المحتويات

المقدمة

قبل البدء

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المنتجات ذات الصلة (إختياري)

الاصطلاحات

امتداد IAC (3.1.1): تجاوز كلمة مرور CPTA

مصطلحات

عند إتمام الخطوات ستكون قد أكملت:

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر هذا الملحق طريقة لتغيير الجهاز الظاهري لأمر IAC 3.1.1 من خدمة القالب لتجاوز قيام العميل بإدخال كلمة مرور المسؤول والسماح للمسؤول التقني لموفر السحابة بتوفير كلمة المرور.

قبل البدء

المتطلبات

قبل محاولة هذا التكوين، يرجى التأكد من استيفاء هذه المتطلبات.

- معرفة تصميم الخدمة الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات المكونات المادية والبرامج التالية.

- Cisco Cloud Portal، الإصدار 9.4.1 و Intelligent Automation for Cloud Solution 3.1.1

- يجب نشر الخدمة المسماة "الجهاز الظاهري للأمر من القالب" في البيئة

المنتجات ذات الصلة (إختياري)

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

امتداد IAC (3.1.1): تجاوز كلمة مرور CPTA

اتبع هذه التعليمات لإنشاء ملحق لخدمة "طلب الجهاز الظاهري من القالب" بغرض تغيير محدد كلمة مرور إدارة VM من العميل إلى مسؤول فني لموفر السحابة.

مصطلحات

CPTA: المسؤول الفني لموفر السحابة

AFC: مكون النموذج النشط (موجود في وحدة مصمم الخدمة)

عند إتمام الخطوات ستكون قد أكملت:

الخطوة 1 - تأكد من أن CPTA لديها التحكم المناسب في الوصول إلى حقول النموذج

الخطوة 2 - إنشاء AFC بقواعد مشروطة للاستخدام على خدمة الملحق، و

الخطوة 3 - أضف مهمة إلى ملحق ما قبل الخدمة للسماح ل CPTA بإضافة كلمة المرور إلى النموذج.

الخطوة 1 - انتقل إلى وحدة "مصمم الخدمة" > القسم الفرعي "مكونات النموذج النشطة" > مجموعة النماذج "المشتركة" > علامة التبويب "SimplePasswordVerification" AFC > "التحكم في الوصول". انقر فوق "تقديم الخدمة"، ضمن "لحظات النظام" في الجزء الأيسر من المنتصف. تأكد من إضافة دور "Cloud Provider Technical Administrator" إلى جزء "Participants" ومنحه حق الوصول للقراءة/الكتابة إلى قاموس "Common: SimplePasswordVerification".

الخطوة 2 - انتقل إلى القسم الفرعي "مصمم الخدمة" > "مكونات النموذج النشطة". إنشاء AFC جديد بدون قاموس، حيث لا حاجة إلى أي. قم بإنشاء قاعدتين شرطيتين كما هو محدد أدناه:

ملخص القاعدة - "الطلب: إخفاء حقول PW"

النوع: القاعدة الشرطية

اسم القاعدة: ترتيب: إخفاء حقول PW

الشروط: اللحظة مساوية لطلب الشراء

الإجراءات:

تعيين قيمة - SimplePasswordVerification.FirstPassword إلى كلمة مرور قيمة حرفية

قم بتعيين قيمة - SimplePasswordVerification.SecondPassword إلى قيمة حرفية أدخل كلمة المرور الافتراضية

إجراء إختياري - SimplePasswordVerification.كافة الحقول

إخفاء الحقول - SimplePasswordVerification.All Fields

إطلاق حدث الحقل/النموذج:

نموذج - على التحميل

نموذج - عند الإرسال

ملخص القاعدة - "تسليم الخدمة: جعل إلزامي لمهمة CPTA"

اسم القاعدة: تسليم الخدمة: جعل إلزامي لمهمة CPTA

الشروط: تساوي اللحظة تسليم الخدمة ويتضمن اسم المهمة إدخال جزء من اسم المهمة

الإجراءات:

جعل إلزامي - SimplePasswordVerification.FirstPassword

جعل إلزامي - SimplePasswordVerification.SecondPassword

إخفاء الحقول - SIBDVirtualDataCenter.كافة الحقول

إخفاء الحقول - SIBDApprovals.كافة الحقول

إخفاء الحقول - DataStore.All Fields

إطلاق حدث الحقل/النموذج:

نموذج - على التحميل

الخطوة 3 - انتقل إلى الوحدة النمطية "مصمم الخدمة" > القسم الفرعي "الخدمات" > مجموعة الخدمات "ملحقات طلب VM" > خدمة "طلب جهاز ظاهري من خدمة ما قبل تقديم القالب".

قم بإضافة مهمة ل CPTA لإدخال كلمة مرور المسؤول وتعيينها على شخص أو قائمة انتظار (كما هو موضح هنا). قم بإرفاق قالب البريد الإلكتروني "الإعلام المعلق لتنفيذ المهمة" بلحظة "الإعلام عند بدء النشاط:" للمهمة.

في علامة تبويب النموذج، قم بإقران AFC المنشأة حديثا من الخطوة 2.

التحقق من الصحة

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

قم بالاختبار من خلال تشغيل الخدمة من نهاية إلى نهاية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة