المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تم تغيير المهمة مقابل إنشاء المهمة

تعريف المشغلات

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند معلومات حول الفرق بين المشغل الذي تم تغيير المهمة مقابل المشغل الذي تم إنشاؤه للمهمة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تم تغيير المهمة مقابل إنشاء المهمة

يمكن أن تساعد كل من المهمة التي تم تغييرها والمهمة التي تم إنشاؤها على تشغيل عملية في TEO. في مشغلات المهمة الأساسية التي تم تغييرها عند إجراء أي تغيير، أو ما إذا كان هناك شيء كبير مثل المهمة التي تم إغلاقها، أو ما إذا كان هناك شيء صغير مثل المهمة التي تمت إضافة محال إليه جديد. تقوم المهمة بإنشاء المشغل عند إنشاء مهمة في النظام تفي بمتطلبات المشغل. يمكن أن يحتوي كلا المشغلين على متطلبات شرطية مضافة إلى علامة التبويب المعايير أو الشروط. من المهم ملاحظة أنه عندما تقوم بتعريف أي منهما، فإنها تصبح حينئذ متوفرة لسحب معلومات المتغير المرجعي من تحت منطقة العملية > المشغلات في مربع الحوار إدراج متغير مرجع. عند النظر إلى مربع الحوار هذا، من المهم أيضا ملاحظة أنه في مهمة تم تغييرها يمكنك الوصول إلى كل من معلومات المهمة الأصلية ومعلومات المهمة المحدثة.

تعريف المشغلات

أكمل الخطوات التالية:

1. في عملية جديدة، انقر فوق علامة التبويب المشغلات.

2. انقر فوق جديد > مهمة. ثم أختر نوع المهمة ونوع المشغل الذي تحتاج إليه.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems