المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين موجه وكمبيوتر مركزي لاستخدام خدمات تحويل بنية شبكة الأنظمة (SNASw) عبر تحويل ربط البيانات (DLSw)، لتوصيل الخادم بالحاسوب الرئيسي والنقطة البعيدة بوحدة مادية قديمة (PU) عقدة 2.0. في هذا المستند؟؟؟ على سبيل المثال، يتم توصيل الخادم بالمبنى الرئيسي من خلال معالج واجهة القناة (CIP)، وتتصل عقدة PU 2.0 بالمكون الرئيسي عبر أنبوب أداة طلب الوحدة المنطقية (DLUR) التابع الذي تم إنشاؤه بواسطة SNASw.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- SNASw 4700 مع Cisco IOS؟؟ برنامج الإصدار 12.1(7)

- CIP 7507 مع برنامج CISCO IOS الإصدار 12.1(7)

- الوحدة المادية لتدفق البيانات (DSPU) 4700 مع برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(10)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

يتم إستخدام DSPU فقط لإظهار وحدة معالجة مركزية (PU) على Token Ring. لاحظ أن MAC البعيد (RMAC) الذي يتصل به هو عنوان MAC الذي تم تحديده على منفذ التحكم في إرتباط البيانات الظاهرية (VDLC) الذي تم تعريفه إلى SNASw على Brachio.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- براتشيو

- FEP

- بارا

- المينفريم

يتطلب بيان إرتباط فقط لاتصال الخادم، ويلزم وجود تعريف منفذ VDLC واحد فقط لكل من إتصالات الخادم والتدفق.

عقار ؟؟؟ تكوين موجه SNASswitch

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname brachio

!

no logging buffered

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

cns event-service server

!

source-bridge ring-group 2

dlsw local-peer peer-id 10.64.3.195

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.194

dlsw remote-peer 0 tcp 192.168.25.18

!

!

interface TokenRing0

ip address 10.64.3.195 255.255.255.240

ip ospf authentication-key mypasswo

ring-speed 16

!

interface TokenRing1

ip address 192.168.25.19 255.255.255.240

ring-speed 16

source-bridge 200 1 2

!

snasw cpname P390.BRACHIO

snasw dlus P390.P390SSCP

snasw port PVDLC vdlc 2 mac 4000.0000.1234

snasw link LVDLC port PVDLC rmac 4000.0000.0001

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

فيب ؟؟؟ تكوين موجه CIP

!

version 12.1

service timestamps debug datetime

service timestamps log datetime

no service password-encryption

!

hostname FEP

!

boot system flash slot0:rsp-a3jsv-mz.121-7.bin

logging buffered 64000 debugging

!

!

!

microcode CIP flash slot0:cip27-17

microcode reload

!

source-bridge ring-group 60

dlsw local-peer peer-id 10.64.3.194

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.195

!

!

interface TokenRing0/0

ip address 10.64.3.194 255.255.255.240

ip nat inside

ip ospf authentication-key pass

no ip mroute-cache

ethernet-transit-oui 90-compatible

ring-speed 16

multiring all

source-bridge 100 1 60

source-bridge spanning

llc2 local-window 127

!

!

interface Channel5/0

no ip address

no keepalive

csna 0100 40

!

interface Channel5/1

no ip address

no keepalive

shutdown

!

interface Channel5/2

no keepalive

lan TokenRing 0

source-bridge 600 1 60

adapter 0 4000.0000.0001

!

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

redistribute static

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

default-information originate

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password cisco

login

!

بارا ؟؟؟ تكوين موجه DSPU

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname para

!

enable secret 5 $1$py25$yYt4gnt.YlmsBH00wQW3G1

enable password parra

!

ip subnet-zero

!

source-bridge ring-group 300

dlsw local-peer peer-id 192.168.25.18

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.195

!

!

dspu vdlc 300 4000.0000.5678

dspu vdlc enable-host lsap 12

!

dspu host DPU4 xid-snd 01700004 rmac 4000.0000.1234 rsap 4 lsap 12

!

dspu vdlc start DPU4

!

!

interface TokenRing0

ip address 192.168.25.18 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ring-speed 16

source-bridge 200 1 300

source-bridge spanning

!

router ospf 1

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

ip classless

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password parra

login

!

end

المينفريم ؟؟؟ تشكيل VTAM

عقدة XCA الرئيسية
XCAE40R VBUILD TYPE=XCA

*/*

XPE40R    PORT CUADDR=E40,ADAPNO=0,SAPADDR=4,MEDIUM=RING,   -

DELAY=0,TIMER=30

*/*

*/* --------------------------------------- XCAE40R PERIPHERAL NODES

*/* ----------------------------------------------------------------

*/*

XGE40R   GROUP DIAL=YES,CALL=IN,ANSWER=ON,ISTATUS=ACTIVE

XGRL00    LINE

XGRP00      PU

*/*

XGRL01    LINE

XGRP01      PU

*/*

XGRL02    LINE

XGRP02      PU

*/*

XGRL03    LINE

XGRP03      PU

*/*

XGRL04    LINE

XGRP04      PU

*/*

XGRL05    LINE

XGRP05      PU

*/*

XGRL06    LINE

XGRP06      PU

عقدة رئيسية محولة لنقطة تحكم SNASwitch

VBUILD TYPE=SWNET

*

*

BRACHPU  PU    ADDR=01,      NOT USED                   X

DISCNT=NO,                 WHEN TO DISCONNECT           X

ANS=CONTINUE,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,                                         X

NETID=P390,                                             X

CPCP=YES,                                               X

CONNTYPE=APPN,                                          X

CPNAME=BRACHIO,                                         X

HPR=YES,                                                X

PUTYPE=2

*

العقدة الرئيسية المحولة لأجهزة PU2.0 المتصلة عبر أنبوب DLUR

VBUILD TYPE=SWNET,         INCREASE # IF MORE PU        X

MAXGRP=19,                 MAX NO OF PATH GROUPS        X

MAXNO=19                   MAX NO OF 'TEL' NOS

*

*

DPU4     PU    ADDR=01,      NOT USED                   X

DISCNT=NO,                 WHEN TO DISCONNECT           X

IDBLK=017,                 **  MUST MATCH 'PU' CUST     X

IDNUM=00004,  MUST MATCH 'PU' CUST (LAST 5 OF TR ADDR!) X

IRETRY=YES,                REPOLL ON IDLE DETECT T/O  ? X

LOGAPPL=A06TSO,            INITIAL LOGON                X

MAXDATA=265,               PIU SIZE (FIXED FOR DCA CS)  X

MAXOUT=7,                  NO OF PIUS BEFORE RESPONSE ? X

MAXPATH=1,                 MAX NO OF 'DIALOUT' PATHS    X

PASSLIM=7,                 MAX NO OF CONTIG PIUS SENT ? X

USSTAB=USSS,                                            X

MODETAB=ISTINCLM,                                       X

DLOGMOD=M2782,                                          X

SSCPFM=USSSCS,                                          X

PUTYPE=2

*

*

DLU42    LU    LOCADDR=2

DLU43    LU    LOCADDR=3

DLU44    LU    LOCADDR=4

DLU45    LU    LOCADDR=5

DLU46    LU    LOCADDR=6

DLU47    LU    LOCADDR=7

*

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

هذه الأمثلة لمعلومات حالة عرض إخراج الأمر show للموجهات في نموذج التكوين:

para# show dspu

dspu host DPU4 Vdlc  PU STATUS Active

FRAMES RECEIVED 7 FRAMES SENT 7

LUs USED BY DSPU 0 LUs ACTIVE 0

LUs USED BY API 0 LUs ACTIVE 0

LUs ACTIVATED BY HOST BUT NOT USED 6

brachio# show snasw link

Number of links 2

SNA Links                                                            HPR

Link Name     State    Port Name   Adjacent CP Name  Node Type     Sess  Sup

---------    --------  ---------   ----------------  ------------  ----  ---

1> @I000003   Active    PVDLC      P390.DPU4         LEN Node         7  No

2> LVDLC      Active    PVDLC      P390.P390SSCP     Network Node     2  Yes

brachio# show snasw dlus

Number of Dependent LU Servers 1

SNA Dependent LU Servers

DLUS Name          Default?  Backup?  Pipe State         PUs

-----------------  --------  -------  ----------------  -------

1> P390.P390SSCP      Yes       No       Active            1

brachio# show snasw pu

Number of DLUR PUs 1

SNA DLUR PUs

PU Name    PU ID     State       DLUS Name

--------  --------  --------  -----------------

1> DPU4    01700004  Active    P390.P390SSCP

تظهر هذه الأمثلة على إخراج أمر العرض حالة طريقة الوصول الظاهري إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية (VTAM):

D NET,ID=SNASW1,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = SNASW1, TYPE = SW SNA MAJ NODE 231

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST084I NETWORK RESOURCES:

IST089I BRACHPU  TYPE = PU_T2.1          , ACTIV--L--

IST1500I STATE TRACE = OFF

IST314I END

D NET,ID=XCAE40R,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = XCAE40R, TYPE = XCA MAJOR NODE 234

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1021I MEDIUM=RING,ADAPNO= 0,CUA=0E40,SNA SAP= 4

IST654I I/O TRACE = OFF, BUFFER TRACE = OFF

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST170I LINES:

IST232I XGRL00   ACTIV

IST232I XGRL01   ACTIV

IST232I XGRL02   ACTIV

IST232I XGRL03   ACTIV

IST232I XGRL04   ACTIV

IST232I XGRL05   ACTIV

IST232I XGRL06   ACTIV

IST314I END

D NET,ID=CISCOPU4,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = CISCOPU4, TYPE = SW SNA MAJ NODE 237

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST084I NETWORK RESOURCES:

IST089I DPU4     TYPE = PU_T2.1          , ACTIV

IST089I DLU42    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU43    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU44    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU45    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU46    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU47    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST314I END

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- خدمات تحويل SNA

- صفحة دعم SNAsw (خدمات تحويل SNA)

- دعم التقنية

- دعم المنتجات

- الدعم الفني - Cisco Systems