المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين تحويل إرتباط البيانات (DLSw) المحلي-التبديل من التحكم في إرتباط البيانات المتزامنة (SDLC) إلى إيثرنت.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- وحدة PU 2.0 من SDLC إلى الجهاز المضيف المتصل بشبكة إيثرنت

- SDLC PU 2.1 إلى الجهاز المضيف المرفق بشبكة إيثرنت

وحدة PU 2.0 من SDLC إلى الجهاز المضيف المتصل بشبكة إيثرنت

dlsw local

dlsw bridge-group 1

interface ethernet0

bridge-group 1

interface serial0

encapsulation sdlc

clock rate 9600

sdlc role primary

sdlc vmac 4000.3174.0000

sdlc address 01

sdlc xid 01 05d2006

sdlc partner 4000.0400.1111 01

sdlc dlsw 01

ملاحظات التكوين

بالنسبة للأجهزة المتصلة ب SDLC، يمكن إستخدام التحويل المحلي ل DLSw لتوفير اتصال التحكم في الارتباط المنطقي 2 (LLC2) بجهاز ما على الإيثرنت. يشير عنوان شريك SDLC إلى عنوان MAC الذي يكون 3174 معه في جلسة العمل. في هذا التكوين، يكون عنوان شريك SDLC هو 4000.0400.1111 وهو بتنسيق Token Ring غير التقليدي. يتم تبديل عنوان MAC إلى تنسيق الإيثرنت القانوني الخاص ب 0200.2000.8888. هذا هو عنوان MAC الفعلي ل AS/400.

يتم تكوين تعريف Exchange (XID) على الواجهة التسلسلية لعينة من أغراض التكوين، ويجب أن يتطابق معرف XID الفعلي الذي تم تكوينه مع تعريفات المضيف. يتم تحديد معدل الساعة على الواجهة التسلسلية للموجه، إذا كان الموجه هو جهاز جهاز إنهاء دائرة البيانات (DCE) وإذا كان لديه الكبل المناسب المرفق. عنوان SDLC الظاهر في هذا التكوين هو 01؛ يجب أن يتطابق عنوان SDLC الفعلي مع وحدة التحكم؟؟تعريف هو. عنوان MAC الفعلي المستخدم هو عنوان SDLC Virtual Access Control (VMAC) المدمج مع عنوان SDLC. في هذا عينة تشكيل، ال VMAC 4000.3174.0000 وال SDLC عنوان دخلت في آخر بايت من ال VMAC أن يصبح 4000.3174.0001. عندما يتم تبديل هذا إلى الإيثرنت، يصبح 0200.8c2e.0080.

SDLC PU 2.1 إلى الجهاز المضيف المرفق بشبكة إيثرنت

dlsw local

dlsw bridge-group 1

interface ethernet0

bridge-group 1

interface serial0

encapsulation sdlc

clock rate 9600

sdlc role prim-xid-poll

sdlc vmac 4000.3174.0000

sdlc address 01

sdlc partner 4000.0400.1111 01

sdlc dlsw 01

ملاحظات التكوين

بالنسبة لجهاز نوع الوحدة المادية 2.1 (PU 2.1)، لم يتم تكوين XID على الموجه، ولم يتم الرد عليه بواسطة الموجه. يرسل الموجه XID إلى الجهاز المرفق SDLC، وهو والجهاز المضيف مسؤولين عن تفاوض XID. يكون تكوين جهاز PU 2.1 مماثلا، مع وجود اختلافين: لا يتم تكوين الأمر SDLC XID في الموجه، ويصبح الأمر sdlc prim-xid-poll. باستخدام دور sdlc prim-xid-poll الذي تم تكوينه على الموجه، يتم مسح جهاز SDLC باستخدام XIDs بدلا من باستخدام تعيين أوضاع الاستجابة العادية (SNRMs).

بدلا من ذلك، إذا تم إسقاط الخط متعدد ويتضمن أجهزة PU 2.0، فيمكنك إصدار الأمر sdlc role primary وتحديد xid-poll في الأمر sdlc address (على سبيل المثال، sdlc address c1 xid-poll). راجع DLSw ل Multidrop SDLC مع PU 2.1 و PU 2.0 للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تكوين واجهة SDLC.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

لأن هذا يعرف باسم دائرة DLSw محلية ولا يعرف عبر سحابة IP، أنت ينبغي أصدرت العرض dlsW محلي-circuit أمر. عند بدء الاتصال، يرسل الموجه إطار SNRM إلى وحدة التحكم. يجب أن يستجيب جهاز التحكم بإطار إقرار غير مرقم (UA). عند هذه النقطة، يعرض إخراج الأمر show dlsW reachability عنوان VMAC ل SDLC في إمكانية الوصول المحلية. بعد ذلك، يتم إرسال إطار إستقصاء إختبار إلى الجهاز المضيف.

عند إختبار الاستجابة النهائية من الجهاز المضيف، سيتم العثور على الموجه؟؟ذاكرة التخزين المؤقت لإمكانية الوصول إلى DLSw؟ كل عنوان MAC يحاول الوصول إلى جلسة عمل. يرسل الموجه الآن إطار إستطلاع XID إلى المضيف ويجب أن يتلقى XID نهائي من المضيف. يرسل الموجه بعد ذلك مجموعة من الأوضاع المتوازنة غير المتزامنة الموسعة (SAME) ويجب أن يستلم UA مرة أخرى. الآن، دائرة DLSw متصلة. أثناء إستفتاء الاختبار وفترة تفاوض XID، يرسل الموجه باستمرار إطارات إستقبال غير جاهزة (RNR) إلى وحدة التحكم. بمجرد إستلام XID النهائي وهو صحيح، يرسل الموجه الموجه إستقبال جاهز (RR) إلى وحدة التحكم، يشير إلى أن جلسة العمل قيد التشغيل وموافق لإرسال البيانات.

إذا كان إخراج الأمر show dlsW local-circuit يشير إلى حالة CKT_ESTABLISHED، فإن تفاوض XID لا يتم بنجاح، ويجب فحص حالة XID و PU على الجهاز المضيف للصواب وإمكانية الاتصال. عندما يعرض إخراج الأمر show dlsW reachability عنوان MAC الخاص بالجهاز المضيف كعملية بحث، فإن الموجه يرسل إطارات إستفتاء الاختبار إلى الجهاز المضيف ولا يستقبل نهايات الاختبار في المقابل. ستظهر جميع أوامر show dlsW عنوان MAC بتنسيق Token Ring. تأكد من توصيل عنوان MAC للجهاز المضيف.

معلومات ذات صلة

- دعم التقنية

- دعم المنتجات

- الدعم الفني - Cisco Systems