المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية زيادة حجم كومة Java في ملف تكوين خادم Cisco Process Orchestrator (CPO).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى CPO 3.0 أو إصدار أحدث

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

قد يجد المستخدم الحاجة إلى زيادة حجم كومة Java إذا رأى مشاكل في الاتصال في أي تطبيقات متعلقة بجافا، أو أعطال عامة في هذه التطبيقات، أو أعطال في النظام بسبب مكونات جافا.

الحل

يجب زيادة حجم كومة Java في ملف تكوين خادم CPO.

أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى دليل تثبيت CPO (على سبيل المثال، C:\Program Files\Cisco\Process Orchestrator).

2. إيقاف خدمة CPO.

3. قم بتحرير ملف Tidal.Automation.Server.exe.config.

4. حدد موقع علامة <Tidal.Scheduler.Common.Properties.Settings>.

5. حدد موقع علامة <setting name="AdapterHostJMVOces" serializeAs="String">. إذا لم يكن موجودا، قم بإنشائه وأغلق العلامة باستخدام علامة </setting>.

6. داخل علامة AdapterHost، قم بتغيير القيمة إلى <value>-XMS16m -XMX512m</value>.

ملاحظة: قد تحتاج إلى إنشاء القيمة الثانية-XMX1024m إذا كان لديك نظام أكبر وتحتاج إلى كومة أكبر.

7. يجب أن يظهر إجمالي الإدخال في السجلات على النحو التالي:

<setting name="AdapterHostJVMOptions" serializeAs="String"> <value>-Xms16m

-Xmx512m</value> </setting>

8. ثم احفظ ملف التكوين.

9. قم بإعادة تشغيل خدمة CPO.