المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الأعراض

الحالة

قرار

معلومات ذات صلة

المقدمة

عندما تكون إحدى العمليات تابعة لأخرى، فإنها يمكن أن تلتقط بيانات باستخدام متغيرات المدخلات الخاصة بها، ثم تقوم بتمرير النتائج باستخدام متغيرات المخرجات الخاصة بها. يوضح هذا المستند كيفية تمرير هذه المعلومات بين العمليات.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تمت كتابة هذا المستند ل Tidal Enterprise Orchestrator 2.1.2.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الأعراض

تكون متغيرات الوظيفة ونتائجها مرئية فقط للوظيفة التي أنشأت المخرجات.

الحالة

التشغيل العادي

قرار

أكمل الخطوات التالية:

1. قم بإنشاء العملية الأصلية، والتي ستقوم بإرسال المعلومات.

2. قم بإنشاء العملية التابعة، والتي ستتلقى المعلومات.

ملاحظة: يجب أن تحتوي العملية التابعة على متغيرات إدخال محددة لتلقي المعلومات من الأصل.

3. افتح تعريف العملية للعملية الأصلية.

4. في صندوق الأدوات، انقر العمليات.

5. حدد موقع العملية التابعة في القائمة.

6. اسحب العملية التابعة إلى المكان الصحيح ضمن مساحة عملك الرئيسية.

7. في خصائص العملية التابعة، قم بتعيين القيمة المطلوبة إلى متغير الإدخال.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems