المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

طوبولوجيا المعامل

إفتراضات

الرسم التخطيطي للشبكة

تكوين Cisco Network Registrar

ملف تكوين DOCSIS

تكوين وحدة الاستقبال والبث (CMTS)

تكوين CM

التحقق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

في CMTS (uBR7246)

في CM (uBR904)

uBR7246

uBR904

معلومات ذات صلة

المقدمة

الغرض من هذه الملاحظة الفنية هو توفير دليل إعداد كامل لشبكة مودم الكبل (CM) في بيئة معملية. يمكن إستخدام هذا الإعداد كخطوة أولى قبل النشر إلى شبكة العميل. من المهم ملاحظة أن الإعداد الخالي من المشاكل في المختبر لا يعني بالضرورة إعداد خالي من المشاكل في شبكة العميل. في بيئة معملية خاضعة للتحكم، قد لا يشكل الضوضاء مشكلة، بينما في الحياة الواقعية، قد يكون الأمر على العكس من ذلك تماما. ومع ذلك، يمكن إستخدام هذا الإجراء لاستبعاد المشاكل التي تنشأ من إصدار برنامج Cisco IOS® Software والتكوين والأجهزة وتردد الراديو (RF).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

طوبولوجيا المعامل

شكل 1 - إعداد شبكة المختبر

في هذا المخطط، هناك نظام توصيل المودم الكابلي (CMTS) الذي يتكون من المكونات التالية:

- uBR7246 التي تعمل ببرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1(2)T مع بطاقات المودم MC16C

- CM uBR904 الذي يعمل ببرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.0(7)T

- محولة

- مرشح ديبلوكس لفصل الترددات العالية عن الترددات المنخفضة

- Cisco Network Registrar (CNR)، الإصدار 3.5(3)

- مقسم ثلاثي الإتجاه

- CPE التي تعد في هذه الحالة جهاز كمبيوتر محمول

ملاحظة: يمكن إستخدام إعداد التردد اللاسلكي في هذا المخطط كنقطة مرجعية للبدء، ومع ذلك، قد يتغير هذا بمجرد نشره في موقع عميل. قياسات التردد اللاسلكي خارج نطاق هذا المستند؛ ارجع إلى توصيل موجه السلسلة Cisco uBR7200 بموجه الكبل لإعداد التردد اللاسلكي وقياساته بشكل صحيح.

إفتراضات

- تم بالفعل تثبيت المحول المحسن وتكوينه بشكل صحيح. ارجع إلى وثائق المورد للإعداد. تذكر أنه إذا كنت تستخدم محولات GI، فيجب تعيينها على 1.75 ميجاهرتز أقل من تردد مركز قناة NTSC المعنية. (راجع الحصول على قياسات الطاقة لإشارة DOCSIS من الخادم باستخدام محلل النطاق.)

- هناك CPE مكون بشكل صحيح يقع خلف CM، على وجه التحديد أن ينال عنوان عن طريق ال DHCP نادل.

- يتم إستخدام CNR كخوادم DHCP و TFTP، مع نفس عنوان IP: 172.17.110.136.

- يتم تشغيل برنامج خادم الوقت من اليوم (ToD) على نفس خادم NT مثل CNR.

توضح الأقسام الموجودة في هذا المستند الخطوات اللازمة لتكوين هذه المكونات:

- مسجل شبكة Cisco (CNR)

- ملف تكوين مواصفات واجهة خدمة البيانات المنقولة عبر الكبلات (DOCSIS)

- نظام توصيل المودم الكابلي (CMTS)

- مودم الكبل (CM)

الرسم التخطيطي للشبكة

شكل 2 - الرسم التخطيطي للشبكة باستخدام عناوين IP والأسماء المستخدمة في هذه الملاحظة الفنية

تكوين Cisco Network Registrar

تبعت هذا إجراء أن يشكل ال CNR:

1. قم بتشغيل CNR من القائمة "ابدأ".

2. في شريط القوائم، انقر فوق علامة التبويب إضافة لإضافة نظام مجموعة جديد.

1. أدخل اسم نظام المجموعة.

في هذه الحالة، يتم إستخدام عنوان IP كاسم.

2. حدد خانة الاختيار الاتصال بمقطع ويب هذا بمجرد إضافته.

3. وانقر فوق OK.

شكل 3 - اسم نظام المجموعة أو نافذة عنوان IP في CNR

3. عندما تتم مطالبتك باسم المستخدم وكلمة المرور، أستخدم admin وchangeGeme.

الشكل 4 - نافذة اسم المستخدم وكلمة المرور في CNR

4. وانقر فوق OK.

يظهر نافذة مماثلة للشكل 5، والتي تحتوي على أسماء أو عناوين IP للقطاعات التي تم تكوينها.

الشكل 5 - نافذة مدير الخادم في CNR

5. انقر نقرا مزدوجا فوق DHCP@172.17.110.136، لإظهار نافذة خصائص DHCP@172.17.110.136.

6. انقر فوق علامة التبويب سياسات ثم انقر فوق جديد لإنشاء سياسة جديدة.

شكل 6 - إضافة سياسة تسمى "أجهزة مودم الكبل" ونسخ السمات من السياسة "الافتراضية"

7. اكتب في اسم النهج.

في هذا المثال، الاسم هو أجهزة مودم الكبل.

8. إذا كان هذا نهج جديد، فقم بتعيين الحقل نسخ من إلى الافتراضي.

9. وانقر فوق OK.

10. انقر فوق خيارات التحرير، لتحديد خيارات DHCP.

بالنسبة للنهج الذي يسمى أجهزة مودم الكبلات، أضف الخيارات التالية (راجع الشكل 7):

- يكون DHCP-Lease-time نشطا بشكل افتراضي وتم تعيينه على 604800 ثانية، وهو عدد الثواني في أسبوع واحد.

- الموجهات هي عنوان IP الخاص بواجهة كبل CMTS، في هذه الحالة 10.1.1.10. راجع تكوين وحدة الاستقبال والبث (CMTS).

- إزاحة وقت CM من التوقيت العالمي المنسق (UTC)، يستخدم CM هذا لحساب الوقت المحلي، in order to ختم الوقت سجل الأخطاء. راجع كيفية حساب القيمة السداسية العشرية لخيار DHCP رقم 2 (تعويض الوقت).

- عنوان IP الخاص بخوادم الوقت لخادم ToD، وهو 172.17.110.136.

- Packet-siaddr هو عنوان IP الخاص بخادم TFTP، وهو 172.17.110.136.

- Packet-file-name هو ملف تكوين DOCSIS الذي تم تكوينه باستخدام مكون DOCSIS CPE. يجب أن يتواجد هذا الملف في دليل tftpboot لخادم TFTP.

شكل 7 - تحرير الإطار "خيارات" باستخدام السمات المحددة لنهج مودم الكبل

ملاحظة: تأكد من تحديد خانة الاختيار إرسال إلى عملاء BOOTP، إذا كان لديك عملاء BOOTP. من المستحسن أيضا أن تقوم بتحديد خانة الاختيار إرسال دائما إلى عملاء DHCP.

11. قم بإنشاء سياسة أخرى مرتبطة ب CPEs خلف CM، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وهكذا دواليك.

في هذا المثال، اسم السياسة هو عملاء مودم الكبل.

اتبع نفس الإجراء كما كان يستخدم لنهج أجهزة مودم الكبل باستثناء، تعيين النسخ من الحقل هذه المرة على نهج أجهزة مودم الكبل بدلا من النهج الافتراضي.

الشكل 8 - إضافة سياسة تسمى "عملاء مودم الكبل" ونسخ السمات من السياسة الموجودة التي تسمى "أجهزة مودم الكبل"

12. وانقر فوق OK.

13. انقر زر تحرير خيار، لتحديد الخيارات النشطة.

14. بالنسبة لسياسة CPE، قم بإزالة جميع الخيارات من القائمة النشطة باستثناء خيارات DHCP-Lease-Time والموجهات.

للقيام بذلك، حدد الخاصية التي سيتم حذفها في القائمة "نشط" وانقر فوق الزر إزالة.

15. قم بتغيير عنوان IP الخاص بخيار الموجهات إلى 192.168.1.1، وهو عنوان IP الثانوي الذي تم تكوينه على موجه CMTS.

راجع تكوين وحدة الاستقبال والبث (CMTS).

الشكل 9 - إضافة عنوان IP لسمة الموجهات، وهي عنوان IP الثانوي الذي تم تكوينه في واجهة الكبل التي ينطبق عليها هذا النهج في CMTS

ملاحظة: يستخدم هذا المثال عنوان IP خاص كعنوان ثانوي على CMTS وفي سياسة عميل أجهزة مودم الكبل. في بيئة الإنتاج، يجب أن تستخدم أجهزة CPE عنوان IP عام، لتكون قادرة على الوصول إلى الإنترنت (ما لم يتم إستخدام ترجمة عنوان الشبكة [NAT]).

16. قم بإنشاء نطاقات للاقتران بسياسات أجهزة مودم الكبل ومودم الكبل.

1. لإنشاء نطاق جديد، انقر فوق DHCP@172.17.110.136 في القائمة الرئيسية، ثم انقر فوق علامة التبويب إضافة.

سيتيح لك ذلك إضافة نطاق جديد.

2. أدخل اسم النطاق الجديد ثم حدد النهج المناسب.

في هذا المثال، يتم تعيين نطاق أجهزة مودم الكبل على إستخدام عناوين IP من 10.1.1.20 إلى 10.1.1.30.

شكل 10 - نطاق أجهزة مودم الكبل التي تسمى "أجهزة مودم الكبل"

3. كرر الخطوات 16a و 16b لنطاق عملاء مودم الكبل.

في هذه الحالة، يتم إستخدام عنوان IP الخاص من 192.168.1.20 إلى 192.168.1.30.

الشكل 11 - نطاق أجهزة CPE الموجودة خلف أجهزة مودم الكبل المعروفة باسم "عملاء مودم الكبل"

4. يتطلب النطاق المستخدم لأجهزة CPE تكوينا إضافيا.

1. بمجرد إنشاء نطاق عملاء مودم الكبل، يلزمك النقر المزدوج على النطاق لفتح مربع الحوار الذي يظهر في الشكل 12.

شكل 12 - نافذة نطاق عملاء مودم الكبل

2. انقر فوق علامة التبويب خيارات متقدمة، لربط النطاق الثانوي بالنطاق الرئيسي.

3. حدد خانة الاختيار جعل هذا النطاق مربع إختيار ثانوي.

4. بمجرد أن تظهر القائمة المنسدلة قيمة فارغة، حدد النطاق الأساسي المناسب.

في هذا المثال، يتم تحديد نطاق أجهزة مودم الكبل.

الشكل 13 - جعل نطاق "عملاء مودم الكبل" ثانويا وربطه بالنطاق الرئيسي

17. أخيرا، تحتاج إلى إعادة تشغيل خادم DHCP الخاص بك بحيث يمكن إجراء التغييرات.

في القائمة الرئيسية، حدد DHCP@172.17.110.136 وانقر فوق علامة التبويب التحكم في الأعلى، للحصول على الشاشة الموضحة في الشكل 14. يسمح لك مربع الحوار هذا بإعادة تحميل خادم DHCP.

شكل 14 - إعادة تحميل الإطار لتنفيذ التغييرات في CNR

ملف تكوين DOCSIS

تتمثل الخطوة التالية المطلوبة لإعداد شبكة كبلات في تكوين ملف التكوين. لكي يتمكن مودم الكبل من الاتصال، يحتاج إلى تنزيل ملف التكوين الخاص به عبر TFTP من خادم DHCP. في مثال هذا وثيقة، CNR استعملت أن يوفر على حد سواء TFTP و DHCP نادل. راجع DHCP وملف تكوين DOCSIS لأجهزة مودم الكبلات (DOCSIS 1.0) للحصول على مزيد من المعلومات حول المتطلبات الدنيا لإعداد ملف التكوين. يتم إعداد الملف باستخدام مكون DOCSIS CPE. في قسم على سم (uBR904) في هذا المستند، يطلق على ملف تكوين DOCSIS الذي يتم إستخدامه اسم platinum.cm.

ملاحظة: بمجرد إنشاء ملف التكوين، تأكد من نسخه إلى خادم TFTP. في حالة خادم CNR TFTP، يجب عليك أيضا التأكد من بدء خادم TFTP:

1. حدد TFTP@172.17.110.136 ثم انقر فوق علامة التبويب التحكم.

وهذا يعرض مربع الحوار TFTP@172.17.110.136 Control، حيث يمكن بدء تشغيل الخادم.

2. يتم إيقاف تشغيل وظائف خادم TFTP بشكل افتراضي. لجعل خادم TFTP يبدأ تلقائيا عند بدء التشغيل، قم بتشغيل NRCMD (واجهة سطر الأوامر ل CNR) وأصدر هذه الأوامر:

server tftp set start-on-reboot=enabled

save

تكوين وحدة الاستقبال والبث (CMTS)

هذا تكوين أساسي ل CMTS (uBR7246):

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Sydney

!

boot system flash ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin

no logging buffered

enable password <deleted>

!

no cable qos permission create

!--- Default.

no cable qos permission update

!--- Default.

cable qos permission modems

!--- Default.

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

half-duplex

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.17.110.139 255.255.255.224

!--- The IP address of the interface in the same LAN segment as CNR.

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/2

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/3

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/4

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/5

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/6

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/7

no ip address

shutdown

!

interface Cable2/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 secondary

!--- The secondary IP address is used for the CPE’s scope in CNR.

ip address 10.1.1.10 255.255.255.0

!--- The primary IP address is used for the CM’s scope in CNR.

no keepalive

cable downstream annex B

!--- Default for DOCSIS-compliant cable plants. For EuroDOCSIS, use annex A.

cable downstream modulation 64qam

!--- Default.

cable downstream interleave-depth 32

!--- Default.

cable downstream frequency 451250000

!--- Cosmetic except for the uBR7100. This line has no effect !--- on Upconverter Frequency. Used as a reminder of the frequency !--- that is used in the Unconverter.

cable upstream 0 frequency 28000000

!--- Upstream Frequency configuration. This is chosen after a careful !--- analysis on the noise levels of the return path.

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

!--- Enables the upstream 0 port.

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

!--- Modifies the GIADDR field of DHCPDISCOVER and DHCPREQUEST packets.

cable helper-address 172.17.110.136

!--- Specifies a destination IP address for UDP-broadcast DHCP packets.

!

interface Cable3/0

no ip address

no keepalive

shutdown

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.110.129

no ip http server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0

exec-timeout 0 0

password cisco

login

line vty 1 4

password cisco

login

!

end

تكوين CM

عادة، لا يتطلب مودم الكبل أي تكوين مستخدم ليدخل عبر الإنترنت (باستثناء إعدادات المصنع الافتراضية). يطبق هذا فقط إذا كان ال CM أن يكون استعملت كجسر. هذا مثال على تكوين مودم كبل uBR الذي يتم الحصول عليه تلقائيا، بعد اتصال CM:

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

clock timezone - 0

ip subnet-zero

no ip routing

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.25 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

cable-modem downstream saved channel 453000000 20 1

cable-modem mac-timer t2 40000

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

ip default-gateway 10.1.1.10

ip classless

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

التحقق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يصف هذا قسم أمر أن يستطيع كنت استعملت أن يدقق عملية صحيح من الكبل شبكة.

في CMTS (uBR7246)

تأكد من أن أجهزة مودم الكبل متصلة:

Sydney# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 2    online     2290   -0.25  6   1   10.1.1.25       0050.7366.2223

إذا كانت أجهزة مودم الكبل عالقة في حالة init(d)، حينئذ لا يوجد اتصال بين واجهة كبل CMTS وخادم DHCP.

ضمنت أن أنت يستطيع أصدرت موسع عملية أزيز من الكبل قارن من ال CMTS:

Sydney# ping ip

Target IP address: 172.17.110.136

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: 10.1.1.10

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.110.136, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/12/24 ms

إذا لم ينجح إختبار الاتصال، فتحقق من توجيه IP. أيضا، تأكد من أن خادم NT الذي يشغل CNR لديه البوابة الافتراضية الصحيحة أو المسار الصحيح إلى CMTS. يمكنك أيضا إصدار إختبار اتصال من CNR.

هناك أمر آخر يمكن إستخدامه على CMTS للتحقق من مودم الكبل واتصال CPE هو show interface cable 2/0 modem 0:

Sydney# show interfaces cable 2/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

2     00         host      unknown   192.168.1.20  dhcp      0010.a4e6.d04d

!--- A laptop that is obtaining an IP address.

2     00         modem     up        10.1.1.25     dhcp      0050.7366.2223

!--- The cable modem.

في CM (uBR904)

يمكنك أيضا التحقق من الاتصال على جانب مودم الكبل. قم بإصدار الأمر show ip interface brief وتحقق من أن الواجهات up/up:

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status         Protocol

Ethernet0                  10.1.1.25       YES unset  up             up

cable-modem0               10.1.1.25       YES unset  up             up

Router# show controllers cable-modem 0

BCM Cable interface 0:

CM unit 0, idb 0x2010AC, ds 0x86213E0, regaddr = 0x800000, reset_mask 0x80

station address 0050.7366.2223  default station address 0050.7366.2223

PLD VERSION: 32

MAC State is maintenance_state, Prev States = 15

MAC mcfilter 01E02F00  data mcfilter 01000000

MAC extended header ON

DS: BCM 3116 Receiver: Chip id = 2

US: BCM 3037 Transmitter: Chip id = 30AC

Tuner: status=0x00

Rx: tuner_freq 453000000, symbol_rate 5055880, local_freq 11520000

snr_estimate 35210, ber_estimate 0, lock_threshold 26000

QAM in lock, FEC in lock, qam_mode QAM_64

Tx: TX_freq 27984000, power_level 0x30 (24.0 dBmV), symbol_rate 8

(1280000 sym/sec)

DHCP: TFTP server = 172.17.110.136, TOD server = 172.17.110.136

Security server = 0.0.0.0, Timezone Offest = 0

Config filename = platinum.cm

buffer size 1600

RX data PDU ring with 32 entries at 0x202130

rx_head = 0x202168 (7), rx_p = 0x8621418 (7)

RX MAC message ring with 8 entries at 0x202270

rx_head_mac = 0x2022A0 (6), rx_p_Mac = 0x86214BC (6)

TX BD ring with 8 entries at 0x2023A8, TX_count = 0

TX_head = 0x2023C8 (4), head_txp = 0x8621548 (4)

TX_tail = 0x2023C8 (4), tail_txp = 0x8621548 (4)

TX PD ring with 8 entries at 0x202428, TX_count = 0

TX_head_pd = 0x202C28 (4)

TX_tail_pd = 0x202C28 (4)

Global control and status:

global_ctrl_status=0x00

interrupts:

irq_pend=0x0008, irq_mask=0x00F7

يمكنك أيضا إختبار اتصال IP. يؤز ال DHCP نادل من ال CM:

Router# ping 172.17.110.136

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.110.136, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/12/24 ms

uBR7246

Sydney# show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 7200 Software (UBR7200-IK1S-M),

Version 12.1(2)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 16-May-00 13:36 by ccai

Image text-base: 0x60008900, data-base: 0x613E8000

ROM: System Bootstrap,

Version 11.1(10) [dschwart 10], RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTFLASH: 7200 Software (UBR7200-BOOT-M),

Version 12.0(10)SC, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

Sydney uptime is 4 days, 40 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "slot0:ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin"

cisco uBR7223 (NPE150) processor (revision B) with 57344K/8192K bytes of memory.

Processor board ID SAB0249006T

R4700 CPU at 150Mhz, Implementation 33, Rev 1.0, 512KB L2 Cache

3 slot midplane, Version 1.0

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

8 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

2 Cable Modem network interface(s)

125K bytes of non-volatile configuration memory.

1024K bytes of packet SRAM memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

uBR904

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (TM) 900 Software (UBR900-K1OY556I-M),

Version 12.0(7)T,  RELEASE SOFTWARE (fc2)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 07-Dec-99 02:01 by phanguye

Image text-base: 0x08004000, database: 0x0852E888

ROM: System Bootstrap,

Version 11.2(19980518:195057), RELEASED SOFTWARE

ROM: 900 Software (UBR900-RBOOT-M),

Version 11.3(7)NA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 1 hour, 6 minutes

System returned to ROM by reload at 11:20:43 - Thu Oct 12 2001

System restarted at 11:21:53 - Thu Oct 12 2001

System image file is "flash:ubr900-k1oy556i-mz.120-7.T.bin"

cisco uBR900 CM (68360) processor (revision D) with 8192K bytes of memory.

Processor board ID FAA0315Q07M

Bridging software.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 Cable Modem network interface(s)

4096K bytes of processor board System flash (Read/Write)

2048K bytes of processor board Boot flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

معلومات ذات صلة

- توصيل موجه Cisco uBR7200 Series بموجه رأس الكبل

- كيفية حساب القيمة السداسية العشرية لخيار DHCP رقم 2 (تعويض الوقت)

- دعم تقنية كابل النطاق الترددي العريض

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems