المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التحقق من الصحة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين مرجع لبروتوكول وقت شبكة الهاتف (NTP) لمحول ترميز الاتصال الهاتفي (TC) ونقاط اتصال التعاون (CE) .

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- نقاط نهاية ترميز TelePresence

- نقاط النهاية للعمل الجماعي المزودة من قبل CUCM

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج Spark Room Kit، الإصدار CE9.1.4

- برنامج Cisco Unified Communications Manager (CUCM)، الإصدار 10.5.2

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

تتطلب نقاط نهاية TC/CE تكوين مرجع NTP للهاتف على CUCM، وإلا فإنها تشكو من عدم تكوين خادم NTP. لا يمكن تكوينه يدويا على نقاط النهاية لأن التكوين يفقد إذا تمت إعادة تشغيل نقطة النهاية.

الخطوة 1. في CUCM، انتقل إلى النظام > مرجع Phone NTP.

- طقطقة يضيف جديد.

- قم بتكوين عنوان IP الخاص بخادم NTP، كما هو موضح في الصورة.

- يجب تعيين الوضع على Unicast لنقاط النهاية TC و CE.

- انقر حفظ.

الخطوة 2. انتقل إلى النظام > مجموعة التاريخ/الوقت.

- طقطقة يضيف جديد.

- إضافة اسم.

- حدد المنطقة الزمنية استنادا إلى موقع نقاط النهاية.

- حدد تنسيقا.

- انقر فوق إضافة مرجع NTP للهاتف وحدد المرجع الذي تم إنشاؤه في الخطوة 1.

- انقر على إضافة العناصر المحددة

- تتم إضافة بروتوكول وقت الشبكة (NTP) على المربع الفارغ كما هو موضح في الرسالة.

- طقطقة حفظ.

الخطوة 3. انتقل إلى النظام > تجمع الأجهزة.

- حدد تجمع الأجهزة حيث نقاط نهاية TC/CE.

- في قسم "الإعدادات الحساسة للتجوال"، في مجموعة تاريخ/وقت الحقل، حدد المجموعة التي تم إنشاؤها في الخطوة 2.

- انقر فوق حفظ ثم تطبيق التكوين.

لكي تصبح التغييرات نافذة، يلزم إعادة التعيين. قم بإعادة تشغيل نقطة النهاية أو إعادة تشغيل تجمع الأجهزة، مما يؤدي إلى إعادة تشغيل جميع الأجهزة الموجودة في تجمع الأجهزة.

ملاحظة: إذا قمت بإعادة تشغيل تجمع الأجهزة، فسيتم إعادة تشغيل كافة نقاط النهاية. يؤدي هذا إلى إسقاط المكالمات الحالية. تتمثل إحدى التوصيات في تنظيم جميع نقاط نهاية TC/CE على تجمع أجهزة واحد ونقاط النهاية الأخرى وهواتف IP على تجمع أجهزة آخر لا يحتاج إلى مرجع هاتف NTP

التحقق من الصحة

بعد إعادة تشغيل نقطة النهاية، قم بتسجيل الدخول إلى واجهة ويب نقطة النهاية للتحقق من أنها تأخذ التكوين من CUCM.

- يجب إلغاء خطأ CUCM و NTP.

- الوقت والتاريخ هما نفسهما كما تم تكوينهما في مرجع NTP لهاتف CUCM وحالة NTP على نقطة النهاية هي مزامنة"، كما هو موضح في الصورة.