المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مثال على عملية إرجاع بيانات مختلطة عن بعد وبيئة ثنائية الإتجاه

عملية إتخاذ القرار الخاصة بمودم الكبل لمعرفة ما إذا كان النظام عبارة عن إرجاع telco أو مسار إرجاع ثنائي الإتجاه

تبديل الأوضاع في مودم Telco-Return مزدوج تلقائيا

طرق تبديل مودم الكبل المزدوج من telco-return إلى أوضاع الاتجاهين يدويا

إستخدام ملف تكوين DOCSIS

إستخدام SNMP

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند كيفية تنفيذ نقل من سيناريو Telco-Return (أحادي الإتجاه) إلى مسار إرجاع التردد اللاسلكي (RF) ثنائي الإتجاه. في سيناريو المحطة المزدوجة الإتجاه، تستخدم أجهزة مودم الكبلات مسار إرجاع RF بدلا من بروتوكول نقطة إلى نقطة غير متزامن (PPP) عبر شبكة الهاتف المحولة العامة (PSTN) (راجع الشكل 1). عادة ما يتم إجراء عملية التوصيل هذه بعد أن يقوم مصنع الكبلات بترقية مكبرات أحادي الإتجاه الخاصة به إلى ثنائي الإتجاه وبالتالي يمكن أن يدعم إرسال RF في كل من مساري الإرسال والإرجاع. ويتمثل التحدي الذي يواجه مشغلي الخدمة المتعددين (MSOs) في إجراء عملية النقل بأقل تأثير ممكن على المشتركين المدفوعة الأجر في شبكة ألياف متحدة المحور هجينة مباشرة (HFC).

شكل 1 - رسم بياني Telco-Return

إن القدرة على تنفيذ مثل هذا الخفض تبدو معقدة من الناحية المادية، وربما تقاطع الخدمة بسبب خسارة الاتصال بالإنترنت لفترات أطول من المرغوب. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال إذا تم تنفيذه بشكل صحيح. وذلك لأن نظام توصيل المودم الكابلي (CMTS) من Cisco uBR7246 يمكن أن يدعم كلا الوضعين: وضع إرجاع Telco-Return ووضع مسارات إرجاع ثنائية الإتجاه في نفس الوقت على نفس وحدة الاستقبال والبث نفسه.

ملاحظة: من المهم أن تعرف أنه قبل تحويل جميع أجهزة المودم إلى مزدوجة الإتجاه، يجب عليك تحديد تردد البث بعناية (المثال يستخدم 2400000 ميجاهرتز). تأكد أيضا من أن مسار الإرجاع متاح ونظيف باستخدام محلل الطيف. لمعرفة كيفية قياس الخادم، ارجع إلى الأسئلة المتداولة حول الكبل. عند إجراء عملية قطع الاتصال من Telco-Return إلى ثنائية الإتجاه، يوصى أولا بتجربة عملية قطع الاتصال باستخدام عدد قليل من أجهزة مودم الكبلات داخل وحدة الاستقبال والبث الخاصة بمصنع الكبلات وعينة صغيرة في الحقل. ويمكن القيام بذلك في البداية كاختبار للتحقق من وجود أي مشاكل في مسار العودة قبل تنفيذ عملية القطع.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

يستخدم هذا المستند إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- uBR7223 مع برنامج Cisco IOS® Software 12.0(5)T

- Cisco Network Registrar (CNR)، الإصدار 3.5.3

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

مثال على عملية إرجاع بيانات مختلطة عن بعد وبيئة ثنائية الإتجاه

يوضح هذا الجزء من تكوين CMTS الأوامر الضرورية ذات الصلة ب Telco-Return.

interface Cable2/0

ip address 10.10.169.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.10.168.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

cable helper-address 172.16.135.20

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no keepalive

cable insertion-interval automatic 25 500

cable dhcp-giaddr policy

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 117000000

cable upstream 0 frequency 24000000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 range-backoff 0 6

no cable upstream 0 shutdown

cable Telco-Return enable

cable Telco-Return spd 1 factory-default

cable Telco-Return spd 1 threshold 255

cable Telco-Return spd 1 dial-timer 1200

cable Telco-Return spd 1 manual-dial

cable Telco-Return spd 1 dhcp-authenticate

cable Telco-Return spd 1 dhcp-server 172.16.135.20

cable Telco-Return spd 1 ppp-authenticate pap

cable Telco-Return spd 1 phonenum 2489888

cable Telco-Return spd 1 username test

cable Telco-Return spd 1 password test

!

للحصول على تكوين كامل من Telco-Return شرح الأوامر المستخدمة في المثال السابق، ارجع إلى Telco-Return لموجه النطاق الترددي العام من السلسلة Cisco uBR7200 Series.

ويكون المثال التالي ملف تعريف جودة خدمة الكبل وshow cable modem output فيما يتعلق بالتكوين العامل. يعرض الإخراج مثالا على Telco-Return المختلط والبيئات المزدوجة الإتجاه في نفس CMTS. لاحظ أن جميع أجهزة مودم الكبل الموضحة هنا موجودة في واجهة الكبل نفسها (Cable2/0).

ملاحظة: أجهزة المودم التي تحتوي على T هي ل Telco-Return وتلك التي تحتوي على U0 هي لأجهزة المودم ثنائية الإتجاه باستخدام منفذ UpStream 0. كلا الوضعين على نفس كابل واجهة بطاقة MC16C2/0.

ubr7223#show cable modem

Interface   Prim Online    Timing     Rec       QoS    CPE IP address      MAC address

Sid   State    Offset     Power

Cable2/0/T  94   online     0          0.00     3      2   10.10.169.151     0020.4066.b6b0

Cable2/0/T  95   online     0          0.00     3      1   10.10.168.18      0020.4061.db5e

Cable2/0/T  96   online     0          0.00     3      1   10.10.169.240     0020.4066.b644

Cable2/0/U0 97   online    307         0.25     4      1   10.10.168.108     0020.4002.fc7c

Cable2/0/T  98   online     0          0.00     3      1   10.10.169.245     0020.4003.65fe

Cable2/0/U0 99   online    332         0.25     4      0   10.10.168.110     0020.400b.9b40

Cable2/0/U0 100  online    277         0.25     4      1   10.10.169.114     0020.4002.ff42

Cable2/0/T  101  online     0          0.00     3      1   10.10.169.175     0020.4066.b6c8

Cable2/0/U0 102  online    272         0.25     4      1   10.10.168.115     0020.400b.9b84

Cable2/0/T  103  online     0          0.00     3      1   10.10.168.204     0020.4003.6788

Cable2/0/T  104  online     0          0.00     3      1   10.10.168.66      0020.400b.9af6

Cable2/0/T  105  online     0          0.00     3      1   10.10.169.107     0020.4065.d75e

Cable2/0/T  106  online     0          0.00     3      2   10.10.168.193     0020.4065.9148

Cable2/0/T  107  online     0          0.00     3      2   10.10.168.96      0020.4066.d2b0

Cable2/0/T  108  online     0          0.00     3      1   10.10.169.118     0020.4003.7110

Cable2/0/T  109  online     0          0.00     3      1   10.10.168.202     0020.4003.6b22

Cable2/0/U0 111  online    227         0.25     4      1   10.10.169.117     0020.4002.fd0e

Cable2/0/T  112  online     0          0.00     3      0   10.10.169.127     0020.4062.1ba0

Cable2/0/T  113  online     0          0.00     3      1   10.10.169.109     0020.400b.9a22

Cable2/0/T  114  online     0          0.00     3      1   10.10.168.229     0020.4061.65ee

Cable2/0/T  115  online     0          0.00     3      1   10.10.169.173     0020.4002.ffb4

Cable2/0/T  116  online     0          0.00     3      1   10.10.169.38      0020.407e.a54c

Cable2/0/T  117  online     0          0.00     3      1   10.10.168.77      0020.4084.1780

من النقاط المثيرة للاهتمام أن كلا الوضعين (Telco-Return و two-way) يستخدمان ملفات تكوين DOCSIS مختلفة، كما هو موضح في ملف تعريف جودة خدمة إخراج العرض بالمقارنة مع الأمر show cable modem. تستخدم جميع أجهزة المودم Telco-Return عبر الإنترنت جودة الخدمة #3 والاتجاهين جودة الخدمة #4.

في هذا المثال، هناك ملفا تكوين DOCSIS. يستخدم أحد الملفات Telco-Return مع QoS #3، ويستخدم الملف الآخر طريقين مع QoS #4.

ubr7223#show cable qos profile

Service Prio   Max         Guarantee   Max         Max tx     TOS   TOS    Create     B

class          upstream    upstream    downstream  burst      mask  value  by         priv

bandwidth   bandwidth   bandwidth                                      enab

1       0      0           0           0           0           0x0  0x0    cmts(r)    no

2       0      64000       0           1000000     0           0x0  0x0    cmts(r)    no

3       1      128000      0           512000      0           0x0  0x0    cm         no

4       7      32000       0           265000      0           0x0  0x0    cm         no

عملية إتخاذ القرار الخاصة بمودم الكبل لمعرفة ما إذا كان النظام عبارة عن إرجاع telco أو مسار إرجاع ثنائي الإتجاه

تمتلك الأجهزة العامة (GI) SURFboard SB2100D ومودم 3100D القدرة على تنفيذ كلا الاتجاهين والإرجاع عن بعد. يمثل "الطراز D" طراز 2100D و 3100D إمكانية الإمكانات المزدوجة. عند خروج المودم المزدوج من عبوته وتثبيته في النظام لأول مرة، فإنه يتم تهيئته في حالة غير معروفة. في الحالة غير المعروفة، يستمع مودم الكبل للرسائل الموجودة في الخادم لمعرفة كيفية الحصول على تدفق. إذا سمع مودم الكبل واصفي قناة البث (UCD) فإنه يحاول إجراء اتصال على مسار إرجاع التردد اللاسلكي. إذا سمع مودم الكبل واصفي قناة الهاتف (TCD) فإنه يحاول إنشاء اتصال للتحميل باستخدام مودم PPP الداخلي (داخل مودم GI) عبر PSTN بعد الفشل في الحصول على مسار إرجاع RF للتدفق المستمر. عادة، تبحث أجهزة مودم كبل GI المزدوجة عن UCDs أولا. إذا كان مودم الكبل يستخدم Telco-Return، لا يتم تلقي رسالة UCD. يبدأ مودم الكبل في البحث عن TCDs.

تبديل الأوضاع في مودم Telco-Return مزدوج تلقائيا

لا يملك المودم Telco-Return الثنائي D القدرة على التبديل تلقائيا بين الأوضاع. بمجرد أن يحصل مودم الكبل المزدوج على تدفق البيانات بنجاح، فبغض النظر عن الوضع، يبقى المودم المزدوج في هذا الوضع حتى يعدله مشغل النظام. لا يملك الطرازان SB2100D و SB3100D القدرة على التبديل تلقائيا بين وضعي التردد اللاسلكي (RF) والإرجاع عن بعد. بمجرد تسجيل المودم في وضع Telco-Return، فإنه يتجاهل UCDs.

طرق تبديل مودم الكبل المزدوج من telco-return إلى أوضاع الاتجاهين يدويا

قد يستخدم مشغل النظام ثلاث طرق مختلفة لتغيير المودم المزدوج إلى وضع الإرسال ثنائي الإتجاه RF:

- إستخدام ملف تكوين DOCSIS

- إستخدام SNMP

- إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية

إستخدام ملف تكوين DOCSIS

يمكن تعديل ملف تكوين DOCSIS. قم بتغيير قيمة معرف قناة الخادم التي تملي الوضع:

- 0 = Telco-Return

- 1 أو أكبر = إرجاع التردد اللاسلكي

الشكل 2 - مكون DOCSIS CPE v3.0a من Cisco

هذا التقاط شاشة ل Cisco DOCSIS Configurator V3.0 يستخدم لتعيين معرف قناة الخادم لمسار إرجاع التردد اللاسلكي.

لإجراء إختصار، يمكنك إنشاء ملف تكوين DOCSIS أو ملفين. يعتمد ذلك على مدى سرعة إجراء الانتقال. إذا كنت تريد تغيير جميع أجهزة المودم من Telco-Return إلى two-way في خطوة واحدة، ستحتاج فقط إلى تحرير ملف تكوين DOCSIS الحالي ل Telco-Return في حقل معرف قناة الخادم (راجع الشكل 2) من 0 إلى إما 1 أو فارغ. بعد ذلك، تقوم بتشغيل أجهزة المودم لإجبارها على الإمساك بالمعلمات الجديدة. يتيح هذا الوضع ثنائي الإتجاه. إذا كنت ترغب في إجراء تقليل أكثر تدرجا، حيث يتم تحويل نسبة مئوية فقط من أجهزة مودم Telco-Return إلى ثنائية الإتجاه، فأنت بحاجة إلى ملفين لتكوين DOCSIS، كما هو موضح في الشكل 2. كما أنه من الضروري تمكين معالجة فئة العميل على CNR. ولتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، يوصى بإجراء الخفض تدريجيا في بيئة إنتاج.

إستخدام SNMP

الطريقة الثانية هي تبديل الوضع عبر بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) باستخدام قاعدة معلومات الإدارة العامة (MIB) التي توفرها اللجنة الثلاثية: TelcoReturnCable-DEVICE-MIB.

باستخدام كائن قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاص ب docsTrCmMode، يمكنك ضبط تحديد الخادم كما هو موضح في جدول قيمة خصائص قاعدة معلومات الإدارة. يمثل هذا الكائن، والذي يحتوي على معرف المستخدم (OID) 1.3.6.1.2.10.128.1.1.2، وضع تشغيل مودم الكبل. قد يكون مودم الكبل يعمل في هذه الأوضاع بقيم عدد صحيح لقاعدة معلومات الإدارة (MIB) كما هو موضح في هذا الجدول.

نمط

قيمة عدد صحيح لقاعدة معلومات الإدارة

غير ذلك

1

Telco-Return

2

منحىان

3

باستخدام أداة تكوين DOCSIS (راجع الشكل 3)، يمكنك تعيين كائن قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاصة ب docsTrCmMode من وضع Telco-Return إلى وضع ثنائي الإتجاه أثناء عملية التبديل من خلال تعيين قيمة عدد صحيح تساوي 3.

شكل 3 - مكون DOCSIS CPE v3.0a من Cisco

هذا التقاط شاشة لاستخدام مكون DOCSIS الإصدار 3.0 من Cisco لإعداد قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاصة ب docTrCmMode.

هذا جزء من تعريف قاعدة معلومات الإدارة الذي يحتوي على MIB object docsTrCmMode:

Name: docsTrCmMIB

Type: MODULE-IDENTITY

OID: 1.3.6.1.2.1.10.128

Full path:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).docsTrCmMIB(128)

Module: TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB

Parent: transmission

First child: docsTrCmMIBObjects

Prev sibling: docsIfMib

Last updated: July 28, 98 at 09:20 GMT (9807280920Z)

Organization: 3Com - Cable Access

Contact:   Jack Fijolek/Srinivyasa Murthy  Adiraju

Postal: 3Com

3800 Golf Road

Rolling Meadows, IL 60008

Tel:    +1 847 2622201  +1 847 2622205

Fax:    +1 847 2620258

E-mail: Srinivyasa_Adiraju@3Com.com

Description: Telco-Return MIB for Data Over Cable Access modems and termination systems

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية

تتضمن هذه الطريقة مودم الكبل والكمبيوتر الشخصي.

الطريقة الثالثة للتبديل من وضع Telco-Return إلى وضع الاتجاهين هي إعادة ضعك إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ويتم تحقيق هذه الطريقة باستخدام صفحة ويب لواجهة مستخدم مدير تكوين HTML. باستخدام هذه الأداة، يمكنك جعل المودم يعتقد أنه "خارج من الصندوق مباشرة" في حالة غير معروفة. في هذه الحالة غير المعروفة، يقوم المودم بفحص مسار الإرجاع الأفضل على التمهيد التالي.

عند إعادة ضبط المودم على إعدادات المصنع الافتراضية، فإنه يستمع إلى UCDs ويحاول إجراء اتصال في إرجاع التردد اللاسلكي. إذا تعذر على المودم العثور على مسار للتحميل، فإنه يستمع إلى TCDs.

للوصول إلى واجهة مستخدم مدير تكوين HTML، أكمل الخطوات التالية:

1. قم بتوصيل كبل إيثرنت متناظر من الكمبيوتر الشخصي لديك بمنفذ إيثرنت RJ-45 لمودم كبل GI Telco-Return المزدوج.

2. اكتب http://192.168.100.1/config.html في المستعرض الخاص بك.

3. قم بتكوين خصائص TCP/IP باستخدام عنوان IP على الشبكة الفرعية نفسها مثل 192.168.100.0/24.

على سبيل المثال، يمكنك تعيين عنوان IP 192.168.100.2 بقناع 255.255.255.0، وبوابة افتراضية 192.168.100.1. بمجرد تعيين خصائص TCP/IP، ويمكنك إختبار اتصال عنوان IP 192.168.100.1 من الكمبيوتر الشخصي لديك، يجب أن تكون قادرا على تشغيل أداة التشخيص باستخدام مستعرض. يتم فتح صفحة "إدارة تكوين HTML التشخيصية" وتسمح لك بإعادة ضبط المودم إلى إعدادات المصنع الافتراضية. الشكل 4 يوضح كيفية إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية بالنقر فوق زر إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية. لاحظ أن هذه الصورة تظهر الجزء السفلي فقط من صفحة ويب.

ملاحظة: هذه الطريقة هي الأقل تفضيلا لأنه يجب أن يكون لديك مستخدمون نهائيون (مشتركون) مشتركون في عملية القطع، أو قد يتم إرسال مهندسين ميدانيين إلى موقعك لإجراء عملية القطع.

الشكل 4 - إعادة ضبط إلى شاشة المصنع على مودم SurfBoard SB3100D Telco-Return

معلومات ذات صلة

- Telco-Return لموجه النطاق الترددي العام من السلسلة Cisco uBR7200

- إرجاع الهاتف لموجه كابل Cisco uBR7200 Series

- إدارة الطيف المحسنة والرجوع عبر الهاتف لموجه كابل Cisco uBR7200 Series

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems