المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

رقم المنتج

الميزات

دعم المنصات

التكوين

نطاق توصيل Connector

تعريفات مؤشر LED

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتم دمج بطاقة واجهة WAN (WIC-1DSU-56K4) ذات ال 1 منافذ ذات 4 أسلاك بطول 56/64 كيلو بايت من وحدة خدمة القنوات/وحدة خدمة البيانات (CSU/DSU) مع بطاقة واجهة WAN (WIC-1 DSU-56K4) داخل بطاقة واجهة WIC واحدة، كما تقوم بوظائف CSU/DSU لكل من شبكات البيانات DDS (المخصصة) وشبكات البيانات ذات 4 أسلاك محولة بسرعة 56 كيلوبت في الثانية. كما أنها توفر واجهة متزامنة لجميع المعدلات لأي شبكة مخصصة لخدمة البيانات الرقمية (DDS) من نقطة إلى نقطة أو متعددة النقاط متوافقة مع منشور AT&T 62310. كما يدعم الطراز WIC-1DSU-56K4 خدمات البيانات 56 المحولة عبر أسلاك والتي تحتوي على 4 أسلاك مثل الطراز Accunet 56 من AT&T أو الطراز VPN-56 من Sprint بالإضافة إلى العديد من خدمات البيانات المحولة التي توفرها شركات نقل البيانات المحلية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

يرجى الرجوع إلى قسم دعم المنصات أدناه للحصول على معلومات تفصيلية.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

رقم المنتج

بطاقة الواجهة WIC-1DSU-56K4 - One Port Four Wire 56/64 Kbps CSU/DSU WAN Interface Card

الميزات

تعرض هذه القائمة تفاصيل الميزات المرتبطة ب WIC-1DSU-56K4:

- يطبق العملية 56 ك و DDS (الخط المؤجر) المحولة.

- تم تعيين ميزة أجهزة متماثلة على وحدة التحكم CSU/DSU بسرعة 56/64 كيلو ذات الأسلاك الأربعة للطراز 2524-2525.

- تكوين مماثل لبرنامج Cisco IOS® Software.

- يدعم عملية DDS (الخط المؤجر) (AT&T Pub. 62310).

- يدعم معدلات تكرار عمليات DDS بمعدل 2. 4 و 4. 8 و 9. 6 و 19. 2 و 38. 4 و 56 و 64 كيلوبت في الثانية.

- يدعم العملية 56 المحولة بسرعة 56 كيلوبت/ثانية (AT&T PUB. الطراز 41458، Sprint TS-0046).

- حساسية جهاز الاستقبال هي -45 ديسيبل بكل معدلات التكرار الحلقي.

- يستخدم وظيفة الاختبار الذاتي (عند التشغيل وعند بدء المستخدم) وعمليات إعادة تشغيل خط الشبكة وأجهزة محطة البيانات الطرفية (DTE). قام المستخدم ببدء وظائف تشخيص عمليات إعادة التشغيل DTE والخط وV.54 عن بعد.

- متوافق مع المعيار UL 1950 و UL 1459 و CSA 22.2-950 و CSA 22.2-255 و FCC الفقرة 15J الفئة A و FCC الجزء 68.

دعم المنصات

النظام الأساسي

Cisco 1600

Cisco 1720

Cisco 2600 و 2600XM

Cisco 3620 و 3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691، 3725، 3745

وحدة الناقل النمطية

غير مطلوب

غير مطلوب

مضخم

ذاكرة NM- بقدرة 2 وات

NM-1E2W، NM-1E1R2W، NM-2E2W

NM-1FE2W، NM-1FE1R2W، NM-2FE2W، NM-2W

غير مطلوب

NM-1E2W، NM-1E1R2W،

NM-1FE2W، NM-1FE1R2W، NM-2FE2W، NM-2W

مضخم

NM-1FE2W، NM-1FE1R2W، NM-2FE2W، NM-2W

دعم برنامج IOS من Cisco

برنامج IOS الإصدارات 11.2(9)P و 11.3(3)T من Cisco وجميع الإصدار 12.x

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

برنامج IOS الإصدارات 11.2(4)XA و 11.2(5)P وجميع الإصدارات 11.3 و 11.3T وجميع الإصدارات 12.x من Cisco

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

ملاحظة: عادة ما تكون إصدارات برنامج Cisco IOS software هي الإصدار الأدنى المطلوب لدعم النظام الأساسي أو الوحدة النمطية أو الميزة المعنية. أستخدم Software Advisor (مرشد البرامج) (العملاء المسجلون فقط) لاختيار البرامج المناسبة لجهاز الشبكة: مطابقة ميزات البرامج لإصدارات Cisco IOS و CatOS، أو مقارنة إصدارات IOS، أو اكتشاف إصدارات البرامج التي تدعم الأجهزة.

التكوين

تستخدم بطاقة الواجهة WIC-1DSU-56K4 أوامر service-module. فيما يلي نموذج للتكوين.

ملاحظة: لا توجد أوامر صياغة أو تشفير خطي. وذلك لأن البطاقة 56 كيلو ليست T1 ولا ترتبط بالجداول الزمنية. هناك 24 قطعة زمنية في T1: 24 x 64 ds0s=1.544m

هذه البطاقة 56 ك فقط والجداول الزمنية غير ذات صلة.

interface serial 0/0

service-module 56k clock rate 56

service-module 56k clock source internal

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no shut

للحصول على قائمة الأوامر المتاحة، ارجع إلى تكوين الوحدات النمطية لوحدة خدمة البيانات المتكاملة/وحدة خدمة القناة (DSU/CSU) وبطاقات واجهة WAN من Cisco.

لإجراء إختبار إسترجاع ارجع إلى إختبارات الاسترجاع لخطوط T1/56 ك.

نطاق توصيل Connector

تستخدم الوحدة النمطية WIC-1DSU-56K4 وحدة قياسية من خلال كابل RJ-45 للاتصال من مقبس RJ-48S على وحدة التحكم CSU/DSU إلى مقبس الحائط.

مسمار RJ-48S

إشارة

1

حلقة إستقبال

2

تلميح التلقي

7

خاتم

8

طرف

تعريفات مؤشر LED

تسمية

إشارة

التعريف

DCD

أداة Data Carrier Detect

إعدادات عادية أو في كل الوقت. NORMAL /DDS: يتم إضاءتها عند إستلام أحرف البيانات. NORMAL/SW56: إضاءة عندما يتم تأسيس اتصال صحيح.

RD

تلقي البيانات

يضيء عند تسجيل دخول أحرف البيانات المتلقاة من وحدة DSU إلى الموجه.

تيرابايت

بيانات الإرسال

يضيء عند مزامنة أحرف بيانات الإرسال من الموجه إلى وحدة DSU.

LB

إسترجاع

إضاءة صلبة في أي وقت يكون الاسترجاع نشطا.

آل

إنذار

يضيئ أي وقت يوجد حالة تنبيه غير مقنعة:

- نظام التشغيل/خارج المكتب من الشبكة

- إشارة عدم الاستقبال

- لا يوجد تيار إحكام السد

- لا توجد مزامنة إطارات ل 64 كيلوبايت

- محاولة تقييم التكيف

- RT (DSU Loopback) و LL (CSU Loopback) من Telco

- الاسترجاع الرقمي البعيد (RDL) من وحدة التحكم عن بعد DSU

معلومات ذات صلة

- بطاقة الواجهة 1-Port 4-Wire و 56/64 كيلوبت/ثانية DSU/CSU WAN Interface Card

- تكوين الوحدات النمطية لخدمة البيانات المتكاملة Cisco Integrated Data Service Unit/Channel Service Unit (DSU/CSU) وبطاقات واجهة WAN

- نظرة عامة على الوحدات النمطية لشبكة Cisco والوحدات النمطية للخدمة لموجهات الوصول من Cisco

- صفحة دعم تقنية الطلب والوصول

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems