقق من قسم الموجهات والوحدات النمطية المدعومة للتأكد من دعم الوحدة النمطية بواسطة الموجه، وأيضا تحقق من إصدار IOS المدعوم لتلك الوحدة النمطية.

ملاحظة: عند إعادة تشغيل الموجه بلا انقطاع، توصي Cisco بالانتظار لمدة 20 ثانية على الأقل قبل تشغيل الجهاز.

الموجهات والوحدات النمطية المدعومة

تظهر هذه الارتباطات الواجهات والوحدات النمطية ذات الصلة التي تدعمها الموجهات. كما يتم ذكر إصدارات IOS المدعومة في ورقة البيانات الخاصة بالواجهات والوحدات النمطية ذات الصلة.

- موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 3800 Series

- موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 2800 Series

- الموجّهات من السلسلة 7200 من Cisco

- الموجّهات من السلسلة 7600 من Cisco

- موجهات الوصول المتعددة الخدمات سلسلة 3700 من Cisco

- النظم الأساسية المتعددة الخدمات Cisco 3600 Series

- النظم الأساسية متعددة الخدمات سلسلة Cisco 2600

- موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 1800 Series

وحدات التكامل المتقدمة

تتوفر ثلاثة أنواع مختلفة من AIM لموجهات الوصول النمطية من Cisco. تكمل وحدات AIM هذه المجموعة الواسعة من حلول الأمان والصوت من Cisco وتتيح للمؤسسات ومزودي الخدمة تنفيذ حلول ATM والأمان والصوت على الموجهات.

- ATM المسمى AIM-ATM: يوفر AIM-ATM خدمات وضع النقل غير المتزامن (ATM) إلى شبكة WAN.

- يطلق على AIM-VOICE-30: يوفر AIM-VOICE-30 خدمات معالج الإشارة الرقمية (DSP)، والتي يمكنها دعم ما يصل إلى 30 قناة صوتية متوسطة التعقيد أو 16 قناة صوت عالية التعقيد.

- الصوت + ATM AIM المسمى AIM-ATM-VOICE-30: يجمع AIM-ATM-VOICE-30 بين ميزات وحدات AIM-ATM و AIM-VOICE-30 في وحدة AIM واحدة

- Voice Mail AIM المسمى AIM-CUE: يوفر AIM-CUE علب بريد Cisco Unity Express الصوتية للمستخدمين.

- VPN و SSL AIM-VPN/SSL-2 أو AIM-VPN/SSL-3: يعمل AIM-VPN/SSL على تحسين الأنظمة الأساسية لموجه الخدمات المدمجة من Cisco للشبكات الخاصة الظاهرية في كل من عمليات نشر شبكة الويب وشبكة VPN الخاصة ببروتوكول أمان IP (IPSec) وطبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL).

في هذا القسم، سترى بعض المشكلات الشائعة المتعلقة بوحدات الصوت النمطية وبطاقات الواجهة. واحد من الخطوات مهم in order to عزلت الإصدار بين المسحاج تخديد وحدة نمطية والخط أن يركض الاسترجاع إختبار. اقرأ إختبارات الاسترجاع لخطوط T1/56K لاختبار الدائرة باستخدام إختبار الاسترجاع.

ملاحظة: الحد الأدنى لمجموعة ميزات IOS المطلوبة من قبل AIM-ATM هو IOS Plus. راجع المتطلبات والدعم في وحدات AIM-ATM و AIM-VOICE-30 و AIM-ATM-VOICE-30.

ملاحظة: يمكن تثبيت الفلاش المدمج فقط في وحدة AIM-VPN ولا يمكن تثبيته في بطاقة AIM-ATM.

مشاكل مصدر ساعة فتحات AIM

تحتوي الموجهات Cisco 2691 و 3660 و 3700 و 3800 على فتحتي AIM. عند إنشاء مجموعتي IMA، لا يمكنك إستخدام مصدرين مختلفين للساعة بسبب قيود الأجهزة. توجد كلتا الفتحتين AIM في مجال الساعة نفسه وفقا لتصميم الأجهزة. يوضح هذا المثال أن المنافذ 0/2/0 و 0/2/1 تم تكوينها في مجموعة IMA 0، وأن المنافذ 0/3/0 و 0/3/1 تم تكوينها في مجموعة IMA 1. يمكنك أيضا أن ترى أن الميناء في مجموعة IMA 0 (AIM slot 0) شكلت أن مصدر الساعة داخليا، والمنافذ في مجموعة IMA 1 (AIM slot 1) شكلت أن مصدر الساعة من خط. بسبب قيود الأجهزة، لن تظهر الواجهة ATM0/IMA1.

Router# configure terminal

Router(config)# controller T1 0/2/0

Router(config-controller)# mode atm aim 0

Router(config-controller)# framing esf

Router(config-controller)# linecode b8zs

Router(config-controller)# clock source internal

Router(config)# controller T1 0/2/1

Router(config-controller)# mode atm aim 0

Router(config-controller)# framing esf

Router(config-controller)# linecode b8zs

Router(config-controller)# clock source internal

Router(config)# controller T1 0/3/0

Router(config-controller)# mode atm aim 1

Router(config-controller)# framing esf

Router(config-controller)# linecode b8zs

Router(config-controller)# clock source line primary

Router(config)# controller T1 0/3/1

Router(config-controller)# mode atm aim 1

Router(config-controller)# framing esf

Router(config-controller)# linecode b8zs

Router(config-controller)# clock source line primary

Router# show ima int br

Interface ATM0/IMA1 is down

Group index is 11

Ne state is insufficientLinks, failure status is insufficientLinksNe

IMA Group Current Configuration:

Tx/Rx minimum required links 1/1

Maximum allowed diff delay is 25ms, Tx frame length 128

Ne Tx clock mode CTC, configured timing reference link ATM0/0

Test pattern procedure is disabled

IMA Group Total Counters (time elapsed 0 seconds):

0 Tx cells, 0 Rx cells

4 Ne Failures, 6 Fe Failures, 1735406 Unavail Secs

IMA link Information:

Link     Physical Status        NearEnd Rx Status

----     ---------------        -----------------

ATM0/3/0 up                     active

ATM0/3/1 up                     active

لحل هذه المشكلة، قم بتكوين الموجه لاستخلاص الساعة من مصدر واحد. إذا كان مزود الخدمة يوفر الساعات، فقم بتكوين جميع المنافذ لتحديد مصدر الساعة من السطر. في حالة وجود ATM من نقطة إلى نقطة، لن يقوم مزود الخدمة بتفعيل التوقيت. في هذه الحالة، قم بتكوين نهاية واحدة للمصدر الداخلي للساعة، ثم قم بتكوين الطرف الآخر لتحديد مصدر الساعة من السطر.

Router(config)# controller T1 0/2/0

Router(config-controller)# mode atm aim 0

Router(config-controller)# framing esf

Router(config-controller)# linecode b8zs

Router(config-controller)# clock source internal

!

Router(config)# controller T1 0/2/1

Router(config-controller)# mode atm aim 0

Router(config-controller)# framing esf

Router(config-controller)# linecode b8zs

Router(config-controller)# clock source internal

!

Router(config)# controller T1 0/3/0

Router(config-controller)# mode atm aim 1

Router(config-controller)# framing esf

Router(config-controller)# linecode b8zs

Router(config-controller)# clock source internal

!

Router(config)# controller T1 0/3/1

Router(config-controller)# mode atm aim 1

Router(config-controller)# framing esf

Router(config-controller)# linecode b8zs

Router(config-controller)# clock source internal

لم يتم التعرف على AIM-VPN/SSL

في موجهات سلسلة Cisco التي تحتوي على وحدة AIM-VPN/SSL مركبة، لا يزال من الممكن إجراء التشفير بواسطة المعالج الرئيسي بدلا من AIM. وقد يؤدي إلى إستخدام عال لوحدة المعالجة المركزية (CPU) على الموجهات. قد يكون السبب في ذلك هو مشكلة عدم توافق الأجهزة والبرامج أو وجود هدف في حالة سيئة أو إستخدام AIM غير صحيح أو وجود عطل في الأجهزة في اللوحة الخلفية.

يكون إخراج الأمر show crypto engine config مفيدا لتحديد سبب المشكلة.

هذا مثال على إخراج الأمر show crypto engine config باستخدام برنامج Cisco IOS® غير الصحيح المثبت:

Router#show crypto engine config

crypto engine name: unknown

crypto engine type: software

serial number: 59E1C9F9

crypto engine state: installed

crypto engine in slot: N/A

هذا مثال على الهدف الضعيف الأساس (كل تشكيل hex قيمة عرض 0):

Router#show crypto engine config

crypto engine name: Virtual Private Network (VPN) Module

crypto engine type: hardware

Configuration: 0x000000000000000000000000

: 0x000000000000000000000000

: 0x000000000000000000000000

: 0x000000000000000000000000

CryptIC Version: 000.000

CGX Version: 000.000

CGX Reserved: 0x0000

PCDB info: 0x0000 0x0000 0x0000

Serial Number: 0x0000000000

: 0x0000000000

DSP firmware version: 000.000

DSP Bootstrap Version: 000.000

DSP Bootstrap Info: 0x0000

Compression: No

3 DES: Yes

Privileged Mode: 0x0000

Maximum buffer length: 4096

Maximum DH index: 0470

Maximum SA index: 0940

Maximum Flow index: 1880

Maximum RSA key size: 0000

يمكن أن يساعد هذا الإجراء بالتفصيل في حل المشكلة:

- ارجع إلى قسم دعم البرامج للأجهزة (العملاء المسجلون فقط) في Software Advisor (مرشد البرامج) (العملاء المسجلون فقط) لضمان توافق إصدار برنامج Cisco IOS Software مع الهدف. تحقق أيضا مما إذا كان يتم تحميل صورة بمعيار تشفير البيانات (DES) أو صورة معيار تشفير البيانات الثلاثي (3DES). سيتضمن اسم الصورة إما "56i" ل DES أو "K9" ل 3DES. هذا مثال على صورة DES؛ c2600-js56i-mz.121-5.T9.bin هو صورة DES.

- حاول إعادة تركيب الهدف. للحصول على تعليمات التثبيت الكامل، ارجع إلى دليل البدء السريع لتثبيت AIM: السلسلة Cisco 2600 و 3600 و 3700 Series.

- للتحقق من اكتشاف البطاقة بشكل صحيح الآن، قم بإصدار الأمر show crypto engine config. سيقوم سطر نوع محرك التشفير بقراءة الأجهزة، وسيحتوي حقل التكوين على أرقام سداسية عشرية صالحة. هذا نموذج لمخرجات الأمر بالنسبة إلى AIM:

router#show crypto engine config

crypto engine name: Virtual Private Network (VPN) Module

crypto engine type

: hardware

Configuration: 0x000109010F00F00784000000

: 0xA2112AB1AB68BA9C3992D377

: 0x295801AF4A12EFD108000300

: 0x00000000D78312B12546464B

CryptIC Version: 001.000

CGX Version: 001.009

CGX Reserved: 0x000F

PCDB info: 0x07F0 0x0084 0x0000

Serial Number: 0x11A2B12A68AB9CBA9239

: 0x77D35829AF01124AD1EF

DSP firmware version: 000.008

DSP Bootstrap Version: 000.003

DSP Bootstrap Info: 0x0000

Compression: No

3 DES: Yes

Privileged Mode: 0x0000

Maximum buffer length: 4096

Maximum DH index: 0470

Maximum SA index: 0940

Maximum Flow index: 1880

Maximum RSA key size: 0000

Crypto Adjacency Counts:

Lock Count: 0

Unlock Count: 0

- إذا كانت القيم الموجودة في حقل التكوين لا تزال تظهر 0s، فهذا يعني إما أن الوحدة النمطية AIM أو اللوحة الأم معيبة ويلزم إستبدالها.

الحد الأدنى لارتباط IMA لا يعمل

عقب يجمع أنت ال T1 ميناء داخل IMA مجموعة، ال ATM0/IMA0 كامل قارن أن يذهب إلى أسفل إن أي واحد من الميناء يكون أسفل. أنت يستطيع أيضا شكلت المسحاج تخديد مع الأمر ima active-minimum-links X، حيث x هو الرقم من T1 ميناء، مثل أن ال ATM0/IMA0 ينخفض قارن فقط عندما x رقم من خطوة يكون أسفل. مثلا، عندما يشكل أنت IMA نشط-minimum-link 3، ال ATM0/IMA0 قارن سيزول إن ثلاثة T1 ميناء يكون أسفل. يمكن لموجه Cisco الذي يشغل برنامج 12.3 الرئيسي أن يواجه مشاكل قابلية التشغيل البيني مع بعض محولات ATM من جهة خارجية. في هذه الحالات، حتى وإن شكلت أنت IMA نشط-minimum-links 3، ال ATM0/IMA0 قارن ستسقط إن واحد من الثلاثة T1 ميناء سقطت. وثقت هذا إصدار في الخطأ CSCeg09359 (يسجل زبون فقط) ويستطيع كنت حللت إن أنت رفعت ال cisco ios إلى الإصدار يذكر في الخطأ.

علامات IMA للواجهة

تتطلب وحدات وحدات وحدات ATM Advanced Integration Module (AIM) المثبتة في موجهات 2600/3600/3700 تهيئة فريدة للساعة للسماح لها بالعمل بشكل صحيح. يؤدي الفشل في تكوينها بشكل صحيح إلى حدوث أخطاء في إرتباطات التجميع المعكوس (IMA) ووحدة التحكم T1/E1، وكذلك في المجموعات التي ترفرف بشكل مستمر.

بشكل نموذجي، ترى رسائل السجل التي تشير إلى أن الواجهة والدائرة الافتراضية الدائمة (PVC) قد سقطت، كما هو موضح.

%ATM-5-UPDOWN: Interface ATM0/IMA0.1, Changing autovc 1/90 to PVC deactivated.

%ATM-5-UPDOWN: Interface ATM0/IMA0.1, Changing autovc 1/90 to PVC activated.

يمكن رؤية الأخطاء التي تظهر إيقاعات التذييل إذا قمت بإصدار الأمر show controllers T1 أو show controllers E1.

هذا نموذج للمخرجات من الأمر show controllers E1:

E1 0/1 is up.

Applique type is Channelized E1 - balanced

No alarms detected.

alarm-trigger is not set

Version info Firmware: 20020812, FPGA: 11

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line.

Data in current interval (363 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

85 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

85 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 88 15 minute intervals):

1 Line Code Violations, 2536 Path Code Violations,

18319 Slip Secs, 86 Fr Loss Secs, 1 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

18319 Errored Secs, 1 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 87 Unavail Secs

لحل هذه المشكلة، قم بتكوين مصدر ساعة شبكة ومشاركة لكل وحدة WIC و AIM مثبتة. يكون صوت الحزمة وفيديو حساسين لتأخيرات الوقت. لمنع عدم التطابقات وإيصالات البيانات، قم بمزامنة تدفقات البيانات إلى مصدر ساعة واحدة، يعرف بساعة الشبكة. عند تكوين ساعة شبكة على بوابة، يقوم الموجه بتمرير إشارة الساعة هذه خارجيا لمنفذ T1 أو E1، ثم يمر عبر اللوحة الخلفية إلى منفذ T1 أو E1 آخر على بطاقة واجهة شبكة (WIC) أو فتحة وحدة شبكة أخرى. يتم تكوين إستخدام ساعة شبكة على بوابة إذا قمت بتسمية وحدات الشبكة النمطية وبطاقات الواجهة التي تشارك في ساعة الشبكة، ثم حدد وحدة تحكم للعمل كمصدر لتوقيت ساعة الشبكة.

توفر ساعة الشبكة التوقيت من المصدر عبر وحدة التحكم إلى AIM، ثم الخروج إلى جميع فتحات الموجه التي تشارك. تدعم الموجهات من السلسلة Cisco 2600 فتحة AIM داخلية واحدة، وتدعم موجهات Cisco 3660 فتحتين داخليتين AIM. تتصل فتحة AIM بكل من ناقل النظام الرئيسي وناقل التجميع (TDM) الثانوي لتقسيم الوقت الذي يتم تشغيله بين فتحات الوحدة النمطية للشبكة، وعلى سلسلة Cisco 2600، إلى فتحات بطاقة واجهة WAN (WIC).

على سبيل المثال، على محول من السلسلة 2600 مع وحدة AIM-ATM النمطية وبطاقتي VWICs تستخدمان ل IMA، قم بتكوين هذه الطريقة:

network-clock-participate wic 0

network-clock-participate wic 1

network-clock-select 1 T1 0/0

في الموجهات 2611 و 2621 و 2651، لا يكون هدف المشاركة في ساعة الشبكة 0 مطلوبا أو مدعوما لأن هذه الموجهات تحتوي على فتحة AIM واحدة فقط. في 2691 أو 3600 أو 3700، يجب عليك أيضا تضمين الأمر network-clock-share aim X لكل وحدة AIM-ATM مثبتة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى AIM-ATM و AIM-VOICE-30 و AIM-ATM-VOICE-30 لسلسلة Cisco 2600 و Cisco 3660.

بطاقات واجهة WAN وصوت خط الاتصال Multiflex Trunk و WAN

تركيب الأجهزة VWIC-1MFT-T1 و VWIC-2MFT-T1

تدعم بطاقات الواجهة Cisco 1-and 2-Port T1/E1 Multiflex Voice/WAN Interface Cards ("Multiflex VWICs") تطبيقات الصوت والبيانات في موجهات Cisco 2600 و 2800 و 3600 و 3700 و 3800 متعددة الخدمات. المشكلة الشائعة هي أنه لا يمكنك رؤية واجهات الموجه، مثل ATMx/y أو Serial 0/0:0 في show running-configuration أو في إخراج show interfaces. هذا سلوك طبيعي. بعد تثبيت هذه البطاقة على الموجه، يمكنك رؤية واجهات وحدة التحكم T0، T1، وما إلى ذلك في ملف تكوين الموجه. يمكن إستخدام بطاقات الواجهة هذه لأغراض مختلفة. قم بتكوين هذه البطاقات لاستخدامها المحدد. يمكن إستخدام بطاقات VWIC بنفس طريقة مثال التكوين هذا:

- يمكن إستخدامه كبطاقة واجهة WAN قياسية مثل بطاقات الواجهة التسلسلية الأخرى.

Router# configure terminal

Router(config)#controller T1 0/0

Router(config-controller)# channel-group 0 timeslots 1-24 speed 64  [64 | 56]

*Oct 20 13:11:45.230: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0:0, changed state to do

wn

*Oct 20 13:11:46.230: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:

0, changed state to down

Router(config-controller)# framing esf    {sf | esf}

Router(config-controller)# linecode b8sz  {ami | b8zs}

Router(config-controller)# clock source {line | internal}

Router(config-controller)# no shutdown

Router(config-controller)# end

Router# write

Router# configure terminal

Router(config)# interface Serial0/0:0

Router(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Router(config-if)# encapsulation hdlc [ppp | frame-relay]

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# end

Router# write

- يمكن إستخدامه كجزء من مجموعة ATM IMA. في هذه الحالة، تعمل بطاقات VWIC مع الوحدة النمطية لجهاز AIM-ATM.

Router(config)# controller T1 0/0

Router(config-controller)# mode atm aim 0

Router(config-controller)# framing esf

Router(config-controller)# linecode b8zs

!

Router(config)# controller T1 0/1

Router(config-controller)# mode atm aim 0

Router(config-controller)# framing esf

Router(config-controller)# linecode b8zs

!

Router(config)# interface ATM0/0

Router(config-if)# ima-group 1

!

Router(config)#interface ATM0/1

Router(config-if)# ima-group 1

!

Router(config)# interface ATM0/IMA1

Router(config-if)# bandwidth 4500

Router(config-if)# no ip address

Router(config-if)# atm vc-per-vp 1024

Router(config-if)# no atm ilmi-keepalive

!

Router(config)# interface ATM0/IMA1.100 point-to-point

Router(config-if)# bandwidth 4500

Router(config-if)# ip address 172.19.18.26 255.255.255.252

- يمكن إستخدامه كبطاقة واجهة صوتية. في هذه الحالة، تعمل بطاقات VWIC مع وحدات الشبكة الصوتية عالية الكثافة (NM-HDV). لاحظ مثال التكوين في الوحدة النمطية لشبكة الصوت/الفاكس الرقمية عالية الكثافة IP Communications High-Density Digital Voice/Fax Network Module.

تثبيت الأجهزة VWIC2-1MFT-T1/E1، VWIC2-2MFT-T1/E1

بمجرد تثبيت الجيل الثاني من بطاقات الواجهة 1-و 2-Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN، يتم عرض معلومات جهاز الوحدة النمطية في إخراج الأمر show diag. لا تعرض واجهات الوحدة النمطية في إخراج الأوامر show running-config أو show ip interface brief. تحتاج هذه الوحدات إلى تهيئة إضافية بعد تثبيتها. يجب إصدار نوع البطاقة {t1 | e1} أمر لتكوين الموجه للتعرف على البطاقة. راجع أمثلة التكوين لبطاقات واجهة WAN/الصوت متعدد المسارات من الجيل الثاني 1-و 2-Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN للحصول على مزيد من المعلومات.

أخطاء LCV و PCV

عندما يستعمل أنت VWIC-2MFT و VWIC-1MFT، أنت يستطيع رأيت ضخم خط وخط رمز انتهاك رسالة خطأ في الجهاز تحكم قارن.

Router# show controllers t1

T1 0/0/0 is up.

Applique type is Channelized T1

Cablelength is long gain36 0db

Description:

No alarms detected.

alarm-trigger is not set

Version info Firmware: 20041023, FPGA: 16, spm_count = 0

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.

CRC Threshold is 320. Reported from firmware  is 320.

Data in current interval (571 seconds elapsed):

46797 Line Code Violations, 9926 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 228 Line Err Secs, 8 Degraded Mins

136 Errored Secs, 108 Bursty Err Secs, 105 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

يمكن أن تساعدك هذه الخطوات على حل المشكلة:

1. ركضت الاسترجاع إختبار أن يعزل الإصدار بين المسحاج تخديد وحدة نمطية والخط.

2. اطلب من موفر الخدمة إختبار السطر.

3. تحقق من أن إصدار IOS لا يصل إلى الخطأ الحالي CSCsb00129 (العملاء المسجلون فقط).

وحدات الشبكة النمطية

مشكلات تثبيت NM-1T3/E3 (بطاقة DS3)

بشكل افتراضي، لا تظهر وحدة التحكم في T3 في إخراج show running-config. أستخدم show version أو show diag لعرض البطاقة، والتي لا تظهر في show run أو في show interfaces output.

Router-3745#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 3700 Software (C3745-IK9S-M), Version 12.3(12b), RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 31-Mar-05 18:07 by jfeldhou

Image text-base: 0x60008AF4, data-base: 0x61E20000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 3700 Software (C3745-IK9S-M), Version 12.3(12b), RELEASE SOFTWARE (fc2)

D-R4745-9A uptime is 18 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "flash:c3745-ik9s-mz.123-12b.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco 3745 (R7000) processor (revision 0.0) with 249856K/12288K bytes of memory.

Processor board ID

R7000 CPU at 350MHz, Implementation 39, Rev 3.3, 256KB L2, 2048KB L3 Cache

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 Subrate T3/E3 ports(s)

DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.

151K bytes of non-volatile configuration memory.

62592K bytes of ATA System CompactFlash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Router-3745#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prot

ocol

FastEthernet0/0            10.10.50.25     YES NVRAM  up                    up

FastEthernet0/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down

تحتاج إلى تكوين الموجه للتعرف على البطاقة. يوضح مثال التكوين التالي كيفية تكوين بطاقة NM-1T3/E3. ارجع إلى دليل تثبيت الأجهزة تكوين نوع البطاقة ووحدة التحكم في T3 للحصول على معلومات التكوين التفصيلية.

Router-3745(config)# card type t3 1

Router-3745(config)# exit

*Mar  1 00:24:20.031: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to down

*Mar  1 00:24:21.031: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0,

changed state to down

Router-3745# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prot

ocol

FastEthernet0/0            10.10.50.25     YES NVRAM  up                    up

FastEthernet0/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Serial1/0                  unassigned      YES unset  down                  down

الوحدات النمطية للشبكة المحولة للإيثرنت Ethernet Switching Network Modules

مشكلات الطاقة المضمنة

توفر الوحدات النمطية الجديدة لخدمة Cisco EtherSwitch (NME-16ES-1G-P، NME-X-23ES-1G-P، NME-XD-24ES-1S-P، و NME-XD-48ES-2S-P فقط) كل من دعم التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) القياسي و IEEE 802.3af عند إدراجه في الخدمات المدمجة من السلسلة Cisco 2800 أو 300 Series الموجهات. (يتطلب الأمر ترقية إلى وحدة إمداد طاقة AC-IP.) يعتبر المعيار 802.3af هو معيار IEEE في توصيل الطاقة إلى منافذ الإيثرنت. بعد إضافة وحدات 802.3af EtherSwitch النمطية، لا يمكنك تكوين PoE.

وهذا يحدث لأن وحدة إمداد الطاقة المضمنة مطلوبة لتوفير إمكانات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في هذه الموجهات. لا يمكن إستخدام خيار مصدر الطاقة الخارجي مع سلسلة Cisco 2800 أو 3800. يمكن إستبدال وحدة إمداد طاقة الموجه الداخلي بوحدة تزويد طاقة جديدة مزودة بإمكانات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) إذا كان التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) مطلوبا. من بين الأمثلة على مصادر الطاقة التي تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) PWR-2811-AC-IP= و PWR-2821-51-AC-IP= و PWR-3825-AC-IP= و PWR-3845-AC-IP=. للحصول على توضيحات ومتطلبات تفصيلية، اقرأ وحدات شبكة Cisco EtherSwitch.

يوضح دليل تثبيت الأجهزة كيفية إستبدال وحدة إمداد الطاقة في موجهات سلسلة 2800 و 3800 من Cisco.

- تثبيت وحدات نمطية داخلية وترقيتها في سلسلة موجهات طراز 2800 من Cisco - إستبدال وحدة إمداد الطاقة

- تثبيت مصدر طاقة في موجه Cisco 3825

- تثبيت وحدة إمداد الطاقة في موجه Cisco 3845

أستكشاف أخطاء الواجهات التسلسلية وإصلاحها

هذه قائمة بالمراجع للمساعدة في أستكشاف أخطاء الواجهات التسلسلية وإصلاحها:

- أستكشاف أخطاء T1 وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء الخط التسلسلي وإصلاحها

- إختبارات الاسترجاع لخطوط T1/56K

معلومات ذات صلة

- صفحة فهرس أستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء الناقل وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء الموجه وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء برنامج Router وإصلاحها

- دعم منتجات الواجهات والوحدات النمطية من Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems