المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند المشاكل الشائعة مع وحدات جهاز الإرسال والاستقبال الضوئية لمحول واجهة جيجابت (GBIC) أو وحدات جهاز الإرسال والاستقبال الضوئية صغيرة الحجم القابلة للتوصيل (SFP).

المشكلة

عندما يدخل أنت GBICs خاص على مادة حفازة 3850 مفتاح، أنت أمكن إستلمت هذا سجل خطأ:

%PLATFORM_PM-6-MODULE_ERRDISABLE: The inserted SFP module with interface name Gix/y/z is not supported

%PM-4-ERR_DISABLE: gbic-invalid error detected on Gix/y/z, putting Gix/y/z in err-disable state

وقد شوهد هذا الأمر بشكل عام مع GLC-SX-MMD والجهات الخارجية SFP.

الحل

تذكر هذه النقاط قبل أن تعتبر هذا مشكلة جهاز مع SFP، وحدة نمطية فرعية (C3850-NM)، أو لوحة معززة Catalyst 3850.

- دققت توافق بين ال SFP والمحول، وحدة نمطية فرعية، وبرمجية صيغة. راجع دليل مستخدم مصفوفة إمكانية التشغيل البيني ل Cisco Optics للحصول على مزيد من المعلومات.

- تحتاج بعض SFPs إلى تشكيل وإجراءات in order to أصبحت قادرة على العمل في مادة حفازة 3850 مفتاح (غالبا عندما يتم تصنيعها بواسطة بائع طرف ثالث). دخلت هذا أمر:
3850(config)# no errdisable detect cause gbic-invalid

3850(config)# service unsupported-transceiver

قم بإزالة وحدة SFP النمطية، وتم إيقاف تشغيل/عدم إغلاق المنفذ، وإعادة إدخال وحدة SFP النمطية.

- بالأخذ بعين الاعتبار عيوب البرامج التالية:

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCut9443 - GLC-SX-MMD لا يتم التعرف عليه بعد OIR

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCuj31712 - بعض الموردين SFP force ports إلى err-disable على OIR

يوصى بالانتقال إلى إصدار ثابت من التعليمات البرمجية سواء صادفت هذه الأخطاء أم لا. ساعد الإصدار الموصى به على cisco.com في إصلاح هذا النوع من الحوادث. راجع هذه المستندات للحصول على مزيد من المعلومات:

- تقنيات ترقية محولات Catalyst 3850 Series وإدارتها واستردادها

- المحولات Cisco Catalyst 3850 Series Switches