المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

ترجمات أمر NextPort إلى MICA

أوامر EXEC

أوامر تكوين SPE

أوامر تكوين المنفذ

أوامر الاختبار والتصحيح

ترجمات أمر MICA إلى NextPort

أوامر EXEC

أوامر تكوين SPE

أوامر تكوين المنفذ

الاختبار والتصحيح

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقوم هذا المستند بمقارنة أوامر وحدة منفذ البرنامج (SPE) مع الأوامر MICA المقابلة لها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco AS5400 الذي يشغل برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.1(4.1)T.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

ترجمات أمر NextPort إلى MICA

أوامر EXEC

الوصف

أوامر MICA المكافئة

show spe [slot/spe] [slot/spe]

لإظهار حالة SPE.

None

show spe log [reverse] [slot]

لإظهار سجل نظام SPE.

None

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

لإظهار إحصائيات محفوظات خدمة المودم ل SPEs المحددة.

show modem [slot/port]

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

لإظهار إحصائيات جميع المكالمات النشطة على SPEs المحددة.

إظهار المودم

show spe modem csr [[slot/spe | slot/spe-range] | ملخص [slot/spe-range]

لعرض معدل نجاح الاستدعاء (CSR) ل SPE المحدد.

None

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[/spe]] | [slot [slot]] [ملخص]

لعرض جميع أسباب قطع اتصال المودم ل SPEs المحددة.

show modem call-state

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [ملخص]

لعرض العدد الإجمالي للاتصالات التي تم التفاوض عليها ضمن كل تعديل أو جهاز فك الترميز (codec) لنطاق محدد من SPEs.

إظهار سرعة المودم

show spe modem high standard [slot[/spe] slot[/spe] [ملخص]

لعرض العدد الإجمالي للاتصالات التي تم التفاوض عليها ضمن كل تعديل أو برنامج ترميز عالي لمجموعة محددة من شبكات SPE أو لجميع شبكات SPE.

None

[show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [ملخص]

لعرض سرعات الاتصال التي تم التفاوض عليها ضمن كل تعديل أو برنامج ترميز منخفض السرعة لمجموعة معينة من منافذ SPE أو لجميع منافذ SPE.

إظهار سرعة المودم

show spe modem low standard [slot[/spe] slot[/spe] | ملخص]

لعرض العدد الإجمالي للاتصالات التي تم التفاوض عليها ضمن كل تعديل منخفض أو برنامج ترميز لنطاق محدد من شبكات SPE أو لجميع شبكات SPE.

None

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]]

لعرض جميع إصدارات برامج MICA و NextPort الثابتة المخزنة في Flash، والبرامج الثابتة المخصصة لكل SPE.

إظهار تعيين المودم

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]]

لعرض الأحداث التي تم إنشاؤها بواسطة جلسات عمل المودم.

إظهار سجل المودم

show port operational-status [slot[/port] slot[/port]]

لعرض إحصائيات جلسة العمل النشطة الحالية.

إظهار حالة تشغيل المودم

show port config [slot[/port] slot[/port]]

لعرض معلمات التكوين لجلسة العمل النشطة الحالية.

show modem config

مسح SPE [slot/spe slot/spe]

لإعادة تشغيل جميع محولات SPEs المحددة. ستتحطم كل المكالمات.

None

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]]

لمسح كافة الإحصائيات.

مسح عدادات المودم

مسح سجل SPE [slot]

لمسح جميع إدخالات السجل ل SPEs المحددة.

مسح سجل المودم

منفذ واضح [slot/port slot/port]

لتنشيط إيقاف التشغيل وعدم إيقاف التشغيل على المنافذ المحددة.

مسح المودم

مسح سجل المنفذ [slot/port] [slot/port]

لمسح جميع إدخالات السجل للمنافذ المحددة.

مسح سجل المودم

[slot[/port] slot[/port] لمتتبع مودم العرض port

لعرض معلومات متعقب المكالمات. للحصول على تفاصيل، راجع متتبع المكالمات مع تحسينات ISDN and AAA ل Cisco AS5300 و Cisco AS5800.

show modem calltracker

show port modem إختبار [slot[/port] slot[/port]]

لعرض نتائج إختبار مودم المنفذ.

إظهار إختبار المودم

أوامر تكوين SPE

الوصف

أوامر MICA المكافئة

بلد SPE

لتعيين رمز بلد النظام.

بلد المودم

حجم سجل SPE

لتعيين الحد الأقصى لإدخالات السجل لكل منفذ.

سعة المخزن المؤقت للمودم

إستطلاع SPE [تلقائي | الوقت] [إعادة المحاولة]

لتعيين الفاصل الزمني لاستقصاء الإحصائيات.

إستطلاع المودم

سجل مكالمات SPE

لإنشاء سجل مكالمات مودم في نهاية كل مكالمة.

سجل مكالمات المودم

spe [slot/spe [slot/spe]

لتكوين SPE.

تم التنفيذ بالفعل على منصتي AS5300 و AS5800.

إستغناء

لانشغال المكالمات النشطة برشاقة.

إستدعاء المودم

الإغلاق

لمسح جميع المكالمات النشطة على SPEs المحددة.

إيقاف تشغيل المودم

الاختبار التلقائي لمودم المنفذ

لتمكين الاختبار التلقائي للمودم.

الاختبار التلقائي للمودم

إختبار بدء تشغيل مودم المنفذ

لتشغيل إختبار الحالة على جميع أجهزة المودم عند تمهيد تشغيل النظام.

إختبار بدء تشغيل المودم

ترقية البرامج الثابتة [ميزة إستدعاء المنتج | إعادة تشغيل | الاسترداد]

لتحديد أسلوب الترقية.

تم التنفيذ بالفعل على النظام الأساسي 5300.

اسم ملف موقع البرنامج الثابت

لتحديد ملف البرنامج الثابت المراد ترقيته.

تم التنفيذ بالفعل على الأنظمة الأساسية 5300 و 5800.

أوامر تكوين المنفذ

الوصف

أوامر MICA المكافئة

المنفذ [slot/port slot/port]

لتكوين نطاق المنفذ.

نطاق المودم

افتراضي [إستدعاء | إيقاف التشغيل]

لعرض قيمة الأمر إلى قيمته الافتراضية.

عتبة انتظار المودم الافتراضية

إستغناء

لانشغال خارج ميناء.

إستدعاء المودم

الإغلاق

لإغلاق منفذ.

إيقاف تشغيل المودم

أوامر الاختبار والتصحيح

الوصف

أوامر MICA المكافئة

debug port modem [maintenance] [slot[/spe] slot[/spe]]

لتصحيح أخطاء صيانة المودم.

صيانة مودم تصحيح الأخطاء

debug spe country

لعرض معلومات دولة SPE الخاصة بإدارة المنفذ.

None

صيانة تنزيل debug spe

لعرض صيانة تنزيل إدارة المنفذ.

debug modem mica download

debug spe fm

لتصحيح أخطاء إدارة البرامج الثابتة.

صيانة مودم تصحيح الأخطاء

debug spe sm

لتصحيح أخطاء جهاز حالة SPE.

None

تصحيح أخطاء مودم SPE [خطأ | الإحصائيات | تتبع]

لعرض إحصائيات مودم SPE.

debug modem [csm | تتبع]

تصحيح أخطاء مودم [مجموعة] [slot/spe]

لعرض معلومات الاتصال الخاصة بوحدة تحويل المكالمات (CSM) للمودم.

debug modem csm

debug csm popyout

لعرض أحداث إستدعاء CSM.

debug csm popyout

debug csm neat

لعرض أحداث CSM الأنيقة.

debug csm neat

debug nextPort bs [api | واجهة سطر الأوامر | تفاصيل]

لتصحيح أخطاء NextPort bootstrap.

None

debug nextPort cli

لاختبار وحدة واجهة سطر الأوامر (CLI) ل NextPort.

None

debug nextPort ddsm [api | الأمر |التفاصيل | إستجابة]

لعرض مدير خدمات البيانات الرقمية من NextPort.

None

debug nextPort dfc [api | واجهة سطر الأوامر | تفاصيل]

لتصحيح أخطاء بطاقة ميزة الطلب على المنفذ التالي (DFC).

None

debug nextport est [وحدة نمطية | API | بيانات | rcv]

لتصحيح أخطاء NextPort EST.

None

debug nextPort fd

لتصحيح أخطاء NextPort Formatter و Dispatcher.

None

debug nextPort gdb

لتصحيح أخطاء رمز مصدر NextPort GDB.

None

debug nextPort md [api | عمليات إعادة الاتصال | خطأ في الإطار | init | زيادة الضغط على الكمبيوتر | rx | خانق]

لتصحيح أخطاء برنامج تشغيل مودم NextPort.

None

debug nextPort mm [api | واجهة سطر الأوامر | تفاصيل]

لتصحيح أخطاء مدير الوحدة النمطية NextPort.

None

debug nextport msmgr [أمر | تفاصيل | إستجابة]

لتصحيح أخطاء مدير خدمة المودم NextPort.

None

debug nextPort np-address

لإكمال تحويل العنوان من slot/port إلى NextPort.

None

debug nextPort secondaryq

لتصحيح أخطاء قائمة الانتظار الثانوية لرسالة التحكم.

debug modem oob

debug nextPort siglib [أمر | تفاصيل | إستجابة]

لتصحيح أخطاء مكتبة خدمة إرسال إشارات NextPort.

None

debug nextPort spe [api | واجهة سطر الأوامر | تفاصيل]

لتصحيح أخطاء NextPort SPE Manager.

None

debug nextPort ssm [api | الأمر | تفاصيل | زيادة الضغط على الكمبيوتر | إستجابة]

لتصحيح أخطاء جلسة NextPort ومدير الخدمة.

None

إختبار NextPort BS [crash_info | keepalive]

لاختبار وحدة نظام تمهيد تشغيل الكمبيوتر (BOOTSTRAP).

None

إختبار Nextport ddsm api [get-llc-parameters | الحصول على حالة | set-ppp-escape-map]

لاختبار واجهة برمجة تطبيقات DDSM Cisco IOS NextPort (API).

None

إختبار الأمر nextport ddsm [get-llc-parameters | الحصول على حزم التشغيل | الحصول على حالة | set-ppp-escape-map]

لاختبار رسائل الأمر DDSM NextPort.

None

إختبار NextPort EST [إضافة | CMDNAK | حذف | تجاوز السعة | قراءة | الوقت الحقيقي | تقرير | التتبع | rwite]

لاختبار وحدة إدارة EST إختبار المرفق.

None

إختبار NextPort MM [إضافة | بلد | عطل | حذف | تم التنزيل | هيرق | رسائل تنشيط الاتصال | لورد | nak1 | nak2 | nak3 | nop | norestart | تجاوز السعة | قصير | qok | تقرير | إعادة تعيين | إعادة تشغيل | وقت التشغيل | الثانية]

لاختبار وحدة إدارة الاختبار المرفق.

None

عنوان NP للاختبار NextPort <1-6>

لتغيير عدد جلسات العمل لكل SPE.

None

حد إسترداد Test NextPort <1-10>

لاختبار عدد الأعطال الذي يؤدي إلى تشغيل الاسترداد.

None

إختبار مجموعة منافذ NextPort [dfc | وحدة | منفذ | slot | spe] الرقم

لتعيين معلمات الاختبار.

None

إختبار NextPort siglib [API | eraseconst_nvram:]

لاختبار Signaling Library Unit Test Facility.

None

إختبار معلومات Nextport spesm [المخازن المؤقتة | bout [slot[/spe]

لاختبار أوامر إختبار SPE SM.

None

إختبار NextPort SSM [API | إعادة الاتصال | الأمر | تعيين [البارامات الأساسية | تمكين الحظر | عدد البارامات | نوع الخدمة]

لاختبار مرفق إختبار الوحدة.

None

فتحة/فتحة SPE/فتحة مودم من الخلف لمنفذ الاختبار

لتنفيذ إختبارات المودم من الخلف إلى الخلف.

فتحة/منفذ/فتحة منفذ إختبار مودم من الخلف

إختبار التمهيد [الفتحة 1-8> [إدراج | remove]]

لاختبار محاكاة الإدخال والإزالة عبر الإنترنت (OIR).

None

إستدعاء <رقم فتحة>

لاختبار إزالة البويضات الرشيقة.

None

ترجمات أمر MICA إلى NextPort

أوامر EXEC

الوصف

أوامر NextPort المكافئة

show modem [slot/port]

لإظهار إحصائيات محفوظات خدمة المودم ل SPEs المحددة.

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

إظهار المودم

لإظهار إحصائيات جميع المكالمات النشطة على SPEs المحددة.

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

show modem call-state

لعرض جميع أسباب قطع اتصال المودم ل SPEs المحددة.

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[/spe]] | [slot [slot]] [ملخص]

إظهار سرعة المودم

لعرض العدد الإجمالي للاتصالات التي تم التفاوض عليها ضمن كل تعديل أو جهاز فك الترميز (codec) لنطاق محدد من SPEs.

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [ملخص]

إظهار سرعة المودم

لعرض سرعات الاتصال التي تم التفاوض عليها ضمن كل تعديل أو برنامج ترميز منخفض السرعة لمجموعة معينة من منافذ SPE أو لجميع منافذ SPE.

[show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [ملخص]

إظهار تعيين المودم

لعرض جميع إصدارات برامج MICA و NextPort الثابتة المخزنة في Flash، والبرامج الثابتة المخصصة لكل SPE.

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]]

إظهار سجل المودم

لعرض الأحداث التي تم إنشاؤها بواسطة جلسات عمل المودم.

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]]

إظهار حالة تشغيل المودم

لعرض إحصائيات جلسة العمل النشطة الحالية.

show port operational-status [slot[/port] slot[/port]]

show modem config

لعرض معلمات التكوين لجلسة العمل النشطة الحالية.

show port config [slot[/port] slot[/port]]

مسح عدادات المودم

لمسح كافة الإحصائيات.

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]]

مسح سجل المودم

لمسح جميع إدخالات السجل ل SPEs المحددة.

مسح سجل SPE [slot]

مسح المودم

لتنشيط إيقاف التشغيل وعدم إيقاف التشغيل على المنافذ المحددة.

منفذ واضح [slot/port slot/port]

مسح سجل المودم

لمسح جميع إدخالات السجل للمنافذ المحددة.

مسح سجل المنفذ [slot/port] [slot/port]

show modem calltracker

لعرض معلومات متعقب المكالمات. لمزيد من المعلومات، راجع متتبع المكالمات مع تحسينات ISDN and AAA ل Cisco AS5300 و Cisco AS5800.

[slot[/port] slot[/port] لمتتبع مودم العرض port

إظهار إختبار المودم

لعرض نتائج إختبار مودم المنفذ.

show port modem إختبار [slot[/port] slot[/port]]

أوامر تكوين SPE

الوصف

أوامر NextPort المكافئة

بلد المودم

لتعيين رمز بلد النظام.

بلد SPE

سعة المخزن المؤقت للمودم

لتعيين الحد الأقصى لإدخالات السجل لكل منفذ.

حجم سجل SPE

إستطلاع المودم

لتعيين الفاصل الزمني لاستقصاء الإحصائيات.

إستطلاع SPE [تلقائي | الوقت] [إعادة المحاولة]

سجل مكالمات المودم

لإنشاء سجل مكالمات مودم في نهاية كل مكالمة.

سجل مكالمات SPE

(تم التنفيذ بالفعل على منصتي AS5300 و AS5800.) SPE [slot/spe slot/spe]

لتكوين SPE.

spe [slot/spe [slot/spe]

إستدعاء المودم

لاستخراج المكالمات النشطة برشاقة.

إستغناء

إيقاف تشغيل المودم

لمسح جميع المكالمات النشطة على SPEs المحددة.

الإغلاق

الاختبار التلقائي للمودم

لتمكين الاختبار التلقائي للمودم.

الاختبار التلقائي لمودم المنفذ

إختبار بدء تشغيل المودم

لتشغيل إختبار الحالة على جميع أجهزة المودم عند تمهيد تشغيل النظام.

إختبار بدء تشغيل مودم المنفذ

ترقية البرامج الثابتة [ميزة إستدعاء المنتج | إعادة تشغيل | إستعادة] (تم التنفيذ بالفعل على النظام الأساسي 5300.)

لتحديد أسلوب الترقية.

ترقية البرامج الثابتة [ميزة إستدعاء المنتج | إعادة تشغيل | الاسترداد]

اسم ملف موقع البرنامج الثابت (تم تنفيذه بالفعل على الأنظمة الأساسية 5300 و 5800.)

لتحديد ملف البرنامج الثابت المراد ترقيته.

اسم ملف موقع البرنامج الثابت

أوامر تكوين المنفذ

الوصف

أوامر NextPort المكافئة

نطاق المودم

لتكوين نطاق المنفذ.

المنفذ [slot/port slot/port]

إستدعاء المودم الافتراضي

لعرض قيمة الأمر إلى قيمته الافتراضية.

افتراضي [إستدعاء | إيقاف التشغيل]

إستدعاء المودم

لانشغال خارج ميناء.

إستغناء

إيقاف تشغيل المودم

لإغلاق منفذ.

الإغلاق

الاختبار والتصحيح

الوصف

أوامر NextPort المكافئة

صيانة مودم تصحيح الأخطاء

لتصحيح أخطاء صيانة المودم.

debug port modem [maintenance] [slot[/spe] slot[/spe]]

debug modem mica download

لعرض صيانة تنزيل إدارة المنفذ.

صيانة تنزيل debug spe

صيانة مودم تصحيح الأخطاء

لتصحيح أخطاء إدارة البرامج الثابتة.

debug spe fm

debug modem [csm | تتبع]

لعرض إحصائيات مودم SPE.

تصحيح أخطاء مودم SPE [خطأ | الإحصائيات | تتبع]

debug modem csm

لعرض معلومات الاتصال الخاصة بوحدة تحويل المكالمات (CSM) للمودم.

تصحيح أخطاء مودم [مجموعة] [slot/spe]

debug csm popyout

لعرض أحداث إستدعاء CSM.

debug csm popyout

debug csm neat

لعرض أحداث CSM الأنيقة.

debug csm neat

debug modem oob

لتصحيح أخطاء قائمة الانتظار الثانوية لرسالة التحكم.

debug nextPort secondaryq

فتحة/منفذ/فتحة منفذ إختبار مودم من الخلف

لتنفيذ إختبارات المودم من الخلف إلى الخلف.

فتحة/فتحة SPE/فتحة مودم من الخلف لمنفذ الاختبار

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم تقنية الطلب

- إدارة خدمات المنافذ على خادم Cisco AS5400 Universal Access

- إدارة بطاقة ميزة طلب المنفذ العالمي واستكشاف أخطائها وإصلاحها

- الدعم الفني - Cisco Systems