المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

وحدات التحكم المتوفرة

السلسلة 7000 من Cisco:

السلسلة 7010 من Cisco:

السلسلة 7202 من Cisco:

السلسلة 7204 و 7206 من Cisco:

السلسلة 7505 و 7507 و 7513 و 7576 من Cisco:

السلسلة 3600 من Cisco:

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتم إستخدام وحدات التحكم في شبكة WAN لتوصيل الشبكات واسعة النطاق بمساعدة وسائط مختلفة. يسرد هذا المستند وحدات التحكم في شبكة WAN التي يمكنك إستخدامها مع موجهات سلسلة 7000 و 7010 و 720X و 75xx و 3600 من Cisco. يحتوي كل جهاز تحكم يسرد هذا المستند على إرتباط بالمعلومات ذات الصلة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

وحدات التحكم المتوفرة

السلسلة 7000 من Cisco:

تتوفر وحدات التحكم في شبكة WAN هذه لموجهات سلسلة 7000 من Cisco:

معالج الواجهة التسلسلية السريعة (FSIP)

ارجع إلى تثبيت معالج الواجهة التسلسلية السريعة (FSIP) وتكوينه للحصول على مقدمة عن FSIP. ارجع أيضا إلى تثبيت أجهزة Cisco 7000 وصيانتها للحصول على مزيد من المعلومات المحددة حول FSIP، بما في ذلك:

- تكوينات FSIP و FSIP DCE

- أجهزة وصلات FSIP التسلسلية وارتباطاتها

- مصابيح LED لبروتوكول FSIP

- سلاسل كبلات المهايئات التسلسلية

مهايئ المنفذ E1-G.703/G.704 Port Adapter

ارجع إلى تكوين وتثبيت واجهة مهايئ المنفذ FSIP و SSIP، E1-G.703/G.704 للاطلاع على مقدمة لمهايئ المنفذ E1-G.703/G.704. ارجع إلى تثبيت أجهزة Cisco 7000 وصيانتها لعرض نظرة عامة على المنتج ومعلومات حول كبلات E1-G.703/G.704.

معالج واجهة HSSI (HIP)

راجع تثبيت معالج الواجهة التسلسلية عالية السرعة (HSSI) (HIP) وتكوينه للحصول على مقدمة عن HIP. راجع أيضا تثبيت أجهزة Cisco 7000 وصيانتها لعرض معلومات أكثر تحديدا حول HIP، بما في ذلك:

- أجهزة التوصيل والتوصيل عبر بروتوكول HSSI

- إشارات موصل HSSI

- تركيب كابلات HSSI

- مصابيح LED ورك

معالج الواجهة متعدد القنوات (MIP)

راجع تثبيت معالج الواجهة متعدد القنوات (MIP) وتكوينه للحصول على مقدمة عن MIP. ارجع أيضا إلى تثبيت أجهزة Cisco 7000 وصيانتها لعرض معلومات أكثر تحديدا حول MIP، بما في ذلك:

- تثبيت وتكوين MIP

- الاتصالات متعددة القنوات

- تفاصيل كبلات واجهة MIP

- مصابيح LED خاصة ب MIP

معالج واجهة Channelized T3 (CT3IP)

راجع تكوين وتثبيت معالج الواجهة Channelized T3 (CT3IP) للحصول على مقدمة عن CT3IP.

معالج الواجهة Channelized T3 Interface Processor (CT3IP-50)

راجع تكوين وتثبيت معالج الواجهة Channelized T3 (CT3IP-50) للحصول على مقدمة إلى CT3IP-50.

مهايئ المنفذ PA-2CE1 Channelized E1 Port Adapter

راجع مهايئ المنفذ PA-2CE1 Channelized E1 Port Adapter للحصول على مزيد من المعلومات حول مهايئات المنفذ PA-2CE1 Channelized E1، بما في ذلك:

- إرشادات التثبيت

- نصائح حول تكوين PA-2CE1

مهايئ المنفذ متعدد القنوات PA-MC-2T3+

راجع تثبيت مهايئ PA-MC-2T3+ Multichannel T3 Port Adapter وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ متعدد القنوات PA-MC-2T3+، بما في ذلك:

- إزالة وتثبيت مهايئات المنفذ PA-MC-2T3+

- تكوين الوضع المحول وغير المحول ل PA-MC-2T3+

السلسلة 7010 من Cisco:

تتوفر وحدات التحكم في شبكة WAN هذه لموجهات سلسلة 7010 من Cisco:

معالج الواجهة التسلسلية السريعة (FSIP)

ارجع إلى تثبيت معالج الواجهة التسلسلية السريعة (FSIP) وتكوينه للحصول على مقدمة عن FSIP. ارجع أيضا إلى تثبيت أجهزة Cisco 7010 وصيانتها لعرض معلومات أكثر تحديدا حول بروتوكول FSIP، بما في ذلك:

- عمليات التهيئة لبروتوكول FSIP والتكوينات التسلسلية

- مصابيح LED لبروتوكول FSIP

- سلاسل كبلات المهايئات التسلسلية

مهايئ المنفذ FSIP و SSIP، E1-G.703/G.704 Port Adapter

ارجع إلى تكوين وتثبيت واجهة مهايئ المنفذ FSIP و SSIP، E1-G.703/G.704 للاطلاع على مقدمة عن FSIP و SSIP.

معالج واجهة HSSI (HIP)

ارجع إلى أحد الروابط التالية للحصول على معلومات حول HIP:

- تثبيت أجهزة Cisco 7010 وصيانتها للحصول على معلومات حول إتصالات SSI وإشارات موصل SSI ومصابيح LED HIP

- تركيب HSSI HIP وتكوينه

- تركيب كابلات الواجهة التسلسلية عالية السرعة (HSSI)

معالج الواجهة متعدد القنوات (MIP)

راجع تثبيت معالج الواجهة متعدد القنوات (MIP) وتكوينه للحصول على مقدمة عن MIP. ارجع أيضا إلى تثبيت أجهزة Cisco 7010 وصيانتها لعرض معلومات أكثر تحديدا حول ميزة "حماية مستوى الإدارة (MIP)"، بما في ذلك:

- تكوينات MIP

- الاتصالات متعددة القنوات

- وصف كبلات واجهة MIP

- مصابيح LED خاصة ب MIP

معالج واجهة Channelized T3 (CT3IP)

راجع تكوين وتثبيت معالج الواجهة Channelized T3 (CT3IP) للحصول على مقدمة عن CT3IP.

معالج الواجهة Channelized T3 Interface Processor (CT3IP-50)

راجع تكوين وتثبيت معالج الواجهة Channelized T3 (CT3IP-50) للحصول على مقدمة إلى CT3IP-50.

مهايئ المنفذ متعدد القنوات PA-MC-2T3+

راجع تثبيت مهايئ PA-MC-2T3+ Multichannel T3 Port Adapter وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ متعدد القنوات PA-MC-2T3+، بما في ذلك:

- إزالة مهايئات المنفذ وتثبيتها

- تكوين الوضع غير المشغل والمحول ل PA-MC-2T3+

السلسلة 7202 من Cisco:

تتوفر وحدات التحكم في شبكة WAN هذه لموجهات سلسلة 7202 من Cisco:

مهايئ منفذ PA-H HSSI Port Adapter

انقر على تثبيت مهايئ المنفذ PA-H HSSI وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ PA-H HSSI بما في ذلك:

- إزالة وتثبيت مهايئات المنفذ وتوصيل كبلات واجهة PA-H

- تشكيل السلطة الفلسطينية

مهايئ المنفذ PA-2H Dual-Port HSSI Port Adapter

ارجع إلى تثبيت مهايئ المنفذ الثنائي PA-2H HSSI Dual-Port HSSI وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ PA-2H HSSI Port Adapters، بما في ذلك:

- إزالة وتثبيت مهايئات المنفذ وتوصيل كبلات واجهة PA-2H

- تشكيل PA-2H

مهايئ المنفذ التسلسلي PA-T3 Serial Port Adapter

ارجع إلى تثبيت مهايئ PA-T3 Serial Port Adapter وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات PA-T3 Serial Port Adapters، بما في ذلك:

- إزالة مهايئات المنفذ وتثبيتها

- تكوين PA-T3

مهايئ المنفذ التسلسلي PA-T3+ Serial Port Adapter

ارجع إلى تثبيت مهايئ PA-T3+ Serial Port Adapter وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات PA-T3+ التسلسلية، بما في ذلك:

- إزالة مهايئات المنفذ وتثبيتها

- توصيل كبل تسلسلي

- تكوين PA-T3+

مهايئ المنفذ PA-MC-T3 Multi-Channel T3 Port Adapter

ارجع إلى تثبيت مهايئ Channelized T3 ثنائي النطاق وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ PA-MC-T3 متعددة القنوات T3، بما في ذلك:

- إزالة مهايئات المنفذ وتثبيتها

- توصيل كبلات PA-MC-T3

- تكوين PA-MC-T3

السلسلة 7204 و 7206 من Cisco:

تتوفر وحدات التحكم في شبكة WAN هذه لموجهات السلسلة 7204 و 7206 من Cisco:

مهايئ المنفذ التسلسلي المتزامن PA-4T Synchronous Serial Port Adapter

ملاحظة: لا يتوفر هذا الأمر لموجهات سلسلة 7206.

ارجع إلى تثبيت مهايئ PA-4T Synchronous Serial Port وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ التسلسلي المتزامنة PA-4T، بما في ذلك:

- إزالة مهايئات المنفذ وتثبيتها وتوصيل كبل واجهة PA-4T

- تكوين PA-4T

مهايئ المنفذ التسلسلي المتزامن PA-4T+

ارجع إلى تثبيت مهايئ PA-4T+ التسلسلي المتزامن Synchronous Port Adapter وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ التسلسلي المتزامن PA-4T+، بما في ذلك:

- إزالة مهايئات المنفذ وتثبيتها

- مرفق كبل واجهة PA-4T+

- تكوين واجهات PA-4T+

مهايئ المنفذ التسلسلي المتزامن PA-8T-V35 Synchronous Serial Port Adapter

ارجع إلى تثبيت مهايئ المنفذ التسلسلي المتزامن PA-8T-V35 وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ التسلسلي المتزامنة PA-8T-V35، بما في ذلك:

- إزالة مهايئات المنفذ وتثبيتها

- تركيب كبلات واجهة PA-8T-V.35

- تكوين واجهات PA-8T-V.35

مهايئ المنفذ التسلسلي المتزامنة PA-8T-X21 Synchronous Serial Port Adapter

ارجع إلى تثبيت مهايئ المنفذ التسلسلي المتزامن PA-8T-X21 وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ التسلسلي المتزامنة PA-8T-X21، بما في ذلك:

- إزالة مهايئات المنفذ وتثبيتها

- تركيب كبلات واجهة PA-8T-X21

- تكوين واجهات PA-8T-X21

مهايئ المنفذ التسلسلي المتزامن PA-8T-232 Synchronous Serial Port Adapter

ارجع إلى تثبيت مهايئ المنفذ التسلسلي المتزامن PA-8T-232 وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ التسلسلي المتزامنة PA-8T-232، بما في ذلك:

- إزالة مهايئات المنفذ وتثبيتها

- مرفق كابل تسلسلي مضغوط

- تكوين واجهات PA-8T-232

مهايئ PA-4E1G Serial Port Adapter

ارجع إلى تثبيت مهايئ PA-4E1G Serial Port Adapter وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ التسلسلي PA-4E1G، بما في ذلك:

- إزالة وتثبيت مهايئات المنفذ وكبلات الواجهة

- تكوين PA-4E1G

مهايئ المنفذ Channelized E1 Port Adapter

راجع تثبيت مهايئ المنفذ PA-2CE1 Channelized E1 Port Adapter وتكوينه للحصول على مقدمة لمهايئ المنفذ Channelized E1 Port Adapter.

مهايئ المنفذ Channelized T1 Port Adapter

راجع تثبيت مهايئ المنفذ Channelized T1 وتكوينه للحصول على مقدمة لمهايئ المنفذ Channelized T1.

مهايئ Channelized T3 Dual-Wide Port Adapter

ارجع إلى تثبيت مهايئ Channelized T3 ثنائي النطاق وتكوينه للحصول على مقدمة لمهايئ Channelized T3 ثنائي النطاق Dual-Wide Port Adapter.

مهايئ المنفذ التسلسلي PA-E3 Serial Port Adapter

ارجع إلى تثبيت مهايئ PA-E3 Serial Port Adapter وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات PA-E3 Serial Port Adapters، بما في ذلك:

- إزالة مهايئات المنفذ وتثبيتها

- تركيب كبلات PA-E3

- تشكيل PA-E3

مهايئ المنفذ PA-MC-T3 Multi-Channel T3 Port Adapter

ارجع إلى تثبيت مهايئ Channelized T3 ثنائي النطاق وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ PA-MC-T3 متعددة القنوات T3، بما في ذلك:

- إزالة وتثبيت مهايئات المنفذ وتوصيل كبل PA-MC-T3

- تكوين PA-MC-T3

مهايئ المنفذ Multichannel DS1/PRI Port Adapter

راجع تثبيت مهايئ المنفذ متعدد القنوات DS1/PRI وتكوينه للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ DS1/PRI متعددة القنوات، بما في ذلك:

- إزالة مهايئات المنفذ وتثبيتها وتوصيل كابل RJ-48C محمي

- تكوين واجهات DS1/PRI المتعددة القنوات

مهايئ المنفذ PA-MC-2E1/8E1 PRI Port Adapter

ارجع إلى تكوين وتثبيت مهايئ المنفذ PA-MC-2E1/8E1 PRI للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ PA-MC-2E1/8E1 PRI، بما في ذلك:

- إزالة مهايئات المنفذ وتثبيتها وتوصيل كبل واجهة الشبكة

- تكوين PA-MC-2E1 و PA-MC-8E1

السلسلة 7505 و 7507 و 7513 و 7576 من Cisco:

تتوفر وحدات التحكم في شبكة WAN هذه لموجهات سلسلة 7505 و 7507 و 7513 و 7576 من Cisco. ارجع إلى هذه المستندات للحصول على مزيد من المعلومات حول كل منها:

- معالج واجهة Channelized T3

- معالج الواجهة التسلسلية السريعة (FSIP)

- معالج واجهة HSSI

- معالج الواجهة متعدد القنوات

- مهايئ المنفذ PA-MC-2T3+ Multichannel T3 Port Adapter

السلسلة 3600 من Cisco:

أحلت هذا وثيقة ل كثير معلومة على ال WAN جهاز تحكم يتوفر ل cisco 3600 sery مسحاج تخديد:

- الوحدة النمطية لخدمة البيانات المتكاملة/وحدة خدمة القناة (DSU/CSU) وبطاقات واجهة WAN

- صفحة دعم المنتجات للأنظمة الأساسية متعددة الخدمات Cisco 3600 Series Multiservice Platforms

- توصيل الوحدات النمطية لشبكة HSSI

معلومات ذات صلة

- صفحة الدعم الفني لشبكة WAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems