المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

فحص حالة الدائرة

بدء الدارة

تأسيس الدائرة

إتصلتما

مشاكل DLSw الشائعة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند عملية أستكشاف أخطاء تحويل ربط البيانات الإضافي وإصلاحها (DLSw+) لاتصال الدائرة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج أو أجهزة معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

فحص حالة الدائرة

يشرح هذا القسم حالة دائرة DLSw، والأسباب المحتملة لتعليق دائرة DLSw في حالة معينة، وبعض خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها التي يمكن إتخاذها لتحقيق اتصال الدائرة. يشرح هذا القسم أيضا، بتنسيق رسومي، حالات إنشاء الدائرة ومخرجات أمر show dlsW circuit. وأخيرا، يناقش هذا القسم بعض القضايا الأكثر شيوعا في DLSw، مثل:

- أسباب رسائل خطأ Badssphdr.

- لماذا قد تفشل الدوائر DLSw الإصدار 2 في الاتصال عند مرورها عبر جدار حماية.

- المشاكل التي تنشأ عند تشغيل DLSw على بطاقة ميزة التحويل متعدد الطبقات (MSFC) أو بطاقة ميزة التحويل متعدد الطبقات 2 (MSFC2).

- توصيلات LAN المباشرة من خطوط الاتصال 802.1q في DLSw+.

حالات إنشاء دائرة DLSw+

ملاحظة: أكثر سبب شائع في أن تصبح الدوائر عالقة في حالة CKT_ESTABLISHED هو أن المضيف غير نشط طريقة الوصول الظاهري إلى الاتصالات (VTAM) يحول عقدة رئيسية.

بدء الدارة

بداية الدائرة هي حالة مؤقتة تشير إلى وجود إستجابة معلقة لرسالة CANUREACH_CS (تعريف Exchange الفارغ [XID]) تم حلها بواسطة رسالة ICANREACH_CS. إذا كانت لديك مشكلة مع دائرة عالقة في حالة CKT_START، فإنها تشير إلى مشكلة داخلية مع موجهات نظير DLSw: لا يتم تنظيف زوج MAC أو نقطة الوصول إلى الخدمة (SAP)، أو أن هناك نقصا في الموارد المتاحة الضرورية لإكمال انتقال الحالة (على سبيل المثال، الذاكرة).

لاستكشاف أخطاء مشكلة CKT_START وإصلاحها، تحقق من أن إستقصاء الاختبار و XID الفارغ قد وصلا إلى شركاء النظير، وتحقق من إستجابة شركاء النظير بنجاح. يجب عليك فهم مخطط الشبكة إلى المضيف، وهو عادة ما يكون إما المعالج الطرفي الأمامي (FEP) أو مرتبطا بقناة من خلال بطاقة معالج واجهة القناة (CIP) في موجه 7xxx.

بالنسبة لاتصالات بروتوكول FEP، تأكد من أن الموجه؟؟؟؟ واجهة بروتوكول FEP قيد التشغيل وتعمل بشكل صحيح. اطلب من مشغل الشبكة عرض تعريفات الخط والوحدات الفعلية (PU) ذات الصلة على FEP (أو عرضها بنفسك)، وتحقق من أنها نشطة. تحقق من أن العقدة الرئيسية المحولة، والتي تعمل لها وحدة التزويد بالطاقة كعنصر نائب، نشطة.

إذا كنت تستخدم بطاقة CIP وقد تحققت من الاتصال بالمضيف، فقد يكون هناك مشكلة في العقدة الرئيسية لمهايئ الاتصالات الخارجية VTAM (XCA). هذه هي المشاكل الأكثر نموذجية:

- عقدة XCA الرئيسية ليست في حالة نشطة.

- هل المسار إلى الخارج من VTAM؟؟؟يسمى عنوان وحدة القناة؟؟؟ ليس متصلا أو غير معبأ داخل النظام الفرعي للقناة.

تحقق من توفر خطوط منطقية حرة تحت عقدة XCA الرئيسية، والتي يمكن ل VTAM Connect In تخصيص وحدة معالجة مركزية (PU) لها. في الإصدارات الأحدث من كود CIP micro (CIP22.38، CIP24.15، CIP25.14، CIP26.10، و CIP27.4)، لا يستجيب مهايئ CIP لاستطلاعات الاختبار، إذا لم تكن هناك خطوط أكثر منطقية متوفرة.

قم بإصدار الأمر show channel extended x/2 max-llc2-sessions للتحقق من عدم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد جلسات عمل التحكم في الارتباط المنطقي (LLC). الافتراضي هو 256.

قد تكون هناك أيضا مشكلة في قيم SAP المستخدمة. يستمع محول CIP إلى SAPs الفريدة. يجب تعريف جميع مهايئات CIP الداخلية إلى VTAM في تعريفات عقد XCA الرئيسية. يستخدم VTAM قيمة رقم المحول (ADAPNO) على العقدة الرئيسية XCA كمرجع لمهايئ داخلي في الموجه. يجب أن يكون لكل مهايئ داخلي تم تكوينه على بروتوكول CIP مهايئ فريد لكل نوع وسائط. تعريف العقدة الرئيسية XCA هو المكان الذي تقوم فيه بتكوين SAPs التي سيتم فتحها لكل مهايئ داخلي.

تحقق إستقصاء الاختبار و XID الفارغ من أن عقدة XCA الرئيسية ومهايئ CIP يستمعان إلى SAP الصحيح. إذا كان مهايئ CIP MAC مفتوحا وكان به SAP واحد على الأقل مفتوح، فإنه يستجيب للاختبارات دون إعادة توجيههم إلى VTAM. يتم إرسال إطارات الاختبار مع DSAP 04 و SSAP 00. دققت ال SAP قيمة يستعمل بين النهاية محطة، ال CIP مسحاج تخديد، وال XCA رئيسي عقدة مع هذا أمر:

NCCF     TME 10 NetView   CNM01 OPER6   03/31/00 13:56:01

C CNM01  DISPLAY NET,ID=DKAPPN,SCOPE=ALL

CNM01  IST097I  DISPLAY  ACCEPTED

' CNM01

IST075I  NAME= DKAPPN , TYPE= XCA MAJOR NODE

IST486I  STATUS= ACTIV , DESIRED STATE= ACTIV

IST1021I MEDIUM=RING , ADAPTNO=1 , CUA=0401 , SNA SAP=4

IST654I  I/O TRACE= OFF, BUFFER TRACE= OFF

IST1656I VTAMTOPO= REPORT, NODE REPORTED= YES

IST170I  LINES:

IST232I  L0401000 ACTIV

IST232I  L0401001 ACTIV

IST232I  L0401002 ACTIV

IST232I  L0401003 ACTIV

IST232I  L0401004 ACTIV

IST232I  L0401005 ACTIV

IST232I  L0401006 ACTIV

IST232I  L0401007 ACTIV

IST232I  L0401008 ACTIV

IST232I  L0401009 ACTIV

IST232I  L040100A ACTIV

IST232I  L040100B ACTIV

IST232I  L040100C ACTIV

IST232I  L040100D ACTIV

IST232I  L040100E ACTIV

IST232I  L040100F ACTIV

IST314I  END

# show dlsw circuit details

Index  local addr (lsap)    remote addr (dsap)    state    uptime

194    0800.5a9b.b3b2 (04)  0800.5ac1.302d (04) CONNECTED  00:00:13

PCEP: 995AA4         UCEP: A52274

Port: To0/0          peer  172.18.15.166 (2065)

Flow-Control-Tx SQ CW: 20, permitted: 28; Rx CW: 22, Granted: 25

Op:

IWO

Congestion: LOW(02) , Flow OP: Half: 12/5 Reset 1/0

RIF = 0680.0011.0640

أستخدم أمثلة المخرجات والملاحظات التالية للمساعدة في التحقق من تعريفات عقد XCA الرئيسية:

NCCF     TME 10 NetView   CNM01 OPER6   03/31/00 13:56:01

C CNM01  DISPLAY NET,ID=DKAPPN,SCOPE=ALL

!--- NetView takes the DIS DKAPPN short form and converts !--- it into the full D NET,ID=DKAPPN,SCOPE=ALL command.

CNM01  IST097I  DISPLAY  ACCEPTED

' CNM01

IST075I  NAME= DKAPPN , TYPE= XCA MAJOR NODE

!--- Check that the XCA Major Node name is correct and that !--- it is, in fact, an XCA MAJOR NODE.

IST486I  STATUS= ACTIV , DESIRED STATE= ACTIV

!--- Verify that the XCA Major Node is in an ACTIV status. !--- Any other status is an error condition (see the comment after !--- the Local Line for information about how to correct this error).

IST1021I MEDIUM=RING , ADAPTNO=1 , CUA=0401 , SNA SAP=4

!--- Verify that the Adapter Number is correct and matches the !--- number used in the CIP definitions on the router. !--- Also, verify that the Channel Unit Address (CUA) is correct. !--- Issue the next command (below) to verify that it is either !--- in status online (O) or, if in use, in status allocated (A). !--- Finally, verify that the SAP number that is configured on !--- the XCA Major Node matches the SAP number that is configured !--- in the ADAPTER statement in the CIP router definition.

IST654I  I/O TRACE= OFF, BUFFER TRACE= OFF

IST1656I VTAMTOPO= REPORT, NODE REPORTED= YES

IST170I  LINES:

IST232I  L0401000 ACTIV

!--- Verify that the Logical Line is in an ACTIV status. !--- Any other status is an error condition. !--- Contact either the System Programmer or Network Operator to !--- CYCLE, INACT then ACT, or take other action to get both the !--- Local Line and the XCA Major Node into ACTIV status.

IST232I  L0401001 ACTIV

IST232I  L0401002 ACTIV

IST232I  L0401003 ACTIV

IST232I  L0401004 ACTIV

IST232I  L0401005 ACTIV

IST232I  L0401006 ACTIV

IST232I  L0401007 ACTIV

IST232I  L0401008 ACTIV

IST232I  L0401009 ACTIV

IST232I  L040100A ACTIV

IST232I  L040100B ACTIV

IST232I  L040100C ACTIV

IST232I  L040100D ACTIV

IST232I  L040100E ACTIV

IST232I  L040100F ACTIV

!--- Verify that you have free Logical Lines left for the VTAM !--- CONNECTIN to allocate a PU.

IST314I  END

من موجه الأمر NetView، قم بإصدار الأمر mvs d u،،xxx،2، حيث يكون xxxهو عنوان وحدة القناة. هذا يؤكد أن CUA إما في حالة متصل (O) أو تم تخصيصه (A):

NCCF     TME 10 NetView   CNM01 OPER6   03/31/00 16:08:27

* CNM01  MVS D U,,,401,2

" CNM01

IEE457I 16.07.29 UNIT STATUS 076

UNIT TYPE STATUS     VOLSER    VOLSTATE

0401 CTC  A

0402 CTC  A-BSY

هذا نموذج تكوين CIP الذي يعرض الواجهة الظاهرية، CIP VLAN، عبارات source-bridge، ورقم المهايئ الداخلي الذي يتطابق مع ADAPNO على عقدة XCA الرئيسية؛ CIP يفترض LSAP=04 من عقدة XCA الرئيسية:

!--- Sample CIP configuration.

interface Channel4/2

lan TokenRing 0

source-bridge 88 1 100

adapter 1 4000.7507.ffff

!--- Sample XCA Major Node configuration.

VBUILD TYPE=XCA

*

APPNPRT PORT ADAPNO=1,

CUADDR=401,        DEFAULT TABLE ENTRY

MEDIUM=RING,       MODE TABLE FOR MODEL 3

SAPADDR=4,         3270 DISPLAY TERMINAL

!--- This is the SAP number to which the XCA Major Node listens. !--- If this value does not match with your end stations, then !--- their XIDs will not receive responses.

TIMER=20

*

APPNGRP GROUP DIAL=YES,    CU ADDRESS  PORT A01

ANSWER=ON,         DEFAULT TABLE ENTRY

DYNPU=YES,         MODE TABLE FOR MODEL 4

AUTOGEN=(16,L,P),  INITIAL ACTIVE

!--- This automatically generates 16 Logical Lines, starting !--- with the letter L, and generates 16 PUs, starting with !--- the letter P. !--- This can be seen in the previous DISPLAY NET output.

CALL=INOUT         3270 DISPLAY TERMINAL

تأسيس الدائرة

تشير حالة CKT_ESTABLISHED إلى أن الموجهات قامت بإعداد الدائرة بنجاح، لكن محطات النهاية لم تبدأ بعد جلستها عبر تلك الدائرة. افحص جلسة التحكم في الارتباط المنطقي، النوع 2 (LLC2) التي تم إنشاؤها، للتحقق من أن هذه هي الحالة.

router# show llc2

LLC2 Connections: total of 3 connections

Vitual-TokenRing0 DTE: 4000.7507.fff 4000.7507.0099 04 04 state NORMAL

!--- Vitual-TokenRing0 is the name of the interface on which the session !--- is established. !--- 4000.7507.fff and 4000.7507.0099 are the source and destination MAC !--- addresses. This is the address of the interface on which the connection !--- is established. !--- NORMAL indicates that the current state of the LLC2 session is fully !--- established and that normal communication is occurring.

V(S)=15, V(R)=15, Last N(R)=15, Local window=7, Remote Window=127

akmax=3, n2=10,

xid-retry timer  0/0     ack timer   0/1000

p timer          0/1000  idle timer  1220/10000

rej timer        0/3200  busy timer  0/9600

akdelay timer    0/100   txQ count   0/200

RIF: 0830.0141.0641.0580

الدوائر في هذه الحالة يمكن أن تشير إلى عدد من المشاكل، مثل مشاكل مع XID تبادل أو أجهزة لا يتغير في VTAM. في نظائر النقل المتسلسل السريع (FST) (أو نظائر التضمين المباشر التي لا تستخدم الإقرار المحلي)، لا يتم إنهاء الجلسة محليا. هل تم إنهاء حقل معلومات التوجيه (RIF)؟؟؟ل Token Ring؟؟؟ولكن جلسة العمل هي pass-through بالكامل. على هذا النحو، لا ترى الدوائر المنشأة للجلسات عبر DLSw+ FST أو النظراء المباشرين (بخلاف الإطار المحلي لترحيل الإطارات). هناك مشكلة أخرى شائعة في تبادل XID وهي وجود قيم IDBLK/IDNUM أو CPNAME غير صحيحة.

NCCF     TME 10 NetView   CNM01 OPER6   03/31/00 13:59:43

C CNM01  DISPLAY NET,ID=DKTN3270,SCOPE=ALL

!--- NetView takes the DIS DKTN3270 short form and converts !--- it into the full D NET,ID=DKTN3270,SCOPE=ALL command.

CNM01  IST097I DISPLAY ACCEPTED

' CNM01

IST075I NAME = DKTN3270    , TYPE = SW SNA MAJOR NODE

IST486I STATUS = ACTIV     , DESIRED STATE = ACTIV

IST1656I VTAMTOPO = REPORT , NODE REPORTED - YES

IST084I NETWORK RESOURCES:

IST089I DK3270DY TYPE = PU_T2.1       , ACTIV

!--- Verify that the PU is in ACTIV state. !--- If the PU is in INACT or INOP status, then ask the System Programmer or !--- Network Operator to activate it. !--- If the PU is in CONNECT status, then you could have a definition error. !--- Ask the System Programmer to verify the Switched Major Node definition. !--- If the PU is in ACTIV status and you still can not establish a session, !--- then verify that another end station is not using the the same PU.

IST089I DKDYLU0A TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV---X-

IST089I DKDYLU0B TYPE = LOGICAL UNIT  , ACT/S---X-

IST089I DKDYLU1A TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV---X-

IST089I DKDYLU19 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACT/S---X-

IST089I DKDYLU18 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACT/S---X-

IST089I DKDYLU17 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACT/S---X-

IST089I DKDYLU16 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACT/S---X-

IST089I DKDYLU15 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACT/S---X-

IST089I DKDYLU09 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV---X-

IST089I DKDYLU08 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV---X-

IST089I DKDYLU07 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV---X-

IST089I DKDYLU06 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV---X-

IST089I DKDYLU05 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV---X-

IST089I DKDYLU04 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV---X-

IST089I DKDYLU03 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV---X-

IST089I DKDYLU02 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV---X-

IST089I DKDYLU01 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV---X-

IST089I DK3270ST TYPE = PU_T2         , CONCT

IST089I DKSTLU01 TYPE = LOGICAL UNIT  , CONCT

IST089I DKSTLU02 TYPE = LOGICAL UNIT  , CONCT

IST089I DKSTLU03 TYPE = LOGICAL UNIT  , CONCT

IST089I DKSTLU04 TYPE = LOGICAL UNIT  , CONCT

IST089I DKSTLU05 TYPE = LOGICAL UNIT  , CONCT

IST089I DKSTLU06 TYPE = LOGICAL UNIT  , CONCT

IST089I DKSTLU07 TYPE = LOGICAL UNIT  , CONCT

IST089I DKSTLU08 TYPE = LOGICAL UNIT  , CONCT

IST089I DKSTLU09 TYPE = LOGICAL UNIT  , CONCT

IST089I DKDLUR32 TYPE = PU_T2.1       , ACTIV--L--

IST089I DKDLDYPU TYPE = PU_T2.1       , ACTIV

IST089I DKDLSTPU TYPE = PU_T2.1       , ACTIV

IST089I DKDLST01 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV

IST089I DKDLST02 TYPE = LOGICAL UNIT  , ACTIV

??? ***

VBUILD TYPE=SWNET

*

* TN3270 DYNAMIC LU BUILD

*

DK3270DY PU  ADDR=01,

IDBLK=05D,

IDNUM=03270,

!--- Verify that the end station is using the correct IDBLK and IDNUM values.

PUTYPE=2,

LUGROUP=BXLLUGRP,LUSEED=DKDYLU##

*        LUGROUP=BXLLUGRP,LUSEED=DKDYLU##

*

*

* TN3270 CP DEF FOR DLUR EN ON CIP

*

DKDLUR32 PU  ADDR=01,

CPNAME=DK3270CP,

!--- Verify that the end station is using the correct CPNAME value.

ISTATUS=ACTIVE,

PUTYPE=2,

CPCP=YES,

NETID=NETA

إتصلتما

الحالة المتصلة هي الحالة العادية عندما تكون دائرة DLSw متصلة بنجاح.

هل تريد إظهار دائرة DLSw؟؟؟عندما تقوم باستكشاف أخطاء حالة دائرة DLSw وإصلاحها، قم بإصدار أمر EXEC المميز للدوائر dlsW:

show dlsw circuits [detail]

[mac-address address | sap-value value | circuit id]

- تفاصيل؟؟؟ (إختياري) يعرض معلومات حالة الدائرة بتنسيق موسع.

- عنوان MAC؟؟؟ (إختياري) يحدد عنوان MAC الذي سيتم إستخدامه في البحث الدائري.

- SAP-value ؟؟؟؟ (إختياري) يحدد SAP الذي سيتم إستخدامه في البحث الدائري.

- معرف الدائرة ؟؟؟؟ (إختياري) يحدد معرف الدائرة لفهرس الدائرة.

ارجع إلى أوامر تكوين DLSw+ وإلى المخطط التالي، لفهم الإخراج من هذا الأمر.

مشاكل DLSw الشائعة

رسائل الخطأ Badssphdr

قد تظهر رسالة الخطأ هذه على بعض موجهات DLSw:

%DLSWC-3-BADSSPHDR: bad ssp hdr in proc ssp - received remote correlator from

different peer  = 0x200004B

-Traceback= 606FCD68 606FD008 606ED364 606F2B2C 6026B118 601F6438 601CAA10

6020F6B0 6020E350 6020E484 601B3048 601B3034

Nov 23 06:10:33: %DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 4( ICR ) received from peer x.x.x.x(2065)

Nov 23 06:10:33: %DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 4( ICR ) expected from peer y.y.y.y(2065)

!--- Where x.x.x.x and y.y.y.y are two different remote DLSw peers.

هذه الرسائل إعلامية، وهذا القسم يشرح لماذا قد تحدث.

أثناء تحليل العنوان (CANUREACH_EX)، يمكن للموجه الحصول على استجابات متعددة (ICANREACH_EX). سيقوم الموجه الذي بدأ حل العنوان بتخزين جميع الاستجابات في وقت إجراء عملية إستدعاء الدائرة. سيقوم الموجه الأصلي بإرسال رسالة CANUREACH موجهة إلى أحد الموجهات البعيدة التي إستجابت أثناء تحليل العنوان. يقوم الموجه الأصلي بتشغيل مؤقت، لانتظار ICANREACH. إذا لم يتم إستلام ICANREACH قبل المهلة، فعندئذ يرسل الموجه الأصلي CANUREACH آخر موجه إلى أحد الموجهات البعيدة الأخرى التي إستجابت أثناء تحليل العنوان. إذا؟؟؟ لسبب ما مثل الازدحام والارتباطات البطيئة وما إلى ذلك؟؟؟؟تصل ICANREACH من الموجه البعيد الأول بعد وصول ICANREACH من الموجه البعيد الثاني، تتلقى رسائل الخطأ المذكورة آنفا. يستقبل الموجه icanreach من عنوان IP x.x.x.x، ولكنه توقع ICANREACH من عنوان IP y.y.y. في حالة عدم وجود مشاكل في الاتصال، يتم عرض هذه الرسائل لأغراض إعلامية فقط، ويعتبر DLSw يعمل كما هو مصمم. راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdp50163 (العملاء المسجلون فقط) للحصول على مزيد من المعلومات.

ومع ذلك، إذا كانت شبكة DLSw تواجه مشاكل في الاتصال، فيجب أخذ الرسائل على محمل الجد ويلزم إجراء مزيد من التحقيقات. ابحث عن التأخيرات المهمة لشبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN) أو حالات انتهاء وقت النظير الدورية ل DLSw في الشبكة أو كليهما. وبالإضافة إلى ذلك، حدد ما إذا كان يتم إستخدام ترجمة عنوان الشبكة (NAT) بين النظراء، لأن ذلك قد يتسبب في مشكلة الاتصال. قد يكون من المفيد إيقاف تشغيل مستكشفي بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP)، لمعرفة ما إذا كانت رسائل الخطأ هذه قد توقفت: قم بإصدار الأمر dlsW udp-disable، الذي تم تقديمه أولا في Cisco IOS؟؟ برنامج الإصدار 11.2 F. إذا لم يكن كذلك، فسيكون من المفيد للغاية تتبع WAN لتدفق بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) بين الأقران.

ملاحظة: تم الإبلاغ أيضا عن رسائل الخطأ المذكورة أعلاه بشكل غير صحيح في إصدارات برنامج Cisco IOS software الأقدم من 11.2. لذلك، من المهم أن تقوم بتشغيل إصدار بعد 11.2.

DLSw الإصدار 2 وجدران الحماية

مع تقديم ميزة البث الأحادي ل Cisco DLSw UDP في برنامج Cisco IOS الإصدار 11.2(6)F، يتم إرسال إطارات المستكشف وإطارات المعلومات غير المرقمة عبر بث UDP الأحادي بدلا من TCP. قبل DLSw الإصدار 2، تطلبت ميزة البث الأحادي هذه وجود اتصال TCP قبل إرسال الحزم عبر UDP. ومع ذلك، يرسل الإصدار 2 من DLSw البث المتعدد والبث الأحادي ل UDP/IP قبل وجود اتصال TCP. هل تريد إستخدام حزم تحليل العنوان؟؟؟مثل CANUREACH_EX وNETBIOS_NQ_EX وما إلى ذلك؟؟؟هل تستخدم خدمة البث المتعدد، ولكن يتم إرسال الردود؟؟؟ICANREACH_ex وNAME_RECOGNIZED_EX؟؟؟يتم إرسالها مرة أخرى عبر بث UDP الأحادي.

في سيناريو نموذجي، تم إعداد جدار حماية بين نظائر DLSw. وبالتالي، يجب إنشاء دوائر DLSw من خلال جدار الحماية. يذكر RFC 2166 (تحسينات DLSw v2.0) أن منفذ مصدر UDP يمكن أن يكون أي قيمة. تستخدم موجهات DLSw من Cisco منفذ المصدر 0. وهذا يمثل مشكلة عند تمرير دارات DLSw عبر جدران الحماية، والتي يتم إعدادها عادة لتصفية المنفذ 0. يؤدي هذا إلى حدوث حالات فشل في توصيل دوائر DLSw. ال workaround أن يمكن ال dlsW udp-disable تشكيل أمر. إذا تم تكوين الأمر dlsW udp-disable، فعندئذ لا ترسل DLSw الحزم عبر بث UDP الأحادي، ولا تعلن عن دعم بث UDP الأحادي في رسالة تبادل القدرات الخاصة به.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى خدمة البث المتعدد ل UDP/IP وفهم تقديم DLSw+ لميزة البث الأحادي ل UDP.

مشاكل MSFC و DLSw

يمكن أن يكون هناك العديد من المشاكل عندما تقوم بتشغيل DLSw على بطاقة ميزة التحويل متعدد الطبقات (MSFC) أو بطاقة ميزة التحويل متعدد الطبقات 2 (MSFC2). للحصول على معلومات شاملة حول DLSw و MSFC، راجع الأسئلة المتداولة DLSw+ و MSFC.

توصيل 802.1q في DLSw+

يتم دعم LLC2 من 802.1q شنطة محولة في DLSw أولا باستخدام نظائر DLSw TCP والربط الشفاف بواسطة معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdv26715 (العملاء المسجلون فقط). اعتبارا من الإصدار 12.2(6) من برنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث، يعمل الطرازان 802.1q و DLSw.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير دعم DDTS ل DLSw وتكرار الإيثرنت وتغليف dot1Q مع شبكة VLAN الأصلية عن طريق دعم DLSw. ارجع إلى ملاحظات الإصدار وحقول الإصدار الثابت الأول من تقارير DDTS هذه:

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdv26715 (العملاء المسجلون فقط) ؟؟؟يقدم دعم 802.1q إلى DLSw باستخدام تضمين TCP فقط.

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdy09469 (العملاء المسجلون فقط)؟؟يصحح الخطأ حيث DLSw لا يعمل عندما تكون واجهة LAN واجهة FastEthernet التي تم تكوينها لعملية كبسلة 802.1q وشبكة VLAN الأصلية:

interface FastEthernet0/0.500

encapsulation dot1Q 500 native

bridge-group 1

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdw65810 (العملاء المسجلون فقط) ؟؟؟يثبت إستخدام تكرار الإيثرنت DLSw وشبكات 802.1q المضمنة. لا يوجد حتى الآن دعم ل DLSw FST مع 802.1Q.

إذا قمت بتحديد الإصدار 12.2(13.4) من برنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث، فإن برنامج DLSw مع تضمين TCP، فعندئذ يدعم تكرار الإيثرنت DLSw خط LLC2 من 802.1q الذي تم تغليفه بالشبكات باستخدام الكلمة الأساسية الأصلية أو بدونها.

معلومات ذات صلة

- دعم DLSw و DLSw+

- دعم التقنية

- دعم المنتجات

- الدعم الفني - Cisco Systems