المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

أرقام المنتجات

الميزات

دعم المنصات

معلومات ذات صلة

المقدمة

بطاقة الواجهة ISDN Basic Rate Interface (BRI) U WAN - الإصدار 2 (WIC-1B-U-V2) متوفر الآن كبديل لبطاقة WIC-1B-U التي هي نهاية البيع. تدخل WIC في وحدة شبكة وسائط مختلطة أو مباشرة في فتحة WIC في هيكل Cisco 1700، 2600، 3600، 3700. تتيح القدرة على إضافة اتصال BRI عبر بطاقة واجهة الشبكة (WIC) للمسؤولين إمكانية زيادة مساحة الفتحة القيمة إلى الحد الأقصى مع توفير خيارات توصيل إضافية، مثل إيثرنت، على نفس الوحدة النمطية في نفس الوقت.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى فهم بطاقة الواجهة 1-Port ISDN BRI (U) WAN Interface Card

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

يرجى الرجوع إلى قسم دعم المنصات أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

أرقام المنتجات

فيما يلي أرقام المنتجات المتعلقة بهذا المستند:

المنتج

الوصف

ملاحظات

WIC-1B-U-V2

1-Port ISDN BRI مع NT1 مدمج (واجهة الوحدة)

بديل عن WIC-1B-U

WIC-1B-U

1-Port ISDN BRI مع NT1 مدمج (واجهة الوحدة)

نهاية البيع - راجع إعلان نهاية البيع لبطاقة الواجهة WIC-1B-U WAN Interface Card (WIC)

WIC36-1B-U

1-Port ISDN BRI مع NT1 مدمج (واجهة الوحدة)

نهاية العمر الافتراضي / نهاية المبيعات

الميزات

يوضح الجدول التالي تفاصيل مميزات WIC36-1B-U و WIC-1B-U.

WIC-1B-U-V2

WIC-1B-U

WIC36-1B-U

- منفذ ISDN BRI واحد (واجهة u، داخلي NT-1)

- موصل RJ-45

- مدعوم على الطرز 1700 و 2600 و 3600 و 3700

- لا يمكن إستخدامه مع السلسلة Cisco 1600 Series أو Cisco 1750

- لا يدعم إمكانية التبديل دون إيقاف التشغيل، إلا أنه لن يحدث أي تلف للأجهزة إذا تم تبديلها أثناء تشغيل الطاقة.

- يمكن الانتقال إلى فتحة W0 أو W1 الخاصة بوحدات شبكة 1E2W و 2E2W و 1E1R2W

- مدعوم في NM-1FE1R2W و NM-1FE2W و NM-2FE2W و NM-2W

- لا يمكن المزج في نفس وحدة الشبكة النمطية مع WIC36-1B-U WIC. (يمكن إستخدام WIC36-1B-U في وحدة شبكة مختلفة في نفس النظام)

- يوفر WIC معلومات حالة NT-1 على أمر وحدة التحكم IOS show

- منفذ ISDN BRI واحد (واجهة u، داخلي NT-1)

- موصل RJ-45

- مدعوم على الطرز 1600 و 2600 و 3600

- لا يمكن إستخدامها مع الوحدات الأساسية Cisco 1603 أو 1604

- لا يدعم إمكانية التبديل دون إيقاف التشغيل، إلا أنه لن يحدث أي تلف للأجهزة إذا تم تبديلها أثناء تشغيل الطاقة.

- يمكن الانتقال إلى فتحة W0 أو W1 الخاصة بوحدات شبكة 1E2W و 2E2W و 1E1R2W

- مدعوم في NM-1FE1R2W و NM-1FE2W و NM-2FE2W و NM-2W

- لا يمكن المزج في نفس وحدة الشبكة النمطية مع WIC36-1B-U WIC. (يمكن إستخدام WIC36-1B-U في وحدة شبكة مختلفة في نفس النظام)

- يوفر WIC معلومات حالة NT-1 على أمر وحدة التحكم IOS show

- منفذ ISDN BRI واحد (واجهة u، مع NT-1 داخلي)

- موصل RJ-45

- غير متوافق مع السلسلة 1600 أو 1700 أو 2600 أو 3700 من Cisco

- لا يدعم إمكانية التبديل دون إيقاف التشغيل، إلا أنه لن يحدث أي تلف للأجهزة إذا تم تبديلها أثناء تشغيل الطاقة.

- يمكن فقط الانتقال إلى الفتحة "W1" الخاصة بوحدات الشبكة النمطية 1E2W و 2E2W و 1E1R2W (لوحة فعليا).

- حد أقصى لبطاقة NM-1E2W وبطاقة NM-1E1R2W وبطاقة NM-2E2W

- لا يمكن المزج في نفس وحدة الشبكة النمطية مع WIC-1B-U WIC. (يمكن إستخدام WIC-1B-U في وحدة شبكة مختلفة في نفس النظام)

- تاريخ انتهاء المبيعات 31-آب-1997

للحصول على مزيد من المعلومات حول المخططات الموضحة في الجدول أعلاه، يرجى الرجوع إلى توصيل بطاقات واجهة ISDN BRI U عالية السرعة WAN بشبكة وتوصيل بطاقات واجهة ISDN BRI ST High-Speed WAN بالشبكة.

دعم المنصات

النظام الأساسي

Cisco 1600(1)

Cisco 1700(2)

Cisco 2600 و 2600XM

Cisco 3620 و 3640 و 3640A

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691، 3725، 3745

وحدة الناقل النمطية

غير مطلوب

غير مطلوب

مضخم

ذاكرة NM- بقدرة 2 وات

NM-1E2W، NM-1E1R2W، NM-2E2W

NM-1FE2W، NM-1FE1R2W، NM-2FE2W، NM-2W

غير مطلوب

NM-1E2W، NM-1E1R2W، NM-2E2W

NM-1FE2W، NM-1FE1R2W، NM-2FE2W، NM-2W

مضخم

NM-1FE2W، NM-1FE1R2W، NM-2FE2W، NM-2W

WIC-1B-U-V2

غير مدعومة

تم دعمه أولا في 12.0(25) و 12.1(19) و 12.2(16) و 12.3(1)

تم دعمه أولا في 12.0(25) و 12.1(19) و 12.2(16) و 12.3(1)

تم دعمه أولا في 12.0(25) و 12.1(19) و 12.2(16) و 12.3(1)

مدعوم أولا في 12.3(1)

تم دعمه أولا في 12.0(25) و 12.1(19) و 12.2(16) و 12.3(1)

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

WIC-1B-U

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

برنامج IOS الإصدارات 11.2(4)XA و 11.2(5)P و 11.3 و 11.3T من Cisco، جميعها 12.x

غير مدعومة

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

WIC36-1B-U

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

IOS الإصدارات 11.x و 12.0 و 12.0T و 12.1 و 12.1T و 12.2 من Cisco. غير مدعوم في 12.2T

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

(1) مدعومة على الطرز Cisco1601(R) و 1602(R) و 1605-R.

(2) غير مدعومة على Cisco1603،1603-R،1604،1604-R و 1750.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم تقنية الوصول

- الدعم الفني - Cisco Systems