المحتويات

المقدمة

قبل البدء

السيناريو 1 (تجميع فتحات المحول)

السيناريو 2 (سياسة اتصال الاكتشاف والإدارة)

السيناريو 3 (توصيل VIC 1400S بالمؤسسات المالية)

السيناريو 4 (تدريب الارتباط)

السيناريو 5 (عدم تطابق إصدار البرنامج)

السيناريو 6 (فحص خدمات FI)

المقدمة

يصف هذا المستند قائمة تحقق من الأشياء التي ينبغي البحث عنها في حالة فشل خوادم HyperFlex (HX) المدمجة مع إدارة نظام الحوسبة الموحدة (UCSM) من Cisco في اكتشاف ما إذا كانت هناك أية خوادم.

قبل البدء

تلميح: تأكد من تعيين وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco على إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية للتكامل مع برنامج Cisco UCS Manager.

السيناريو 1 (تجميع فتحات المحول)

بالنسبة لخوادم HyperFlex (على سبيل المثال، تظهر محول C240M5) تأكد من توصيل فتحة شبكة LAN النمطية على اللوحة الأم (MLOM) بكابلات إلى منافذ ربط البنية (FIs) حتى يمكن اكتشاف الأمر.

في هذا السيناريو، لن يكتشف الخادم لأنه يتم توصيل فتحة بطاقة الواجهة الظاهرية (VIC) في شبكات FI.

يجب توصيل فتحة MLOM في شبكات FI حتى يكتمل الاكتشاف. (MLOM إلزامي لاكتشاف خوادم HyperFlex)

المرجع: تكامل SingleConnect مع برنامج Cisco UCS Manager

السيناريو 2 (سياسة اتصال الاكتشاف والإدارة)

تأكد من عدم تغيير سياسة اكتشاف ملقم الحامل ونهج اتصال إدارة الحامل

- التعرف تلقائيا: هذا هو وضع الاتصال الموصى به والافتراضي للخادم المركب على حامل من الفئة C. إذا تم التعرف تلقائيا على وضع الاتصال، يقوم مدير Cisco UCS، مباشرة بعد إنشاء الاتصال الفعلي، باكتشاف خادم الحامل وبدء إدارة الخادم استنادا إلى سياسة الإدارة المحددة.

- المستخدم الذي تم التعرف عليه: إذا كان وضع الاتصال معترفا به من قبل المستخدم، بعد إنشاء الاتصال الفعلي، يجب عليك التعرف يدويا على الاتصال وتحديد وضع الاتصال في واجهة المستخدم الرسومية (GUI)الخاصة بإدارة Cisco UCS أو واجهة سطر أوامر مدير Cisco UCS (CLI) لبدء الاكتشاف.لا يبدأ مدير Cisco UCS في اكتشاف الخادم المركب على حامل من السلسلة C حتى تقوم بتحديد وضع الاتصال.

السيناريو 3 (توصيل VIC 1400S بالمؤسسات المالية)

عند ربط VIC 1400 بالمؤسسات المالية، ضع المعايير أدناه نصب عينيك.

توضح الصور التالية عينة من الاتصال المادي في وضع الاتصال المباشر للتركيب على حامل من الفئة C

خادم مع Cisco UCS VIC 1455. يبقى اتصال المنفذ هو نفسه ل Cisco UCS VIC 1457.

تحذير: لا يوصى باستخدام كابلات 25GE النحاسية الخاملة. لمزيد من المعلومات، راجع CSCvq50343 وCSCvq38756

لاحظ تطبيق القيود التالية:

يجب أن يتصل المنفذان 1 و 2 بنفس منافذ الربط البيني الليفية، أي Fabric-A.

يجب أن تتصل المنافذ 3 و 4 بنفس الارتباطات النسيجية، أي القناة الليفية-B.

هذا بسبب الداخلي يقني الهندسة المعمارية داخل البطاقة.

يتم إستخدام المنافذ 1 و 3 لأن الاتصالات بين المنافذ 1 و 2 (أيضا 3 و 4) تشكل قناة منفذ داخلية.

تحذير: لا تقم بتوصيل المنفذ 1 بمنافذ ربط البنية A، والمنفذ 2 بمنافذ ربط البنية B.

أستخدم المنافذ 1 و 3 فقط. ينتج عن إستخدام المنافذ 1 و 2 حالات فشل في الاكتشاف والتكوين.

السيناريو 4 (تدريب الارتباط)

تتضمن بطاقات Cisco 40Gbps VIC/MLOM (1300/1400) خيارات للسرعة/التدريب.

هذه الخيارات (حسب الطراز/البرامج الثابتة/CIMC):

سرعة المسؤول

ربط التدريب

40 جيجابت في الثانية

إيقاف

40 جيجابت في الثانية

تشغيل

4×10 جيجابت في الثانية

إيقاف

تلقائي

إيقاف

تلقائي

تشغيل

إذا تم إختيار سرعة/تدريب غير صحيحين، فقد لا تظهر الارتباطات ولن تحصل على "ضوء إرتباط".

و غالبا ما يساء فهم ذلك على أنه "بطاقة سيئة" حيث أن حل مشاكل العزل يقود إلى أن تكون "البطاقة السيئة" هي العامل المشترك لحالة عدم العمل.

الحل لخادم UCSM مدمج

1. توصيل لوحة المفاتيح/الشاشة

2. [F8] لتكوين CIMC وإدخال عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) (تكوين CIMC)

3. توصيل منفذ الإدارة بالشبكة/الكمبيوتر المحمول

4. قم بالوصول إلى بروتوكول IP الخاص ب CIMC المكون حديثا للوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية عبر الويب (GUI) الخاصة ب CIMC وقم بإجراء التغييرات التالية

عرض تكوين VIC من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) عبر الويب الخاصة بوحدة التحكم CIMC

تغيير سرعة المسؤول

تغيير التدريب على الارتباط

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية

قد لا يؤدي تنفيذ "إعادة ضبط إلى المصنع" من قائمة BIOS/[F8] إلى إعادة ضبط تكوين VIC.

تتيح إعادة الضبط عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بالويب CIMC خيار إعادة ضبط تكوين VIC إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

5. قم بإعادة تشغيل الخادم وإجراء إعادة ضبط CIMC إلى إعدادات المصنع الافتراضية. (اضغط على المفتاح "F8" لإدخال "تكوين CIMC"، تحت إعدادات المصنع الافتراضية، حدد "إعداد المصنع الافتراضي ل CIMC. الوصول إلى F10 للحفظ)

6. اسحب كبلات الطاقة لمدة 30 ثانية.

7. إعادة توصيل كبلات الجيل العاشر.

8. قم بإعادة توصيل كابلات الطاقة وتشغيل الطاقة.

سيؤدي هذا إلى بدء عملية إعادة الاكتشاف.

ملاحظة: يتم تعقب هذا السلوك كجزء من خلل CSCvq21079

السيناريو 5 (عدم تطابق إصدار البرنامج)

إذا جاء خادم HyperFex بإصدار CIMC أقل من المطلوب لتمكينه من الاكتشاف في UCSM، فلن يكتشف الخادم

على سبيل المثال، إذا كنا نقوم بدمج خادم HX240c M5 مع شبكات 6400 Series FIs، فإن الإصدار الأدنى من CIMC ل HX240c M5 هو 4.0(1a)

الخوادم

الحد الأدنى لإصدار البرامج

UCS 6200 Series Fi

الحد الأدنى لإصدار البرامج

UCS 6332 و 6332-16UP

الحد الأدنى لإصدار البرامج

UCS 6454

إصدار البرامج الموصى بها

UCS 6200 Series Fi

UCS 6332، 6332-16UP Fi

UCS 6454

C240 M5

3.2(1d)

3.2(1d)

4.0(1a)

4.0(4f)

المرجع: الحد الأدنى لإصدارات البرامج الثابتة للمضيف لخوادم الحوامل ليتم دمجها مع UCSM

الطريقة الوحيدة للتأكد من أن هذه هي الحالة هي تحويل الخادم إلى خادم مستقل (تكوين CIMC) وترقية البرامج الثابتة باستخدام أداة ترقية المضيف (HUU). (ترقية البرامج الثابتة باستخدام HUU)

بعد ترقية الخادم إلى المستوى المناسب ل CIMC:

1. إعادة تشغيل الخادم وإجراء إعادة ضبط CIMC إلى إعدادات المصنع الافتراضية. (اضغط على المفتاح "F8" لإدخال "تكوين CIMC"، تحت إعدادات المصنع الافتراضية، حدد "إعداد المصنع الافتراضي ل CIMC. الوصول إلى F10 للحفظ)

2. اسحب كبلات الطاقة لمدة 30 ثانية.

3. إعادة توصيل كبلات الجيل العاشر.

4. قم بإعادة توصيل كابلات الطاقة وتشغيل الطاقة.

سيؤدي هذا إلى بدء عملية إعادة الاكتشاف.

السيناريو 6 (فحص خدمات FI)

إذا كان خادم HX متوافقا مع الإصدار الموصى بدمجه مع UCSM ولا يزال يفشل في اكتشاف وجود 6400 FIs على أي برنامج ثابت 4. 0 UCSM:

تحقق من "show pmon state" على FIs وانظر ما إذا كانت هناك خدمتان فقط من PMON تظهران أنهما قيد التشغيل.

UCS-A(محلي-mgmt)#show pmon دولة

svc_sam_samcproxy يشغل 0(4) 0 0 no

svc_sam_samcstatsproxy يشغل 0(4) 0 0 no

ملاحظة: يتم تعقب هذا كجزء من عيب CSCvo64592 .