المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية وجود خوادم تطبيق متعددة من Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) تقوم بالإبلاغ داخل وحدة تحكم ويب واحدة TEO.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 أو إصدار أحدث

- وحدة تحكم ويب TEO

المشكلة

يرغب المستخدمون في توزيع كافة المعلومات من خوادم تطبيقات متعددة TEO إلى وحدة تحكم ويب واحدة TEO.

الحل

أنجزت هذا steps in order to حللت المشكلة:

1. انتقل إلى الخادم حيث تم تثبيت وحدة تحكم ويب TEO.

2. انتقل إلى دليل تثبيت TEO (C:\Program files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

3. افتح دليل WebConsole.

4. ابحث عن ملف web.config، وافتحه، وتحريره.

5. ابحث عن علامة <appSettings>، ثم علامة <add key>.

6. داخل العلامة <add key>، سترى المفتاح="WebServiceUris" ثم القيمة="<server http endpoint>".

7. ضع كافة نقاط نهاية HTTP للخادم في متغير القيمة، وفصل بينها بفواصل:

value="http://TEO1:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO2:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO3:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"

8. قم بحفظ الملف وإعادة تشغيل IIS إذا لزم الأمر.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems