المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

الإصدارات المدعومة لعمليات نشر القطاعات المتصلة بالبنية الأساسية ل HX

اتصال Intersight

المتطلبات الأخرى

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

خطوات التكوين

التحقق من الصحة

المقدمة

تقنية Cisco Intersight، تعمل على تبسيط عمليات مراكز البيانات من خلال توفير إدارة الأنظمة كخدمة، مما يعمل على تقليل الحاجة إلى الحفاظ على مجموعات من البنى الأساسية للإدارة المحلية.

يوفر Cisco Intersight معالج تثبيت لتثبيت مجموعات Cisco HyperFlex — HX Edge و FI المتصلة وتكوينها ونشرها. يقوم المعالج بإنشاء تعريف تكوين مسبق لنظام المجموعة لديك يسمى ملف تعريف نظام مجموعة HX. يعتبر هذا التعريف تمثيلا منطقيا لعقد HX في مجموعة HX ويتضمن-

- Security— بيانات الاعتماد لمجموعة برنامج HyperFlex مثل كلمة مرور وحدة التحكم VM واسم مستخدم برنامج Hypervisor وكلمة مرور.

- التهيئة — متطلبات الخادم والبرامج الثابتة وما إلى ذلك.

- الاتصال— شبكة الخادم والشبكة الافتراضية، وما إلى ذلك.

يقدم هذا المستند خطوات ولقطة شاشة توضح كيفية نشر مجموعات HyperFlex المتصلة بالبنية الأساسية باستخدام برنامج Intersight.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

الإصدارات المدعومة لعمليات نشر القطاعات المتصلة بالبنية الأساسية ل HX

مكون

الإصدار/الإصدار

خوادم M4 و M5

الطراز HX220C-M4S

HXAF220C-M4S

HX240C-M4SX

HXAF240C-M4S

الطراز HX220C-M5SX

HXAF220C-M5SX

الطراز HX240C-M5SX

HXAF240C-M5SX

موصل الجهاز

تمت الترقية التلقائية بواسطة Cisco Intersight

اتصال Intersight

النظر في المتطلبات الأساسية التالية المتعلقة بالاتصال بين المنظورات-

- تأكد من تكوين موصل الجهاز على مثيل UCS Manager المتوافق بشكل صحيح للاتصال ب Cisco Intersight وادعى.

- يجب أن تحل جميع موصلات الجهاز إتصالات SVC.ucs-connect.com بشكل صحيح وتسمح باتصالات HTTPS التي تم بدؤها للخارج على المنفذ 443.

- يدعم إصدار HyperFlex Installer حتى 3.5(2a) إستخدام وكيل HTTP، باستثناء الحالات التي يتم فيها إعادة نشر نظام المجموعة وليس جديدا من المصنع.

- يجب أن تقوم جميع واجهات إدارة الأجهزة الظاهرية (VM) بوحدة التحكم بحل download.intersight.com بشكل صحيح والسماح باتصالات HTTPS التي تم بدؤها للخارج على المنفذ 443. يدعم الإصدار الحالي من HX Installer إستخدام وكيل HTTP في حالة عدم توفر الاتصال المباشر بالإنترنت، باستثناء الحالات التي يتم فيها إعادة نشر نظام المجموعة وليس جديدا من المصنع.

- يجب الوصول إلى خادم ESX المقصود وشبكة وحدة التحكم HX ومضيف vCenter من خلال واجهات إدارة الارتباطات النسيجية UCS.

- بدءا من الإصدار 3.5(2a) من HXDP، لا يتطلب برنامج Intersight Installer وجود وحدة تحكم VM مثبتة في المصنع على خوادم HyperFlex. ومع ذلك، سيظل هذا المتطلب قابلا للتطبيق إذا كان الاتصال ب Intersight من خلال وكيل HTTP. يمكن نشر جميع خوادم HX الجديدة كما هي باستخدام وكيل HTTP.

المتطلبات الأخرى

متطلبات البرامج

المتطلبات المادية

متطلبات الشبكة

متطلبات المنفذ

معلومات النشر

المكونات المستخدمة

- Cisco Intersight

- Cisco UCSM

- خوادم HX من Cisco

- Cisco HyperFlex

- VMWare ESXi

- برنامج vCenter من VMware

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

- يوفر Cisco Intersight طريقة سهلة لنشر مجموعات HyperFlex بتضمين HyperFlex Installer في جميع إصدارات Cisco Intersight.

خطوات التكوين

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى Cisco Intersight وحدد حساب المستخدم كما هو موضح أدناه-

الخطوة 2.  في لوحة المعلومات انقر فوق علامة التبويب الأجهزة في الجزء الأيمن.

الخطوة 3. تحت الأجهزة، انقر فوق المطالبة بجهاز جديد

الخطوة 4. تسجيل الدخول إلى UCS Manager، والتصفح إلى Admin -> موصل الجهاز. انقر على الإعدادات لتكوين وضع الوصول وتكوين الوكيل

الخطوة 5. في UCS Manager، استعرض للوصول إلى Admin -> موصل الجهاز. قم بتمكين زر التبديل Intersight Management واحصل على معرف الجهاز ورمز المطالبة.

الخطوة 6. على Intersight، أستخدم رمز المطالبة ومعرف الجهاز (الملتقط في الخطوة 5) للمطالبة بالجهاز. الآن ال UCSM إدعى مجال.

الخطوة 7. تحقق تحت الأجهزة لتأكيد عرض المجال الجديد "متصل" و"مطلوب". تحقق أيضا من أن لديك الآن الخيار لإطلاق واجهة مستخدم UCSM و UCSM CLI من Intersight.

الخطوة 8. تحت ملفات تعريف الخدمة، انقر على إنشاء ملف تعريف نظام مجموعة HyperFlex

الخطوة 9. قم بتكوين ملف تعريف الخدمة باستخدام الخطوات التالية،

مهام عامة

تكوين نظام المجموعة - الأمان

تكوين نظام المجموعة - DNS و NTP والمنطقة الزمنية

تكوين المجموعة - تكوين مركز vCenter

ملاحظة: - بالنسبة لتكوين VCenter، يوصى بتخطي خادم تسجيل الدخول الأحادي ل vCenter. يرجى التحقق من صفحة المستند 27 أدناه،

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper-c11-740456.pdf

تهيئة المجموعة - تهيئة وحدات التخزين

تكوين نظام المجموعة - الدعم التلقائي

تكوين المجموعة - IP و Hostname

تكوين المجموعة - تكوين UCSM

تكوين نظام المجموعة - الشبكة

تهيئة نظام المجموعة - وحدات التخزين الخارجية (إختيارية)

في حالة التمكين، قم بتعبئة اسم شبكة منطقة التخزين (VSAN) ومعرف شبكة منطقة التخزين (VSAN) لكل من FI A و FI B على التوالي.

تكوين نظام المجموعة - إعداد الوكيل (إختياري)

تكوين المجموعة - شبكة التخزين HyperFlex

الخطوة 10. حدد الخوادم كجزء من تعيين العقدة.

الخطوة 11. تكوين عنوان IP لوحدة تحكم التخزين و IP لبرنامج مراقبة الأجهزة الظاهرية وتأكيده لتكوين العقدة،

الخطوة 12. انقر فوق التحقق من الصحة والنشر وفحص حالة التقدم وانتظر اكتمال التثبيت.

الخطوة 13. تحقق من حالة التقدم وانتظر اكتمال التثبيت.

الخطوة 14. الرجاء التحقق من أن نظام المجموعة متصل وصحيح وتشغيل البرنامج النصي post_install.py.

- SSH إلى عنوان IP الخاص بإدارة نظام المجموعة وتسجيل الدخول باستخدام <root> (HX 4.0 فما دون) أو <admin> (HX 4.5 وما فوقها) اسم المستخدم وكلمة مرور وحدة التحكم VM التي يتم توفيرها أثناء التثبيت.

- الصق الأمر التالي في Shell، واضغط مفتاح الإدخال Enter: hx_post_install

التحقق من الصحة

الخطوة 1. تحقق من حالة ملف تعريف الخدمة ضمن ملفات تعريف الخدمة.

الخطوة 2. تحت نظام HyperFlex Cluster، تأكد من سلامة نظام مجموعة HX وتفاصيل أخرى،

الخطوة 3. انقر على الاسم HX-2 واستعرض إلى تفاصيل ملف التعريف، تحقق مما يلي تحت التفاصيل،

- عنوان IP الخاص بإدارة نظام المجموعة

- معرف شبكة VLAN للتخزين

- عامل النسخ المتماثل

- نوع نظام المجموعة

تحقق من مختلف السياسات وتفاصيل العقد تحت التكوين،

الخطوة 4. توصيل HyperFlex عبر الإطلاق من مجموعات HyperFlex على تقنية Intersight، وتحقق من حالة نظام المجموعة من اتصال HyperFlex.