المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الطراز AS5200

أجهزة المودم الداخلية

الطراز AS5300

أجهزة المودم الداخلية

الطراز AS5350

أجهزة المودم الداخلية

الطراز AS5400

أجهزة المودم الداخلية

الطراز AS5800

أجهزة المودم الداخلية

الطراز AS5850

أجهزة المودم الداخلية

معلومات ذات صلة

المقدمة

الغرض من هذا المستند هو توفير مرجع سريع لتعريف الأنواع المختلفة لوحدات التحكم والمودم الداخلية لخوادم الوصول هذه:

- الطراز AS5200

- الطراز AS5300

- الطراز AS5350

- الطراز AS5400

- الطراز AS5800

- الطراز AS5850

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

الطراز AS5200

للمساعدة على التعرف على المودم وبطاقة الناقل المتوفرة لديك، يتعين عليك النظر إلى اللوحة الخلفية ل AS5200.

شكل 1 - اللوحة الخلفية Cisco AS5200

الشكل 2 - البطاقة T1/PRI المزدوجة CT1/PRI (AS52-2CT1)

شكل 3 - بطاقة E1/PRI مزدوجة (AS52-2CE1-B)

الشكل 4 - بطاقة حامل Microcom (MCOM)

أجهزة المودم الداخلية

يدعم خادم الوصول AS5200 وحدات المودم الداخلية التالية:

الشكل 5 - الوحدة النمطية MCOM V.34 12-Port Module (AS52-12-M-V34)

الشكل 6 - الوحدة النمطية MCOM 56K 12-Port Module (AS52-12-M-56K، AS52-24B-M-56K، AS52-12-M-56K-UPG)

الشكل 7 - الوحدة النمطية MCOM V.110 12-Port Module (AS52-12-TA-V110)

تحديد نوع مودم MCOM الداخلي (V.90 أو V.34)

قم بإصدار الأمر show modem version لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة في برنامج Cisco IOS software. كما يمكنك تحديد ما إذا كانت أجهزة أجهزة أجهزة أجهزة المودم MCOM تدعم أجهزة المودم V.90 أو V.34. ضمن إخراج الأمر show modem version، ابحث عن معلومات إصدار لوحة مودم القسم:. يشير إخراج vendor_banner= إلى ما إذا كانت أجهزة المودم MCOM هي V.90 أو V.34. إذا كانت لديك أجهزة مودم V.34، فإن جهاز AS5200 لا يدعم السرعات التي تزيد عن 33.6 كيلوبت/ثانية (V.34).

نموذج الإخراج: V.34 (وحدة منفذ 12.V.34)

5200#show modem version

Modem module     Firmware   Boot          DSP

Mdm           Number           Rev        Rev           Rev

1/0               0            1.0(23)    1.0(5)

1/1               0            1.0(23)    1.0(5)

1/2               0            1.0(23)    1.0(5)

1/3               0            1.0(23)    1.0(5)

!--- Output suppressed.

2/22             1             1.0(23)    1.0(5)

2/23             1             1.0(23)    1.0(5)

Modem board HW version info:

Slot 1:

Carrier card:

hw version= 8, number_of_ports= 24, max_modules= 2, max_oob_ports= 2

Modem Module 0:

number_of_modems= 12, option_bits= 1,

rev_num= 03.00, vendor_model_number= 01,

vendor_banner= Microcom MNP10 V34 Modem

!--- This indicates that the MCOM modems are only V.34 capable.

نموذج الإخراج: V.90 (وحدة ذات 12 منفذا بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة)

5200#show modem version

Modem module      Firmware        Boot          DSP

Mdm           Number            Rev             Rev           Rev

1/0               0             5.0(40)         3.0(4)        22.0/47.0

1/1               0             5.0(40)         3.0(4)        22.0/47.0

!--- Output suppressed.

1/22              1             5.0(40)         3.0(4)       22.0/47.0

1/23              1             5.0(40)         3.0(4)       22.0/47.0

Modem board HW version info:

Slot 1:

Carrier card:

hw version= 8, pld= 0, number_of_ports= 24,

max_modules= 2, max_oob_ports= 2

Modem Module 0:

number_of_modems= 12, option_bits= 1,

rev_num= 03.00, vendor_model_number= 02,

vendor_banner= Microcom MNP10 K56 Modem

!--- This indicates that the MCOM modems are V.90 (56K) capable.

عرض إصدارات كود المودم

قم بإصدار الأمر show modem mapping لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash (الذاكرة المؤقتة)، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة مع برنامج Cisco IOS Software.

5200#show modem mapping

Slot 1 has Microcom Carrier card.

!--- Slot 1 on this router is an MCOM modem card.

Module  Firmware     Firmware

Mdm   Number  Rev          Filename

1/0      0    5.3(30)      IOS-Default

!--- Modems 1/0 through 1/23 have MCOM Portware 5.3(30) loaded on them. !--- This firmware is bundled with Cisco IOS Software.

1/1      0    5.3(30)      IOS-Default

1/2      0    5.3(30)      IOS-Default

1/3      0    5.3(30)      IOS-Default

1/4      0    5.3(30)      IOS-Default

!--- Output suppressed.

1/21     1    5.3(30)      IOS-Default

1/22     1    5.3(30)      IOS-Default

1/23     1    5.3(30)      IOS-Default

Firmware-file                                     Version  Firmware-Type

=============                                     =======  =============

system:/ucode/mica_board_firmware                 2.0.2.0  Mica Boardware

system:/ucode/mica_port_firmware                  2.7.3.0  Mica Portware

system:/ucode/microcom_firmware                   5.3.30   Microcom F/W and DSP

bootflash:mcom-modem-code.5.3.30.bin              5.3.30   Microcom F/W and DSP

!--- The various modem codes available to the AS5200. Cisco IOS Software has both !--- Modem ISDN Channel Aggregation (MICA) and MCOM firmware bundled, even though !--- only MCOM hardware is used in this example. Issue the firmware location command !--- to use a different firmware.

شكل 8 - بطاقة حامل MICA (AS52-CC-DM) مع وحدات MICA ذات ستة منافذ (AS52-6DM)

الشكل 9 - بطاقة حامل MICA (AS52-CC-DM) مع وحدات MICA ذات ستة منافذ (AS52-6DM)

الشكل 10 - الوحدات النمطية MICA سداسية المنافذ (AS52-6DM)

توجد أجهزة المودم MICA على بطاقة الناقل. توجد ست أجهزة مودم لكل 6DM.

- بطاقة حامل MICA مع 24 منفذا: AS52-24DM-CC=

- بطاقة حامل MICA مع 30 منفذا: AS52-30DM-CC=

- الوحدات النمطية MICA سداسية المنافذ: 6DM=

التعرف على بطاقة حامل MICA الداخلية من خلال برنامج Cisco IOS

قم بإصدار الأمر show modem version لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة في برنامج Cisco IOS software. يمكنك أيضا تحديد بطاقة الناقل الموجودة في معلومات إصدار لوحة المودم HW: قسم مخرج الأمر show modem version من خلال النظر إلى معلومات بطاقة الناقل، والتي تحتوي على المعلومات الموجودة على بطاقات الناقل.

MICA Modems V.90

قم بإصدار الأمر show modem version لتحديد سعة سيارات النقل. وعلى عكس أجهزة المودم MCOM، لا يعرض الأمر show modem version على أجهزة مودم MICA معلومات vendor_banner=.

5200#show modem version

Codes:

d - DSP software download is required for achieving K56flex connections

Modem module     Firmware    Boot          DSP

Mdm           Number            Rev        Rev           Rev

1/0               0            2.7.2.1

1/1               0            2.7.2.1

!--- Output suppressed.

1/22              3            2.7.2.1

1/23              3            2.7.2.1

Modem board HW version info:

Slot 1:

Carrier card:

number_of_ports= 30, max_modules= 5

!--- The maximum number of ports will be either 24 or 30.

Manufacture Cookie is not programmed.

Modem Module 0

Manufacture Cookie Info:

EEPROM Type 0x0101, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x06,

Board Hardware Version 1.0, Item Number 73-2522-3,

Board Revision A48, Serial Number 08559417,

PLD/ISP Version 255.255, Manufacture Date 21-Oct-1998.

!--- Output suppressed.

عرض إصدارات كود المودم

قم بإصدار الأمر show modem mapping لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash (الذاكرة المؤقتة)، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة مع برنامج Cisco IOS Software. كما يسمح الأمر لك بتحديد أجهزة المودم الداخلية التي لديك من خلال برنامج Cisco IOS Software.

5200#show modem mapping

Slot 1 has Mica Carrier card.

!--- Slot 1 on this router is a MICA modem card.

Modem      Firmware   Firmware

Module  Numbers    Rev        Filename

0   1/0  - 1/5     2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

!--- Modems 1/0 through 1/47 have MICA portware 2.7.3.0 loaded on to them. !--- This firmware is bundled with Cisco IOS Software.

1   1/6  - 1/11   2.7.3.0   flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

2   1/12 - 1/17  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

3   1/18 - 1/23  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

4   1/24 - 1/29  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

5   1/30 - 1/35  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

6   1/36 - 1/41  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

7   1/42 - 1/47  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

Firmware-file                                     Version  Firmware-Type

=============                                     =======  =============

system:/ucode/mica_board_firmware                 2.0.2.0  Mica Boardware

system:/ucode/mica_port_firmware                  2.7.3.0  Mica Portware

system:/ucode/microcom_firmware                   5.3.30   Microcom F/W and DSP

flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin                   2.7.3.0  Mica Portware

!--- The various modem codes available to the AS5200. Cisco IOS Software has both MICA and MCOM !--- firmware bundled, even though only MICA hardware is used. !--- Issue the firmware location command to use a different firmware.

الطراز AS5300

للمساعدة على التعرف على T1/E1 والمودم وبطاقات الناقل المتوفرة لديك، يلزمك إلقاء نظرة على اللوحة الخلفية ل AS5300.

شكل 11 - اللوحة الخلفية Cisco AS5300

شكل 12 - بطاقة رباعية T1/PRI بدون واجهات تسلسلية (AS53-4CT1)

تتضمن البطاقة الرباعية T1/PRI بدون الواجهات التسلسلية أربعة منافذ RJ-45 (لاتصال T1).

الشكل 13 - بطاقة Quad E1/PRI بدون واجهات تسلسلية (AS53-4CE1)

تتضمن بطاقة شبكة WAN الرباعية E1/PRI بدون واجهات تسلسلية أربعة منافذ RJ-45 لإنهاء الخطوط المتوازنة 120 أوم أو الخطوط غير المتوازنة 75 أوم.

الشكل 14 - البطاقة الرباعية T1/PRI أو E1/PRI مع الواجهات التسلسلية (AS53-4CT1+ /AS53-4CE1+)

بطاقات Quad T1/PRI و Quad E1/PRI مع واجهات تسلسلية. توفر اللوحة أربعة منافذ RJ-45 T1 أو E1 PRI وأربع واجهات تسلسلية لدعم شبكة WAN للحمولة الخلفية.

ملاحظة: لا تدعم هذه البطاقات أجهزة المودم MCOM.

الشكل 15 - بطاقات Octal T1/PRI و E1/PRI (AS53-8CT1+ /AS53-8CE1+)

توفر بطاقات Octal T1/PRI و E1/PRI ثمانية منافذ RJ-45 T1 أو E1 PRI وأربع واجهات تسلسلية لدعم شبكة WAN للحمولة الخلفية.

ملاحظة: لا تدعم هذه البطاقات أجهزة المودم MCOM.

أجهزة المودم الداخلية

يدعم خادم الوصول AS5300 كلا من أجهزة المودم MICA و MCOM.

شكل 16 - بطاقة الناقل MCOM (AS53-MCC)

الشكل 17 - الوحدة النمطية للمودم MCOM V.34 12-Port Modem Module

الشكل 18 - الوحدة النمطية للمودم MCOM 56K 12-Port Modem Module (AS53-12-M-56K)

توجد الوحدات النمطية التي تحتوي على 12 منفذا في بطاقة حامل MCOM. لا يمكن إستخدام الوحدات النمطية التي تحتوي على 12 منفذا كبطاقات مستقلة ولا يمكن تثبيتها في بطاقات حامل MICA.

تحديد نوع أجهزة مودم MCOM الداخلية (V.90 أو V.34)

قم بإصدار الأمر show modem version لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة في برنامج Cisco IOS software. يمكنك أيضا تحديد بطاقة الناقل الموجودة في معلومات إصدار لوحة المودم HW: قسم مخرج الأمر show modem version من خلال النظر إلى معلومات بطاقة الناقل، والتي تحتوي على المعلومات الموجودة على بطاقات الناقل.

نموذج الإخراج: V.34 (وحدة منفذ 12.V.34)

5300#show modem version

Modem module     Firmware   Boot          DSP

Mdm           Number           Rev        Rev           Rev

1/0               0            1.0(23)       1.0(5)

1/1               0            1.0(23)       1.0(5)

1/2               0            1.0(23)       1.0(5)

1/3               0            1.0(23)       1.0(5)

!--- Output suppressed.

2/22             1             1.0(23)       1.0(5)

2/23             1             1.0(23)       1.0(5)

Modem board HW version info:

Slot 1:

Carrier card:

hw version= 8, number_of_ports= 24, max_modules= 2, max_oob_ports= 2

Modem Module 0:

number_of_modems= 12, option_bits= 1,

rev_num= 03.00, vendor_model_number= 01,

vendor_banner= Microcom MNP10 V34 Modem

!--- This indicates that the MCOM modems are V.34 capable.

نموذج الإخراج: V.90 (وحدة ذات 12 منفذا بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة)

5300#show modem version

Modem module     Firmware   Boot          DSP

Mdm           Number           Rev        Rev           Rev

1/0               0           5.0(40)     3.0(4)        22.0/47.0

1/1               0           5.0(40)     3.0(4)        22.0/47.0

!--- Output suppressed.

1/22              1           5.0(40)     3.0(4)        22.0/47.0

1/23              1           5.0(40)     3.0(4)        22.0/47.0

Modem board HW version info:

Slot 1:

Carrier card:

hw version= 8, pld= 0, number_of_ports= 24,

max_modules= 2, max_oob_ports= 2

Modem Module 0:

number_of_modems= 12, option_bits= 1,

rev_num= 03.00, vendor_model_number= 02,

vendor_banner= Microcom MNP10 K56 Modem

!--- This indicates that the MCOM modems are V.90 (56K) capable.

عرض إصدارات كود المودم

قم بإصدار الأمر show modem mapping لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash (الذاكرة المؤقتة)، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة في برنامج Cisco IOS Software.يسمح الأمر أيضا لك بتحديد أجهزة المودم الداخلية التي لديك من خلال برنامج Cisco IOS Software.

5300#show modem mapping

Slot 1 has Microcom Carrier card.

Module  Firmware     Firmware

Mdm   Number  Rev          Filename

1/0      0    5.3(30)      IOS-Default

!--- Modem 1/0 has MCOM portware 5.3(30) loaded on it.

1/1      0    5.3(30)      IOS-Default

1/2      0    5.3(30)      IOS-Default

1/3      0    5.3(30)      IOS-Default

!--- Output suppressed.

1/21     1    5.3(30)      IOS-Default

1/22     1    5.3(30)      IOS-Default

1/23     1    5.3(30)      IOS-Default

Firmware-file                                     Version  Firmware-Type

=============                                     =======  =============

system:/ucode/mica_board_firmware                 2.0.2.0  Mica Boardware

system:/ucode/mica_port_firmware                  2.7.3.0  Mica Portware

system:/ucode/microcom_firmware                   5.3.30   Microcom F/W and DSP

bootflash:mcom-modem-code.5.3.30.bin              5.3.30   Microcom F/W and DSP

!--- These are the various modem codes available to the AS5300. Cisco IOS Software has both MICA and MCOM !--- firmware bundled, even though only MICA hardware is used. !--- Issue the firmware location command to use a different firmware.

بطاقات الناقل MICA Carrier Cards

تتضمن بطاقة MICA Carrier 10 فتحات يمكنك من خلالها تركيب وحدات مودم ذات ستة أو 12 منفذا. لذلك، في بطاقة ناقل مكدسة بالكامل، يمكنك الحصول على 60 جهاز مودم (إذا كنت تستخدم الوحدات النمطية ذات المنافذ الستة) أو 120 جهاز مودم (إذا كنت تستخدم الوحدات النمطية ذات 12 منفذا).

ملاحظة: نظرا لوجود فتحتي بطاقة حامل، يمكن أن يحتوي الهيكل الممتلئ بالكامل على 120 مودم (في حالة إستخدام الوحدات ذات المنافذ الست) أو 240 مودم (في حالة إستخدام الوحدات ذات 12 منفذا) لكل هيكل.

شكل 19 - بطاقة حامل MICA (AS53-MCC=)

ملاحظة: يدعم المحول (CC) أجهزة المودم MICA أحادية الكثافة فقط (6DM).

شكل 20 - بطاقة حامل MICA (AS53-CC2-DM=)

ملاحظة: تدعم CC2 كلا من أجهزة المودم مزدوجة الكثافة وأحادية الكثافة (12 ديسيبل) و 6 ديسيبل (DMs).

التعرف على بطاقة حامل MICA الداخلية من خلال برنامج Cisco IOS

قم بإصدار الأمر show modem version لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة في برنامج Cisco IOS software. يمكنك أيضا تحديد بطاقة الناقل الموجودة في معلومات إصدار لوحة المودم HW: قسم مخرج الأمر show modem version من خلال النظر إلى معلومات بطاقة الناقل، والتي تحتوي على المعلومات الموجودة على بطاقات الناقل.

show modem version أمر ينتج ل cc:

5300#show modem version

Codes:

d - DSP software download is required for achieving K56flex connections

Modem module     Firmware   Boot          DSP

Mdm           Number           Rev        Rev           Rev

1/0               0            2.7.2.1

1/1               0            2.7.2.1

!--- Output suppressed.

1/22              3            2.7.2.1

1/23              3            2.7.2.1

Modem board HW version info:

Carrier card:

number_of_ports= 48, max_modules= 10

Manufacture Cookie Info:

EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x47,

!--- Board ID 0x47 indicates the carrier card is CC. !--- This carrier card can accept only !--- Hex Modem Modules (HMMs) (six-port modules).

Board Hardware Version 1.0, Item Number 73-2393-3,

Board Revision A0, Serial Number 06466432,

PLD/ISP Version 5.9, Manufacture Date 3-Nov-1997

show modem version أمر ينتج ل CC2:

5300#show modem version

Codes:

d - DSP software download is required for achieving K56flex connections

Modem module     Firmware   Boot          DSP

Mdm     Number                  Rev            Rev           Rev

1/0               0             2.7.2.1

1/1               0             2.7.2.1

!--- Output suppressed.

1/22              3            2.7.2.1

1/23              3            2.7.2.1

Modem board HW version info:

Slot 1:

Carrier card:

number_of_ports= 60, max_modules= 10

Manufacture Cookie Info:

EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x4C,

!--- Board ID 0x4C indicates the carrier card is CC2. !--- This carrier card can accept both HMMs and !--- Double-Density Modem Modules (DMMs).

Board Hardware Version 1.0, Item Number 800-3680-1,

Board Revision A0, Serial Number 20234639,

PLD/ISP Version 2.2, Manufacture Date 10-May-2000.

بطاقة حامل MICA (AS53-MCC=) مع وحدات المودم ذات 6 منافذ (6DM)

الشكل 21

الشكل 22

تتضمن كل وحدة تتكون من ستة منافذ ست أجهزة مودم. كما تعرف أجهزة المودم 6DM أيضا باسم HMMs. في بطاقة MICA معبأة بالكامل، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 60 جهاز مودم. في هيكل خادم الوصول الذي تمت تعبئته بالكامل، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 120 جهاز مودم. يمكن تهيئة عشر وحدات من هذه المودم على كل بطاقة من بطاقتين لإجمالي 60 منفذا لكل بطاقة أو إجمالي 120 منفذا لكل هيكل.

بطاقة MICA Carrier Card (AS53-CC2-DM=) مع وحدات مودم ذات 12 منفذا (12DMM)

الشكل 23

الشكل 24

تتضمن كل وحدة تحتوي على 12 منفذا 12 جهاز مودم. تعرف الوحدة النمطية MICA التي تحتوي على 12 منفذا أيضا باسم DMM. في بطاقة MICA معبأة بالكامل، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 120 منفذا. في هيكل خادم الوصول الذي تمت تعبئته بالكامل، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 240 جهاز مودم. يمكن تهيئة عشر وحدات من هذه المودم على كل بطاقة من بطاقتين لإجمالي 120 منفذا لكل بطاقة أو إجمالي 240 منفذا لكل هيكل.

عرض إصدارات كود المودم

قم بإصدار الأمر show modem mapping لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash (الذاكرة المؤقتة)، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة مع برنامج Cisco IOS Software. كما يسمح الأمر لك بتحديد أجهزة المودم الداخلية التي لديك من خلال برنامج Cisco IOS Software.

5300#show modem mapping

Slot 1 has Mica Carrier card.

Modem      Firmware   Firmware

Module  Numbers    Rev        Filename

0   1/0  - 1/5   2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

!--- Modems 1/0 through 1/5 have MICA portware 2.7.3.0 loaded on them.

1   1/6  - 1/11  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

2   1/12 - 1/17  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

3   1/18 - 1/23  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

4   1/24 - 1/29  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

5   1/30 - 1/35  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

6   1/36 - 1/41  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

7   1/42 - 1/47  2.7.3.0    flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

Firmware-file                                     Version  Firmware-Type

=============                                     =======  =============

system:/ucode/mica_board_firmware                 2.0.2.0  Mica Boardware

system:/ucode/mica_port_firmware                  2.7.3.0  Mica Portware

system:/ucode/microcom_firmware                   5.3.30   Microcom F/W and DSP

flash:mica-modem-pw.2.7.3.0.bin                   2.7.3.0  Mica Portware

!--- These are the various modem codes available to the AS5300. Cisco IOS Software has both !--- MICA and MCOM firmware bundled, even though only MICA hardware is used. !--- Issue the firmware location command to use a different firmware.

تلميح: تدعم AS5300 الأمر show diag (Cisco bug id CSCdw18728 (العملاء المسجلون فقط) ) في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(10)DA و 12.2(9)PI05 و 12.2(9)T و 12.2(9)S و 12.2(9) والإصدارات الأحدث.

الطراز AS5350

للمساعدة على التعرف على المودم وبطاقة الناقل المتوفرة لديك، يتعين عليك النظر إلى اللوحة الخلفية ل AS5350.

الشكل 25 - العرض الخلفي لهيكل Cisco AS5350

الشكل 26 - بطاقة الناقل مع بطاقتين PRI CT1 (AS535-DFC-CC)

الشكل 27 - بطاقات ميزة الطلب ثنائية المنافذ من الفئة T1 أو E1 (DFC) (طراز AS535-DFC-2CT1 / AS535-DFC-2CE1)

شكل 28 - منافذ DFC رباعية المنافذ من الفئة T1 أو E1 (AS535-DFC-4CT1 / AS535-DFC-4CE1)

شكل 29 - ثماني منافذ DFCs T1 أو E1 (AS535-DFC-8CT1 / AS535-DFC-8CE1)

يمكن إستخدام منافذ DFC T1 أو E1 في أي من فتحات DFC الخاصة بهيكل البوابة العامة.

شكل 30 - T3 DFC (AS535-DFC-CT3)

يوفر T3 DFC إنهاء الخط الفعلي لخط خط اتصال الدخول T3 المحول.

تحديد نوع DFC المثبت في فتحة

لتحديد نوع DFC الذي تم تثبيته في فتحة، قم بإصدار الأمر show chassis في وضع EXEC ذي الامتيازات، كما هو موضح في هذا المثال:

5350#show chassis slot detail

Slot 1:

DFC type is AS5350 NP108 DFC

OIR events:

Number of insertions = 0, Number of removals = 0

DFC State is DFC_S_OPERATIONAL

Error events (Bus errors, PCI errors):

Number of errors recovered = 0

!--- Output suppressed.

Slot 2:

DFC type is AS5350 Empty DFC

DFC is not powered

OIR events:

Number of insertions = 0, Number of removals = 0

Error events (Bus errors, PCI errors):

Number of errors recovered = 0

Carrier Card Cookie Info:

Manufacture Cookie Info:

EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x4D,

Board Hardware Version 3.1, Item Number 73-3997-03,

!--- Output suppressed.

Tulum PLD Rev 0x001A

Slot 3:

DFC type is AS5350 Empty DFC

DFC is not powered

OIR events:

Number of insertions = 0, Number of removals = 0

Error events (Bus errors, PCI errors):

Number of errors recovered = 0

Carrier Card Cookie Info:

Manufacture Cookie Info:

EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x4D,

Board Hardware Version 3.1, Item Number 73-3997-03,

!--- Output suppressed.

شكل 31 - تقنية DFC العالمية للمنافذ (AS535-DFC-108NP / AS535-DFC-60NP)

يوفر المنفذ العالمي DFC جلسات متعددة المنافذ. يعتمد عدد الجلسات على كثافة المنفذ من البطاقة. يمكن تثبيت DFC في أي فتحة DFC في هيكل البوابة العامة.

أجهزة المودم الداخلية

يدعم خادم الوصول AS5350 أجهزة مودم NextPort فقط.

عرض إصدارات كود المودم

قم بإصدار الأمر show spe version لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة في برنامج Cisco IOS software. يعرض الأمر show spe version أيضا إصدار البرنامج الثابت الذي يتم تشغيله على عنصر معالجة خدمة معين (SPE).

5350#show spe version

IOS-Bundled Default Firmware-Filename      Version        Firmware-Type

=====================================      ============   =============

system:/ucode/np_spe_firmware1             0.6.108.0      SPE firmware

!--- The SPE version bundled with Cisco IOS Software is 6.108.

On-Flash Firmware-Filename                 Version        Firmware-Type

=====================================      ============   =============

bootflash:np.7.15.spe                      0.7.15.0       SPE firmware

!--- Another SPE file (version 7.15) has been loaded in bootflash:.

SPE-#   Type   Port-Range         Version     UPG Firmware-Filename

1/00  CSMV6    0000-0005         0.7.15.0    N/A bootflash:np.7.15.spe

!--- SPE 1/00 uses the SPE code in bootflash (version 7.15).

1/01  CSMV6    0006-0011         0.6.108.0   N/A ios-bundled default

!--- All the other SPEs use the SPE code (version 6.108) bundled with Cisco IOS Software.

1/02  CSMV6    0012-0017         0.6.108.0   N/A ios-bundled default

1/03  CSMV6    0018-0023         0.6.108.0   N/A ios-bundled default

1/04  CSMV6    0024-0029         0.6.108.0   N/A ios-bundled default

!--- Output suppressed.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى فهم إصدارات NextPort SPE وجدول مرجع إصدار برنامج NextPort SPE و IOS Software.

الطراز AS5400

للمساعدة على التعرف على المودم وبطاقة الناقل المتوفرة لديك، يلزمك النظر إلى اللوحة الخلفية في الطراز AS5400.

شكل 32 - عرض هيكل Cisco AS5400

الشكل 33 - بطاقة الناقل مع بطاقتين PRI CT1 (AS54-DFC-CC)

شكل 34 - مهايئات قناة ليفية ثنائية المنافذ من الفئة T1 أو E1 (طراز AS535-DFC-2CT1 / AS535-DFC-2CE1)

الشكل 35 - منافذ DFC رباعية المنافذ من الفئة T1 أو E1 (AS535-DFC-4CT1 / AS535-DFC-4CE1)

شكل 36 - ثماني منافذ DFCs T1 أو E1 (AS54-DFC-8CT1 / AS54-DFC-8CE1)

يمكن إستخدام منافذ DFC T1 أو E1 في أي من فتحات DFC الخاصة بهيكل البوابة العامة.

تحديد نوع DFC المثبت في فتحة

لتحديد نوع DFC الذي تم تثبيته في فتحة على الهيكل، قم بإصدار الأمر show chassis في وضع EXEC ذي الامتيازات، وهو موضح في هذا المثال:

ملاحظة: هذا المثال مأخوذ من AS5350. ومع ذلك، فإن الناتج من AS5400 مماثل.

5400#show chassis slot detail

Slot 1:

DFC type is AS5350 NP108 DFC

OIR events:

Number of insertions = 0, Number of removals = 0

DFC State is DFC_S_OPERATIONAL

Error events (Bus errors, PCI errors):

Number of errors recovered = 0

!--- Output suppressed.

Slot 2:

DFC type is AS5350 Empty DFC

DFC is not powered

OIR events:

Number of insertions = 0, Number of removals = 0

Error events (Bus errors, PCI errors):

Number of errors recovered = 0

Carrier Card Cookie Info:

Manufacture Cookie Info:

EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x4D,

Board Hardware Version 3.1, Item Number 73-3997-03,

!--- Output suppressed.

Tulum PLD Rev 0x001A

Slot 3:

DFC type is AS5350 Empty DFC

DFC is not powered

OIR events:

Number of insertions = 0, Number of removals = 0

Error events (Bus errors, PCI errors):

Number of errors recovered = 0

Carrier Card Cookie Info:

Manufacture Cookie Info:

EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x4D,

Board Hardware Version 3.1, Item Number 73-3997-03,

!--- Output suppressed.

شكل 37 - تقنية DFC العالمية للمنافذ (AS54-DFC-108np /AS54-DFC-60NP)

يوفر المنفذ العالمي DFC جلسات متعددة المنافذ. يعتمد عدد الجلسات على كثافة المنفذ من البطاقة. يمكن تثبيت DFC في أي فتحة DFC في هيكل البوابة العامة. يدعم الطراز DFC-108NP 108 من إتصالات المودم، بينما يدعم الطراز DFC-60NP 60 من إتصالات المودم.

أجهزة المودم الداخلية

يدعم خادم الوصول AS5400 أجهزة مودم NextPort فقط.

عرض إصدارات كود المودم

قم بإصدار الأمر show spe version لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة في برنامج Cisco IOS software. يعرض الأمر show spe version أيضا إصدار البرنامج الثابت الذي يتم تشغيله على SPE معين.

5400#show spe version

IOS-Bundled Default Firmware-Filename      Version        Firmware-Type

=====================================      ============   =============

system:/ucode/np_spe_firmware1             0.6.108.0       SPE firmware

!--- The SPE version bundled with Cisco IOS Software is 6.108.

On-Flash Firmware-Filename                 Version        Firmware-Type

=====================================      ============   =============

bootflash:np.7.15.spe                      0.7.15.0       SPE firmware

!--- Another SPE file (version 7.15) has been loaded in bootflash:.

SPE-#   Type   Port-Range            Version   UPG Firmware-Filename

1/00  CSMV6    0000-0005            0.7.15.0  N/A bootflash:np.7.15.spe

!--- SPE 1/00 uses the SPE code in bootflash: (version 7.15).

1/01  CSMV6    0006-0011            0.6.108.0  N/A ios-bundled default

!--- All the other SPEs use the SPE code (6.108) bundled with Cisco IOS Software.

1/02  CSMV6    0012-0017            0.6.108.0   N/A ios-bundled default

1/03  CSMV6    0018-0023            0.6.108.0   N/A ios-bundled default

1/04  CSMV6    0024-0029            0.6.108.0   N/A ios-bundled default

!--- Output suppressed.

6/15  CSMV6    0090-0095            0.6.108.0   N/A ios-bundled default

6/16  CSMV6    0096-0101            0.6.108.0   N/A ios-bundled default

6/17  CSMV6    0102-0107            0.6.108.0   N/A ios-bundled default

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى فهم إصدارات NextPort SPE وجدول مرجع إصدار برنامج NextPort SPE و IOS Software.

الطراز AS5800

للمساعدة في التعرف على المودم وبطاقة الناقل المتوفرة لديك، يجب إلقاء نظرة على اللوحة الأمامية ل AS5800.

شكل 38 - عرض Cisco AS5800-front

يتضمن خادم الوصول رف طلب Cisco 5814 ورف موجه Cisco 7206.

شكل 39 - رف الطلب Cisco 5814

الشكل 40 - بطاقة وحدة التحكم في رف الطلب (DS58-DSC)

الشكل 41 - إعادة عرض رف الموجه 7206 من Cisco

الشكل 42 - مهايئ منفذ اتصال رف الطلب Dial Shelf Interconnect Port Adapter

يحتوي Cisco AS5800 على مهايئ منفذ اتصال رف الطلب البيني الذي يربط رف الطلب Cisco 5814 برف موجه Cisco 7206. يتم تثبيت المهايئ Interconnect Port Adapter في أي فتحة لمهايئ منفذ رف الموجه 7206، ويتصل مباشرة ببطاقة وحدة التحكم في رف الطلب على رف الطلب باستخدام كبل أحادي الإتجاه.

شكل 43 - بطاقة خط الاتصال Channelized T1 أو E1 (DS58-12CT1 / DS58-12CE1)

يدعم خادم الوصول العالمي Cisco AS5800 واجهات Channelized T1 (CT1) و Channelized E1 (CE1). يتم تثبيت بطاقات خطوط الاتصال CT1 و CE1 في رف الطلب Cisco 5814 في AS5800.

الشكل 44 - بطاقة خط الاتصال CT3 (DS58-1CT3)

يدعم خادم الوصول العالمي Cisco AS5800 Universal Access Server T3 (CT3) Channelized. يتم تثبيت بطاقة خط اتصال CT3 في هيكل رف الطلب Cisco 5814 في الفتحات 0 through 5.

أجهزة المودم الداخلية

يدعم خادم الوصول AS5800 هذا المودم الداخلي:

شكل 45 - بطاقة DMM (الطراز DS58-144CM-CC)

يستوعب Cisco AS5800 عدد بطاقات DMM كحد أقصى. تحتوي كل بطاقة DMM على 12 DIMM SIMMS. يحتوي كل DMM SIMM على 12 مودم رقمي. نظرا لوجود 12 وحدة ذاكرة DMM على كل بطاقة مودم DMM، يمكن أن تدعم كل بطاقة 144 جهاز مودم كحد أقصى. يمكن العثور على بطاقات DMM في الفتحات المرقمة من 0 إلى 11 على اللوحة الخلفية لرف الطلب.

عرض إصدارات كود المودم

قم بإصدار الأمر show spe version لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة في برنامج Cisco IOS software. يعرض الأمر show spe version أيضا إصدار البرنامج الثابت الذي يتم تشغيله على وحدة نمطية معينة.

5800#show modem version

Modem Range             Module   Firmware Rev

1/6/00 1/6/05          0      2.7.4.0

!--- MICA modems 1/6/00 through 1/6/05 have MICA portware 2.7.4.0 loaded on them.

1/6/06 1/6/11          1      2.7.4.0

1/6/12 1/6/17          2      2.7.4.0

1/6/18 1/6/23          3      2.7.4.0

1/6/24 1/6/29          4      2.7.4.0

1/6/30 1/6/35          5      2.7.4.0

1/6/36 1/6/41          6      2.7.4.0

1/6/42 1/6/47          7      2.7.4.0

1/6/48 1/6/53          8      2.7.4.0

1/6/54 1/6/59          9      2.7.4.0

1/6/60 1/6/65         10      2.7.4.0

1/6/66 1/6/71         11      2.7.4.0

Modem board HW version info:

Modem Range:    1/6/00 1/6/05         Modem Module:  0

Manufacture Cookie Info:

EEPROM Type 0x0101, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x06,

Board Hardware Version 1.0, Item Number 73-2522-2,

Board Revision 051, Serial Number 06298557,

PLD/ISP Version 255.255, Manufacture Date 17-Jul-1997.

!--- Output suppressed.

Modem Range:    1/6/66 1/6/71         Modem Module: 11

Manufacture Cookie Info:

EEPROM Type 0x0101, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x06,

Board Hardware Version 1.0, Item Number 73-2522-2,

Board Revision 051, Serial Number 06298008,

PLD/ISP Version 255.255, Manufacture Date 17-Jul-1997.

الشكل 46 - نظرة عامة على بطاقة المنفذ العالمي (UPC) طراز 324

يستخدم 324 UPC أجهزة NextPort وبرامج ثابتة لتوفير منافذ عامة ل Cisco AS5800 (يشار إلى وحدة التحكم في الوصول إلى الشبكة (UPC) أحيانا باسم وحدة NextPort). جمعت هذا ميناء داخل SPEs، كل منها يدعم ستة ميناء عام. هناك 54 شبكة فرعية لكل وحدة معالجة مركزية، لما مجموعه 324 منفذا لكل وحدة معالجة مركزية.

عرض إصدارات كود المودم

قم بإصدار الأمر show spe version لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة في برنامج Cisco IOS software. يعرض الأمر show spe version أيضا إصدار البرنامج الثابت الذي يتم تشغيله على SPE معين.

AS5800#show spe version

IOS-Bundled Default Firmware-Filename             Version  Firmware-Type

=====================================             =======  =============

system:/ucode/np_spe_firmware1                    0.6.6.9  SPE firmware

!--- The SPE version bundled with Cisco IOS Software is 0.6.6.9.

On-Flash Firmware-Filename                        Version  Firmware-Type

==========================                        =======  =============

slot0:np.spe_36                                   0.6.6.5  SPE firmware

!--- Another SPE file (version 0.6.6.5) has been loaded in slot0:.

SPE-# SPE-Type   SPE-Port-Range     Version    UPG Firmware-Filename

1/04/00    CSMV6        0000-0005     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

!--- SPE 1/04/00 uses the SPE code (version 0.6.6.9) that is bundled with Cisco IOS Software.

1/04/01    CSMV6        0006-0011     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/02    CSMV6        0012-0017     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/03    CSMV6        0018-0023     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/04    CSMV6        0024-0029     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/05    CSMV6        0030-0035     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/06    CSMV6        0036-0041     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/07    CSMV6        0042-0047     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/08    CSMV6        0048-0053     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

!--- Output suppressed.

1/04/50    CSMV6        0300-0305     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/51    CSMV6        0306-0311     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/52    CSMV6        0312-0317     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/53    CSMV6        0318-0323     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى فهم إصدارات NextPort SPE وجدول مرجع إصدار برنامج NextPort SPE و IOS Software.

الطراز AS5850

للمساعدة في التعرف على المودم وبطاقة الناقل المتوفرة لديك، يجب إلقاء نظرة على اللوحة الأمامية ل AS5850.

الشكل 47 - العرض الأمامي من Cisco AS5850

شكل 48 - 24 CT1/CE1 Trunk Card (AS58-24CT1 /AS58-24CE1)

توفر بطاقة خط الاتصال 24 CT1/E1 الإنهاء الفعلي لما يصل إلى 24 خطا من نوع T1/E1 والاتصال بجهاز إنهاء شبكة (NT1) خارجي.

الشكل 49 - بطاقة المنفذ العالمي Channelized T3/216 Universal Port Card (AS58-1CT3/216U)

تدعم البوابة العامة Cisco AS5850 بطاقة واجهة CT3 ingress.

شكل 50 - 324 بطاقة المنفذ العالمي (AS58-324UPC-CC)

يمكن أن يحمل المنفذ العالمي ما يعادل DS0 واحد من حركة مرور الشبكة. إن مكونات الأجهزة الأساسية هي SPEs، يدعم كل منها ستة منافذ عالمية. هناك 54 شبكة فرعية لكل وحدة معالجة مركزية، لما مجموعه 324 منفذا لكل وحدة معالجة مركزية.

أجهزة المودم الداخلية

يدعم خادم الوصول AS5850 أجهزة مودم NextPort فقط.

عرض إصدارات كود المودم

قم بإصدار الأمر show spe version لسرد جميع ملفات رموز المودم في ذاكرة Boot Flash وذاكرة System Flash، بالإضافة إلى ملفات رموز المودم المضمنة في برنامج Cisco IOS software. يعرض الأمر show spe version أيضا إصدار البرنامج الثابت الذي يتم تشغيله على SPE معين.

AS5850#show spe version

IOS-Bundled Default Firmware-Filename             Version  Firmware-Type

=====================================             =======  =============

system:/ucode/np_spe_firmware1                    0.6.6.9  SPE firmware

!--- The SPE version bundled with Cisco IOS Software is 0.6.6.9.

On-Flash Firmware-Filename                        Version  Firmware-Type

==========================                        =======  =============

slot0:np.spe_36                                   0.6.6.5  SPE firmware

!--- Another SPE file (version 0.6.6.5) has been loaded in slot0:.

SPE-# SPE-Type   SPE-Port-Range     Version    UPG Firmware-Filename

1/04/00    CSMV6        0000-0005     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

!--- SPE 1/04/00 uses the SPE code (version 0.6.6.9) that is bundled with Cisco IOS Software.

1/04/01    CSMV6        0006-0011     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/02    CSMV6        0012-0017     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/03    CSMV6        0018-0023     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/04    CSMV6        0024-0029     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/05    CSMV6        0030-0035     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

!--- Output suppressed.

1/04/49    CSMV6        0294-0299     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/50    CSMV6        0300-0305     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/51    CSMV6        0306-0311     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/52    CSMV6        0312-0317     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

1/04/53    CSMV6        0318-0323     0.6.6.9    N/A ios-bundled default

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى فهم إصدارات NextPort SPE وجدول مرجع إصدار برنامج NextPort SPE و IOS Software.

معلومات ذات صلة

- مصفوفة توافق أجهزة Cisco AS5200/برنامج Cisco IOS Software

- دليل تثبيت بطاقة البوابة العامة Cisco AS5350 و Cisco AS5400 Universal Gateway Card Installation Guide

- صفحات دعم تقنية الوصول

- الأدوات والأدوات المساعدة - Cisco Systems ( العملاء المسجلون فقط)

- الدعم الفني - Cisco Systems