المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

سير عمل مذكرة التفاهم

المتطلبات الأساسية

فحص الحالة

النسخ الاحتياطي

تثبيت عقدة OSPD الجديدة

تثبيت خادم UCS

تجهيزات ريهات

تركيب صورة Red Hat ISO

تثبيت RHEL

إستعادة السحابة السفلية

تجهيز تثبيت الشبكة الداخلية استنادا إلى النسخ الاحتياطي

إكمال تسجيل Redhat

إستعادة UnderCloud

إعادة اتصال UnderCloud التي تم استعادتها ب Overcloud

التحقق من صحة الاستعادة المكتملة

التحقق من عملية خدمة الهوية (Keystone)

تحميل الصور للإدراك الداخلي للعقدة في المستقبل

إعادة تشغيل السياج

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لاستبدال خادم معيب يستضيف مدير النظام الأساسي ل OpenStack (OSPD) في إعداد Ultra-M. ينطبق هذا الإجراء على بيئة OpenStack باستخدام إصدار NewTon حيث لا يقوم ESC بإدارة Cisco Prime Access Registrar (CPAR) وتثبيت CPAR مباشرة على VM الذي تم نشره على OpenStack.

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل أساسي لحزم الأجهزة المحمولة تم تجميعه في حزم مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه من أجل تبسيط نشر شبكات VNF. OpenStack هو مدير البنية الأساسية الظاهرية (VIM) ل Ultra-M ويتكون من أنواع العقد التالية:

- حوسبة

- قرص تخزين الكائنات - الحوسبة (OSD - الحوسبة)

- ضابط

- OSPD

تم توضيح البنية المعمارية عالية المستوى لتقنية Ultra-M والمكونات المعنية في هذه الصورة:

مخصص هذا المستند لأفراد Cisco المطلعين على نظام Cisco Ultra-M الأساسي ويفصل الخطوات المطلوبة لتنفيذها في نظام التشغيل OpenStack و Redhat.

ملاحظة: يتم النظر في الإصدار Ultra M 5.1.x لتحديد الإجراءات الواردة في هذا المستند.

المختصرات

ممسحة

منهجية الإجراء

OSD

أقراص تخزين الكائنات

OSPD

مدير النظام الأساسي ل OpenStack

محرك الأقراص الثابتة

محرك الأقراص الثابتة

محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة

محرك أقراص في الحالة الصلبة

فيم

مدير البنية الأساسية الظاهرية

VM

جهاز ظاهري

إم

مدير العناصر

UAS

خدمات أتمتة Ultra

uID

المعرف الفريد العالمي

سير عمل مذكرة التفاهم

سير عمل عالي المستوى لإجراء الاستبدال

المتطلبات الأساسية

فحص الحالة

قبل إستبدال خادم OSPD، من المهم التحقق من الحالة الحالية لبيئة النظام الأساسي ل Red Hat OpenStack والتأكد من صحتها لتجنب المضاعفات عند تشغيل عملية الاستبدال.

1. تحقق من حالة مكدس OpenStack وقائمة العقد:

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ openstack stack list --nested

[stack@director ~]$ ironic node-list

[stack@director ~]$ nova list

2. تحقق مما إذا كانت جميع خدمات الشبكة الفرعية في حالة تحميل ونشاط وتشغيل من عقدة OSP-D:

[stack@al03-pod2-ospd ~]$ systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION

neutron-dhcp-agent.service loaded active running OpenStack Neutron DHCP Agent

neutron-metadata-agent.service loaded active running OpenStack Neutron Metadata Agent

neutron-openvswitch-agent.service loaded active running OpenStack Neutron Open vSwitch Agent

neutron-server.service loaded active running OpenStack Neutron Server

openstack-aodh-evaluator.service loaded active running OpenStack Alarm evaluator service

openstack-aodh-listener.service loaded active running OpenStack Alarm listener service

openstack-aodh-notifier.service loaded active running OpenStack Alarm notifier service

openstack-ceilometer-central.service loaded active running OpenStack ceilometer central agent

openstack-ceilometer-collector.service loaded active running OpenStack ceilometer collection service

openstack-ceilometer-notification.service loaded active running OpenStack ceilometer notification agent

openstack-glance-api.service loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) API server

openstack-glance-registry.service loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) Registry server

openstack-heat-api-cfn.service loaded active running Openstack Heat CFN-compatible API Service

openstack-heat-api.service loaded active running OpenStack Heat API Service

openstack-heat-engine.service loaded active running Openstack Heat Engine Service

openstack-ironic-api.service loaded active running OpenStack Ironic API service

openstack-ironic-conductor.service loaded active running OpenStack Ironic Conductor service

openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service loaded active running PXE boot dnsmasq service for Ironic Inspector

openstack-ironic-inspector.service loaded active running Hardware introspection service for OpenStack Ironic

openstack-mistral-api.service loaded active running Mistral API Server

openstack-mistral-engine.service loaded active running Mistral Engine Server

openstack-mistral-executor.service loaded active running Mistral Executor Server

openstack-nova-api.service loaded active running OpenStack Nova API Server

openstack-nova-cert.service loaded active running OpenStack Nova Cert Server

openstack-nova-compute.service loaded active running OpenStack Nova Compute Server

openstack-nova-conductor.service loaded active running OpenStack Nova Conductor Server

openstack-nova-scheduler.service loaded active running OpenStack Nova Scheduler Server

openstack-swift-account-reaper.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Reaper

openstack-swift-account.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Server

openstack-swift-container-updater.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Updater

openstack-swift-container.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Server

openstack-swift-object-updater.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Updater

openstack-swift-object.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Server

openstack-swift-proxy.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Proxy Server

openstack-zaqar.service loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server

openstack-zaqar@1.service loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server Instance 1

openvswitch.service loaded active exited Open vSwitch

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

lines 1-43

lines 2-44 37 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

lines 4-46/46 (END) lines 4-46/46 (END) lines 4-46/46 (END) lines 4-46/46 (END) lines 4-46/46 (END)

النسخ الاحتياطي

1. تأكد من توفر مساحة كافية على القرص قبل إجراء عملية النسخ الاحتياطي. ومن المتوقع أن لا تقل سعتها عن 3.5 جيجابايت.

[stack@director ~]$ df -h

2. قم بتشغيل هذه الأوامر كمستخدم جذري لنسخ البيانات إحتياطيا من العقدة التي تكون تحت السحابة إلى ملف يسمى under cloud-backup-[timestamp].tar.gz.

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

تثبيت عقدة OSPD الجديدة

تثبيت خادم UCS

1. يمكن الرجوع إلى الخطوات الخاصة بتثبيت خادم UCS C240 M4 جديد وخطوات الإعداد الأولي من دليل خدمة وتثبيت الخادم Cisco UCS C240 M4.

2. بعد تثبيت الخادم، قم بإدراج الأقراص الثابتة في الفتحات الخاصة بها على أنها الخادم القديم.

3. سجل الدخول إلى الخادم باستخدام IP لوحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco.

4. قم بإجراء ترقية BIOS إذا لم تكن البرامج الثابتة متوافقة مع الإصدار الموصى به المستخدم سابقا. تم تقديم خطوات ترقية BIOS هنا: دليل ترقية BIOS للخادم المركب على حامل Cisco UCS C-Series.

5. تحقق من حالة محركات الأقراص المادية. يجب أن يكون غير مكون جيدا. انتقل إلى وحدة التخزين > وحدة التحكم RAID النمطية Cisco 12G SAS (slot-HBA) > معلومات محرك الأقراص المادية كما هو موضح في الصورة.

6. إنشاء محرك أقراص افتراضي من محركات الأقراص المادية باستخدام RAID المستوى 1. انتقل إلى وحدة التخزين > وحدة التحكم RAID النمطية Cisco 12G SAS (slot-HBA) > معلومات وحدة التحكم > إنشاء محرك أقراص ظاهري من محركات الأقراص المادية غير المستخدمة كما هو موضح في الصورة.

7. حدد معرف فئة المورد (VD) وقم بتكوين المجموعة كمحرك أقراص تمهيد كما هو موضح في الصورة.

8. تمكين IPMI عبر الشبكة المحلية. انتقل إلى Admin > Communication Services > Communication Services كما هو موضح في الصورة.

9. تعطيل الارتباط التشعبي. انتقل إلى الحوسبة > BIOS > تكوين BIOS > متقدم > تكوين المعالج كما هو موضح في الصورة.

ملاحظة: ترتبط الصورة الموضحة هنا وخطوات التكوين المذكورة في هذا القسم بالإصدار 3.0(3e) من البرنامج الثابت، وقد تكون هناك إختلافات طفيفة إذا كنت تعمل على إصدارات أخرى.

تجهيزات ريهات

تركيب صورة Red Hat ISO

1. سجل الدخول إلى خادم OSP-D.

2. بدء تشغيل وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس.

3. انتقل إلى الوسائط الظاهرية > تنشيط الأجهزة الظاهرية. قبول جلسة العمل وتمكين تذكر الإعداد للاتصالات المستقبلية.

4. انتقل إلى وسائط افتراضية > تخطيط القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقميوتخطيط صورة Red Hat ISO.

5. انتقل إلى الطاقة > إعادة ضبط النظام (التمهيد الدافئ) بالترتيب لإعادة تشغيل النظام.

6. عند إعادة التشغيل، اضغط F6وحددCisco vKVM-Mapped vDVD1.22واضغط على المفتاح Enter.

تثبيت RHEL

ملاحظة: يمثل الإجراء الوارد في هذا القسم إصدارا مبسطا لعملية التثبيت يحدد الحد الأدنى لعدد المعلمات التي يجب تكوينها.

1. حدد الخيار من أجل تثبيت Red Hat Enterprise Linux لبدء التثبيت.

2. انتقل إلى تحديد البرامج > الحد الأدنى للتثبيت فقط.

3. تكوين واجهات الشبكات (eno1 و eno2).

4. انقر على الشبكة واسم المضيف.

- حدد الواجهة التي سيتم إستخدامها للاتصالات الخارجية (إما eno1 أو eno2)

- طقطقة يشكل

- حدد IPv4 Settingstab، وحدد ManualMethod وانقر فوق إضافة

- قم بتعيين هذه المعلمات كما تم إستخدامها سابقا: العنوان و NetMask و البوابة وخادم DNS

5. حدد التاريخ والوقت وحدد منطقتك والمدينة.

6. تمكين وقت الشبكة وتكوين خوادم NTP.

7. حدد وجهة التثبيت واستخدم نظام ملفات ext4 .

ملاحظة:حذف ‘/home/’ وإعادة تحديد موقع السعة أسفل الجذر '/'.

8. تعطيل Kdump

9. تعيين كلمة مرور الجذر فقط

10. بدء التثبيت

إستعادة السحابة السفلية

تجهيز تثبيت الشبكة الداخلية استنادا إلى النسخ الاحتياطي

بمجرد تثبيت الجهاز مع RHEL 7.3 وفي حالة نظيفة، أعد تمكين كافة الاشتراكات/المستودعات المطلوبة لتثبيت المدير وتشغيله.

1. تكوين اسم المضيف.

[root@director ~]$sudo hostnamectl set-hostname <FQDN_hostname>

[root@director ~]$sudo hostnamectl set-hostname --transient <FQDN_hostname>

2. تحرير ملف /etc/hosts.

[root@director ~]$ vi /etc/hosts

<ospd_external_address>  <server_hostname>  <FQDN_hostname>

192.168.247.142  pod2-stack-ospd pod2-stack-ospd.cisco.com

3. التحقق من صحة اسم المضيف.

[root@director ~]$ cat /etc/hostname

pod2-stack-ospd.cisco.com

4. التحقق من تكوين DNS.

[root@director ~]$ cat /etc/resolv.conf

#Generated by NetworkManager

nameserver <DNS_IP>

5. تعديل واجهة بطاقة واجهة الشبكة (NIC) للإمداد.

[root@director ~]$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno1

DEVICE=eno1

ONBOOT=yes

HOTPLUG=no

NM_CONTROLLED=no

PEERDNS=no

DEVICETYPE=ovs

TYPE=OVSPort

OVS_BRIDGE=br-ctlplane

BOOTPROTO=none

MTU=1500

إكمال تسجيل Redhat

1. قم بتنزيل هذه الحزمة لتكوين مدير الاشتراك لاستخدام RH-satellite.

[root@director ~]$ rpm -Uvh http://

/pub/katello-ca-consumer-latest.noarch.rpm

[root@director ~]$ subscription-manager config

2. سجل مع RH-satellite باستخدام هذا ActivityKey ل RHEL 7.3.

[root@director ~]$subscription-manager register --org="<ORG>" --activationkey="<KEY>"

3. لمشاهدة الاشتراك.

[root@director ~]$ subscription-manager list –consumed

4. قم بتمكين المستودعات بنفس طريقة إعادة توجيه OSPD القديمة.

[root@director ~]$ sudo subscription-manager repos --disable=*

[root@director ~]$ subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-rpms --enable=rhel-7-server-extras-rpms --enable=rh

el-7-server-openstack-10-rpms --enable=rhel-7-server-rh-common-rpms --enable=rhel-ha-for-rhel-7-server-rpm

5. قم بإجراء تحديث على نظامك لضمان توفر أحدث حزم النظام الأساسي وأعد تشغيل النظام.

[root@director ~]$sudo yum update -y

[root@director ~]$sudo reboot

إستعادة UnderCloud

بعد تمكين الاشتراك، قم باستيراد ملف tar تحت السحابة الذي تم نسخه إحتياطيا "under cloud-backup-'date +٪f'.tar.gz" إلى الدليل الجذر /root الجديد لخادم OSP-D

"1-" تركيب ملقم مصرف المريء.

[root@director ~]$ yum install -y mariadb-server

2. إستخراج ملف تكوين MariaDB والنسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات. قم بهذه العملية كمستخدم جذري.

[root@director ~]$ tar -xzC / -f undercloud-backup-$DATE.tar.gz etc/my.cnf.d/server.cnf

[root@director ~]$ tar -xzC / -f undercloud-backup-$DATE.tar.gz root/undercloud-all-databases.sql

3. قم بتحرير /etc/my.cnf.d/server.cnf وأخرج التعليق على إدخال عنوان الربط إذا كان موجودا.

[root@tb3-ospd ~]# vi /etc/my.cnf.d/server.cnf

4. بدء تشغيل خدمة MariaDB وتحديث إعداد max_allowed_packet مؤقتا.

[root@director ~]$ systemctl start mariadb

[root@director ~]$ mysql -uroot -e"set global max_allowed_packet = 16777216;"

5. مسح بعض الأذونات (لإعادة إنشائها لاحقا).

[root@director ~]$ for i in ceilometer glance heat ironic keystone neutron nova;do mysql -e "drop user $i";done

[root@director ~]$ mysql -e 'flush privileges'

ملاحظة: إذا تم تعطيل خدمة عداد الحدود القصوى من قبل في الإعداد، فقم بتنفيذ الأمر أعلاه لإزالة "عداد الحدود القصوى".

6. قم بإنشاء حساب StackUser.

[root@director ~]$ sudo useradd stack

[root@director ~]$ sudo passwd stack << specify a password

[root@director ~]$ echo "stack ALL=(root) NOPASSWD:ALL" | sudo tee -a /etc/sudoers.d/stack

[root@director ~]$ sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/stack

7. إستعادة الدليل الرئيسي لمستخدم المكدس.

[root@director ~]$ tar -xzC / -f undercloud-backup-$DATE.tar.gz home/stack

8. قم بتركيب حزم قاعدة السرعة والنظرة السريعة، ثم قم باستعادة البيانات الخاصة بها.

[root@director ~]$ yum install -y openstack-glance openstack-swift

[root@director ~]$ tar --xattrs -xzC / -f undercloud-backup-$DATE.tar.gz srv/node var/lib/glance/images

9. تأكد من أن البيانات مملوكة للمستخدم الصحيح.

[root@director ~]$ chown -R swift: /srv/node

[root@director ~]$ chown -R glance: /var/lib/glance/images

10. قم باستعادة شهادات UnderCloud SSL (إختياري - يجب القيام به فقط إذا كان الإعداد يستخدم شهادات SSL).

[root@director ~]$ tar -xzC / -f undercloud-backup-$DATE.tar.gz etc/pki/instack-certs/undercloud.pem

[root@director ~]$ tar -xzC / -f undercloud-backup-$DATE.tar.gz etc/pki/ca-trust/source/anchors/ca.crt.pem

11. قم بإعادة تشغيل التثبيت تحت السحابة كمستخدم للمكدس، مع التأكد من تشغيله في الدليل الرئيسي لمستخدمي المكدس:

[root@director ~]$ su - stack

[stack@director ~]$ sudo yum install -y python-tripleoclient

12. تأكد من تعيين اسم المضيف بشكل صحيح في /etc/hosts.

13. أعد تثبيت الشبكة الفرعية.

[stack@director ~]$ openstack undercloud install

<snip>

#############################################################################

Undercloud install complete.

The file containing this installation's passwords is at

/home/stack/undercloud-passwords.conf.

There is also a stackrc file at /home/stack/stackrc.

These files are needed to interact with the OpenStack services, and must be

secured.

#############################################################################

إعادة اتصال UnderCloud التي تم استعادتها ب Overcloud

بعد إكمال الخطوات أعلاه، يمكن توقع إستعادة الشبكة الفرعية إتصالها تلقائيا بالسحابة الزائدة. ستستمر العقد في إجراء إستطلاع للتزامن (الحرارة) للمهام المعلقة، باستخدام طلب HTTP بسيط يتم إصداره كل بضع ثوان.

التحقق من صحة الاستعادة المكتملة

أستخدم هذه الأوامر لإجراء فحص صحي لبيئتك التي تمت استعادتها حديثا.

[root@director ~]$ su - stack

Last Log in: Tue Nov 28 21:27:50 EST 2017 from 192.182.255.20 on pts/0

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ nova list

+--------------------------------------+--------------------------+--------+------------+-------------+------------------------+

| ID | Name | Status | Task State | Power State | Networks |

+--------------------------------------+--------------------------+--------+------------+-------------+------------------------+

| 03f15071-21aa-4bcf-8fdd-acdbde305168 | pod2-stack-compute-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.106 |

| 1f725ce3-948d-49e9-aed9-b99e73d82644 | pod2-stack-compute-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.107 |

| fbc13c78-dc06-4ac9-a3c5-595ccc147adc | pod2-stack-compute-2 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.119 |

| 3b94e0b1-47dc-4960-b3eb-d02ffe9ae693 | pod2-stack-compute-3 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.112 |

| 5dbac94d-19b9-493e-a366-1e2e2e5e34c5 | pod2-stack-compute-4 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.116 |

| b896c73f-d2c8-439c-bc02-7b0a2526dd70 | pod2-stack-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.113 |

| 2519ce67-d836-4e5f-a672-1a915df75c7c | pod2-stack-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.105 |

| e19b9625-5635-4a52-a369-44310f3e6a21 | pod2-stack-controller-2 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.120 |

| 6810c884-1cb9-4321-9a07-192443920f1f | pod2-stack-osd-compute-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.109 |

| 26d3f7b1-ba97-431f-aa6e-ba91661db45d | pod2-stack-osd-compute-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.117 |

| 6e4a8aa9-4870-465a-a7e2-0932ff55e34b | pod2-stack-osd-compute-2 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.103 |

+--------------------------------------+--------------------------+--------+------------+-------------+------------------------+

<snip>

[stack@director ~]$ ssh heat-admin@192.200.0.113

Last login: Fri Jul 6 09:02:41 2018 from 192.200.0.1

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Tue Jul 10 10:04:15 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23094282: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1841 kB/s wr, 0 op/s rd, 220 op/s wr

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ exit

logout

Connection to 192.200.0.113 closed.

التحقق من عملية خدمة الهوية (Keystone)

تقوم هذه الخطوة بالتحقق من صحة عمليات خدمة الهوية عن طريق الاستعلام عن قائمة المستخدمين.

[stack@director ~]$ source stackerc

[stack@director~]$ openstack user list

+----------------------------------+------------------+

| ID | Name |

+----------------------------------+------------------+

| 4d93cc08ed314b87b4c6dce95c19558f | admin |

| c499bd1a65d94029804350e3bca19888 | aodh |

| d9b59136b2794ec1b9c18c4f7b95c674 | ceilometer |

| 4650cdca79b44f2b9d2426b7a9df9495 | glance |

| 4a6724a623f4463c971658462b505c8a | heat |

| e18ae9a5b7f14aefb9e93931dcec476e | ironic |

| 9831160669c44c10b04d6f78b7517a55 | ironic-inspector |

| 6a5d6f02b9a74dfb9f679eecfebb28e0 | mistral |

| 462c8ec91fb0485fbc7dfec6d4ecf480 | neutron |

| f3a66d84e39c47a0bdcd14d24bd72816 | nova |

| 1f16ea9035ab424a88d5f34681d3f893 | swift |

| ab4a1e5f62be4609b290c32dc93bfbce | zaqar |

| fac68a166f5f442284f7d06355369c53 | zaqar-websocket |

+----------------------------------+------------------+

[stack@director ~]$ source <overcloudrc>

[stack@director ~]$ openstack user list

+----------------------------------+------------+

| ID | Name |

+----------------------------------+------------+

| 7285a65e0c8c4447b10875d0e9c9da69 | admin |

| c7c78ac31ec24926b3eed79e7f5bd59e | neutron |

| 191c2a293beb48edb4d2c1160c9a0523 | heat |

| 1445a6ef2ae94b6f9365ffbc6b56a231 | gnocchi |

| fb8b006129554c6b8465310fcfc0ba8c | aodh |

| 5afcb816f93b4f20998c9edaf3b143a0 | nova |

| 37444af1295344809eca6058a782f871 | glance |

| e74d2d9e59f34ddfb4408a8beb88db7b | ceilometer |

| 9baab90178c141478ce7c0084e930f40 | cinder |

| 5a964c651c11402284eecb0e8f40ee33 | heat-cfn |

| 6d49ebae55da432580943d6080efcf90 | swift |

| 41a666fe64c64df593d73b4f467885be | core |

| ab004ba966bf4ddc92783fbb6045e48b | cpar |

| fce5b5c5dc7647ccbc2170b56a64db33 | cpardemo |

| 28ead2dab0ef486ba449b441715a3e04 | pcrf |

| 0aac4107e3d443dc93ca62c3928a1998 | pcrfdemo |

+----------------------------------+------------+

تحميل الصور للإدراك الداخلي للعقدة في المستقبل

1. تحقق من صحة /httpboot كافة هذه الملفات "inspector.ipxe، agent.kernel، agent.ramdisk"، في حالة عدم متابعة الخطوات التالية لتحديثها في الصورة.

[stack@director ~]$ ls /httpboot

inspector.ipxe

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ cd images/

[stack@director images]$ openstack overcloud image upload --image-path /home/stack/images

Image "overcloud-full-vmlinuz" is up-to-date, skipping.

Image "overcloud-full-initrd" is up-to-date, skipping.

Image "overcloud-full" is up-to-date, skipping.

Image "bm-deploy-kernel" is up-to-date, skipping.

Image "bm-deploy-ramdisk" is up-to-date, skipping.

[stack@director images]$ ls /httpboot

agent.kernel agent.ramdisk inspector.ipxe

[stack@director images]$

إعادة تشغيل السياج

سيكون وضع السياج في حالة توقف بعد إستعادة OSPD، وسيمكن الإجراء الوارد أدناه وضع السياج.

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs property set stonith-enabled=true

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$sudo pcs stonith show

معلومات ذات صلة

- نسخ المدير إحتياطيا واستعادته ضمن السحابة

- مبارزة عقد وحدات التحكم

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems