المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

بنية PA-A3

أنواع العطل

مشكلات معروفة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

في ظروف نادرة، قد يتعطل المعالج الرئيسي على مهايئات المنفذ PA-A3 ATM ويطبع إلى وحدة التحكم "مكب تفريغ" به إخراج مشابه لهذا:

%ATMPA-3-SARCRASH: ATM1/0: SAR1 Chip Crashdump:

%ATMPA-7-REG00: status 0xF040FF00, cause 0x00008018, epc 0xBFC002EC

%ATMPA-7-REG01: ccc 0x03E7B620, eepc 0x00000000, apu_status 0x00015010

%ATMPA-7-REG02: edma_src 0x4B050964, edma_dest 0xA0820968, edma_cntl 0x00280000

%ATMPA-7-REG03: edma_count 0x060001E0, edma_status 0x00000000, aci_cntrl 0x44400540

%ATMPA-7-CWREG00: zero 0xBABEBABE, at 0x10000000, v0 0xBFC002EC, v1 0xF040FF00

%ATMPA-7-CWREG01: a0 0xB8000804, a1 0x08000000, a2 0x00000190, a3 0x10338530

%ATMPA-7-CWREG02: t0 0x8066B590, t1 0x00015010, t2 0x4B050964, t3 0xA0820968

%ATMPA-7-CWREG03: t4 0x060001E0, t5 0x00280000, t6 0x00000000, t7 0x44400540

%ATMPA-7-CWREG04: s0 0xC0000000, s1 0x00008001, s2 0x00000000, s3 0x00000000

%ATMPA-7-CWREG05: s4 0xB8100000, s5 0x4B01EA44, s6 0x88800000, s7 0x008002F4

%ATMPA-7-CWREG06: t8 0xF557C400, t9 0xB8000000, k0 0x00000000, k1 0xAB0DE6D4

%ATMPA-7-CWREG07: gp 0x8080309C, sp 0x8080398C, fp/s8 0xCCCCCCCD, ra 0x80801440

%ATMPA-7-MISC0: 00 0x00008001, 01 0x00000000, 02 0x00000000, 03 0xB8100000

%ATMPA-7-MISC1: 04 0x4B01EA44, 05 0x88800000, 06 0x008002F4, 07 0x00000000

%ATMPA-7-MISC2: 08 0x00000000, 09 0x00000000, 10 0x00000000, 11 0x00000000

%ATMPA-7-MISC3: 12 0x00000000, 13 0x00000000, 14 0x00000000, 15 0x00000000

يشرح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء التجزئة وإعادة التجميع (SAR) وإصلاحها على أعطال PA-A3.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

بنية PA-A3

يستخدم PA-A3 شريحة تسمى LSI ATMizer II لتوفير SAR بالإضافة إلى الوظائف الرئيسية الأخرى. يتم عرض اسم SAR في إخراج الأمر show controllers atm.

router# show controller atm 3/0

Interface ATM3/0 is up

Hardware is ENHANCED ATM PA - DS3 (45Mbps)

Lane client mac address is 0030.7b1e.9054

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Firmware rev: G119, Framer rev: 1, ATMIZER II rev: 3

!--- Output suppressed.

الرمز المجهري لجهاز ATMizer (البرامج الثابتة) هو صورة توفر تعليمات البرامج الخاصة ب SAR. يحتوي معالج الواجهة متعدد الاستخدام (VIP) IOS® على النظام الأساسي Cisco 7500 ونظام IOS على النظام الأساسي 7200 على البرنامج الثابت SAR، والذي يتم تنزيله إلى SAR عندما يخرج من إعادة الضبط. أستخدم الأوامر التالية وفقا للنظام الأساسي المستخدم لعرض إصدار الميكروكود الجاري تحميله وتشغيله حاليا لواجهة ATM الخاصة بك:

- 7200 Series - show controller atm (راجع نموذج الإخراج أعلاه)

- السلسلة 7500 - show controller vip slot# tech

يستخدم PA-A3 مركزين إقليميين متخصصين لتوفير قوة المعالجة اللازمة للتعامل والبث في نفس الوقت من أجل إرتباط OC-3 عالي السرعة و OC-12.

ملاحظة: تكفي منطقة واحدة للتوافق مع المعيار DS-3/E-3، ولكن السلطة الفلسطينية - A3-T3 تستخدم أيضا منطقتين من نقاط الوصول الخاصة للاتساق.

يشير مكب تفريغ SAR إلى أي منطقة SAR تعاني من هذه المشكلة.

%ATMPA-3-SARCRASH: ATM1/0: SAR1 Chip Crashdump:

SAR0 = receive

SAR1 = transmit

يتم دعم PA-A3 في سلسلة الموجهات 7xxx. تستخدم الموجهات 7200 و 7500 ناقل الربط بين مكونات الأجهزة الطرفية (PCI) كمسار بيانات بين مهايئات المنفذ والذاكرة "المضيفة". ذاكرة المضيف هي ذاكرة SRAM المحلية على VIP أو SRAM على محرك معالجة الشبكة (NPE) من 7200.

يوضح هذا المخطط هندسة الشخصيات المهمة 2 وموقع حافلات PCI:

توفر SAR إمكانية الاتصال بناقل PCI للنقل إلى ذاكرة الحزمة. كما يوفر وظيفة SAR لمعالجة خلية ATM وواجهة PHY أو واجهة مادية للكابل الخارجي.

أنواع العطل

يمكننا تصنيف أعطال البحث والإنقاذ إلى عدة فئات استنادا إلى سبب التحطم. في أي وقت يتم العثور على خطأ غير قابل للاسترداد، يتعطل البحث الخاص. يمكن أن تكون هذه الأخطاء نتيجة للبرامج أو الأجهزة. ولتحديد السبب، راجع سجل السبب الذي يظهر في السطر الثاني من إخراج مكب البيانات. يتم تسجيل رمز الاستثناء في وحدات بت من الثانية إلى السادسة من قيمة سجل السبب. ابدأ من أقصى اليمين بتساوي صفر بت. على سبيل المثال:

%ATMPA-7-REG00: status 0xF040FF10, cause 0x00004018, epc 0x80802F68

1. قم بترجمة القيمة السداسية العشرية ل 0x00004018 إلى قيم ثنائية. لاحظ أن كل قيمة سداسية عشرية تمثل أربع وحدات بت. المكافئ الثنائي في مثالنا هو 4 = 0100، 0 = 0000، 1 =0001، و 8 = 10000، ثم 0x00004018 = 010000000011000.

2. حدد مكان وحدات بت من الثانية إلى السادسة بالعد من اليمين إلى اليسار. في المثال، وحدات بت من إثنين إلى ستة تساوي 00110

3. قم بتحويل وحدات البت الخمس هذه إلى مواد سداسية عشرية. في مثالنا، 00110 يتحول إلى 0x06.

4. راجع جدول كود الاستثناء. في المثال، تعطل SAR إستجابة لإستثناء خطأ ناقل ثانوي.

كود الاستثناء

الوصف

سبب محتمل

0x00

مقاطعة

تأكيد حالة المقاطعة.

0x01

إستثناء تعديل TLB

0x02

إستثناء TLB (التحميل/الإحضار)

0x03

إستثناء TLB (المتجر)

0x04

خطأ في العنوان (تحميل/إحضار)

عنوان لم تتم محاذاته (البرنامج).

0x05

خطأ في العنوان (المخزن)

عنوان لم تتم محاذاته (البرنامج).

0x06

خطأ في الناقل

انتهاء مهلة الناقل، أخطاء التماثل، إلخ (الأجهزة).

0x07

محتفظي

0x08

سيسك

محاولة تنفيذ إرشادات SYScall.

0x09

نقطة التوقف

محاولة تنفيذ تعليمات BREAK.

0x0a

تعليمات محجوزة

حاول تنفيذ تعليمات غير صالحة.

0x0b

المعالج المساعد غير قابل للاستخدام

محاولة التنفيذ على المعالج المساعد غير القابل للاستخدام.

0x0c

فيض حسابي

0x0d

الاعتراض

0x0e

محتفظي

0x0f

نقطة عائمة

محاولة الوصول إلى FPU غير الموجود.

0x10-1f

محتفظي

عندما يتم تعيين البت 15 في سجل أي قيمة سبب على واحد، فإن سبب عطل SAR هو إجهاض PCI أو خطأ التماثل بسبب الجهاز. وعلى وجه التحديد، سيظهر سجل أسباب الوفيات في مكب النفايات على النحو التالي:

cause 0x00008000

أستكشاف أخطاء قيمة السبب هذه وإصلاحها باستبدال محول منفذ ATM. إذا إستمرت المشكلة، فاستبدل معالج الواجهة متعدد الاستخدام (VIP) إذا كنت تستخدم موجه من السلسلة 7500، أو محرك معالجة الشبكة (NPE) / محرك خدمات الشبكة (NSE) إذا كنت تستخدم موجه من السلسلة 7200 أو 7400.

مشكلات معروفة

يمنع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdr09895 تكرار مصبات التعطل من الطباعة إلى وحدة التحكم نظرا لأن أول مكب للتعطل فقط له صلة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها. تحل معرفات الأخطاء التالية الحالات النادرة التي تتسبب في تعطل SAR. يرجى إستخدام مجموعة أدوات الخطأ (العملاء المسجلون فقط) لتحديد ما إذا كان إصدار برنامج Cisco IOS Software الخاص بك يتأثر بمعرفات الأخطاء هذه.

معرف الخطأ من Cisco

الشرح

CSCdp62791

يمنع تعطل SAR1 من خلال عدم إرسال الحزم إلى SAR على VC غير مكون أو إرسال الحزم إلى SAR بتضمين غير صالح.
ملاحظة: على الرغم من أنها تشير إلى عرض مختلف، فإن CSCdp01166 dupes تم إصلاحها عبر CSCdp62791.

CSCdp42529

يمنع أعطال SAR1 الناجمة عن تلقي خلية على زوج VPI/VCI غير الموجود على SAR الخاص بالبث. يمكن أن تحدث هذه المشكلة عندما يتم إنشاء عدد كبير من مراكز SVC أو تمزيقها، لذلك يفتقد مركز الإرسال SAR مقاطعة أمر من وحدة المعالجة المركزية المضيفة على VIP أو NPE. عندما يقع هذا، VC عينت على الإستقبال SAR فقط، والبث SAR يتعطل إن OAM loopback أو مورد إدارة خلية يكون إستلمت على ال غير يعرف VPI/VCI زوج.

CSCdr09895

يمنع أعطال SAR0 التي تحدث عندما، مع حركة مرور النقل الكثيفة، يحاول ال SAR الوصول إلى عنوان غير قانوني في الذاكرة الثانوية، حيث يتم تخزين الحزم التي تنتظر التجزئة وإعادة التجميع. دعات هذا شرط خطأ ناقل.

CSCdp64588

يمنع تعطل الموجه بسبب تعطل SAR (0 أو 1) المتكرر. عندما يتعطل سير العمل، يحاول برنامج تشغيل مضيف PCI (الذي يوفر واجهة بين PA-A3 وناقل PCI في الموجه) بدء تشغيل PA مرة أخرى. في حال تكرار أعطال SAR وعدم إستجابة السلطة الفلسطينية إلى برنامج التشغيل المضيف، يحاول برنامج التشغيل المضيف إيقاف تشغيل (إيقاف تشغيل) PA، ويتم إيقاف تشغيل PA. في بعض الحالات، إذا تم تعطيل SAR وكان برنامج التشغيل المضيف قد قام بالفعل بمسح الذاكرة المتعلقة ب PA هذا، يتعطل الموجه بسبب خطأ في الناقل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تلخص النقاط التالية كيفية أستكشاف أخطاء SAR وإصلاحها على مهايئ منفذ PA-A3 ATM:

- حدد ما إذا كان SAR0 (Receive SAR) أو SAR1 (Transmit SAR) قد تعطل. سيخبرك الخط الأول من مكب النفايات.

%ATMPA-3-SARCRASH: ATM1/0: SAR1 Chip Crashdump

- أستخدم جدول كود الاستثناء لفك ترميز قيمة سجل السبب في إخراج crashdump.

- إذا كان سجل السبب عبارة عن قيمة تم تعيين البت 15 عليها على واحد، فاستبدل الجهاز.

- إذا كان سجل السبب هو أي قيمة أخرى، فقم بجمع المعلومات التالية لدعم Cisco الفني:

- خرج مكب النفايات

- show controller atm (7200 sery)

- show controller vip slot# tech (سلسلة 7500)

- إظهار الدعم الفني

- امنح اعتبارا جادا لتثبيت أحدث إصدار صيانة لقطار برنامج Cisco IOS الذي تقوم بتشغيله حاليا.

معلومات ذات صلة

- استكشاف أخطاء إسقاطات قائمة انتظار الإدخال وإسقاطات قائمة انتظار الإخراج وإصلاحهما

- عمليات إسقاط إخراج أستكشاف الأخطاء وإصلاحها على واجهات موجه ATM

- مهايئ منفذ Cisco ATM

- دعم تقنية ATM