المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

أسباب إزالة مودم كبل من شاشة عرض مودم العرض

مودم الكبل غير متصل لأكثر من 24 ساعة

يتم إيقاف تشغيل واجهة الكبل أو منفذ الخادم أو إعادة تحميل CMTS

أسباب إزالة CPE من شاشة العرض show interface cable x/y modem z

الأمر clear cable host

انتهاء صلاحية إدخال CPE ARP بسبب انتهاء مهلة ARP

إزالة مودم الكبل المرتبط ب CPE

ملخص

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر نظام توصيل المودم الكابلي (CMTS) من Cisco مجموعة متنوعة من الطرق للتمكن من مراقبة حالة وحالة أجهزة مودم الكبلات وأجهزة واجهة العميل (CPE) المتصلة بها. يقوم CMTS بتخزين المعلومات حول أجهزة مودم الكبلات و CPEs في قاعدة بيانات داخلية حتى تتمكن أوامر CLI، مثل show cable modem وshow interface cable x/Y modem Z، بالإضافة إلى استعلامات SNMP، من الكشف عن معلومات حول أجهزة مودم الكبل و CPE. يتحدث هذا المستند عن الظروف التي ستتم بموجبها إزالة مودم الكبل أو جهاز CPE من قاعدة البيانات الداخلية ل CMTS.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

المعلومات الواردة في هذا المستند ذات صلة بسلسلة Cisco uBR من منتجات CMTS، والتي تتضمن:

- uBR10000

- uBR7100

- uBR7200

- uBR7200VXR

تم التقاط عرض الجلسة في هذا المستند من Cisco uBR7114 CMTS التي تشغل برنامج 12.1(8)EC Cisco IOS®.

أسباب إزالة مودم كبل من شاشة عرض مودم العرض

يعد الأمر show cable modem هو الأمر الأساسي Cisco IOS CLI الذي يتم إستخدامه لمراقبة حالة أجهزة مودم الكبل المتصلة ب Cisco CMTS. هناك عدد من أوامر CLI الأخرى التي تعرض أيضا حالة أجهزة مودم الكبلات، بالإضافة إلى عدد من متغيرات SNMP MIB. يتحدث هذا القسم من المستند عن أسباب إمكانية إزالة مودم كبل من الإخراج، أو نتائج هذه الأوامر.

يتم عرض عينة من الأمر show cable modem أدناه. لاحظ أن على CMTS مكتظ بالسكان يمكن أن يكون مخرجات هذا الأمر طويلة جدا.

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U1 3    online(pt) 2809    0.25  5   0   10.111.111.11   0001.9659.44a3

Cable1/0/U0 4    online(pt) 2809    0.75  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

مودم الكبل غير متصل لأكثر من 24 ساعة

سيظل مودم الكبل مدرجا في شاشة عرض مودم الكبل حتى يتم وضع علامة عليه كغير متصل لأكثر من 24 ساعة. هذه الفترة الزمنية غير قابلة للتكوين.

من الممكن معرفة المدة التي تم خلالها وضع علامة على مودم الكبل كغير متصل من خلال تنفيذ الأمر show cable modem offline.

في الجلسة أدناه، نشاهد مودم كبل بعنوان MAC 0001.9659.44a3 تم وضع علامة عليه كغير متصل بالإنترنت لمدة 24 ساعة تقريبا.

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U0 1    online(pt) 2812    0.25  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

Cable1/0/U1 2    offline    2815   -0.25  2   0   10.111.111.11   0001.9659.44a3

uBR7114# show cable modem offline

Interface   MAC address    Prim Previous  Offline          Rx     Rx    SM

Sid  State     Time             Power  SNR   Exhaust

Count

Cable1/0/U0 0001.9659.44a3 2    online    Sep 27 11:10:03  -0.25  26.52 1

uBR7114# show clock

11:09:27.672 UTC Fri Sep 28 2001

ملاحظة: وقت عدم اتصال المودم قبل أقل من 24 ساعة بقليل مقارنة بالوقت الحالي للساعة. إذا انتظرنا لبضع دقائق حتى يصبح مودم الكبل غير متصل بالإنترنت لأكثر من 24 ساعة، فسيتم إزالة مودم الكبل من الجداول الداخلية ل CMTS ومن إخراج الأمر show cable modem.

uBR7114# show clock

11:15:39.512 UTC Fri Sep 28 2001

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U1 1    online(pt) 2812    0.25  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

uBR7114# show cable modem offline

Interface   MAC address    Prim Previous  Offline          Rx     Rx    SM

Sid  State     Time             Power  SNR   Exhaust

Count

الآن بعد أن ظل مودم الكبل غير متصل لأكثر من 24 ساعة قام CMTS بإزالته من قاعدة البيانات الداخلية الخاصة به ولم يعد مرئيا في عرض مودم العرض.

يتم إيقاف تشغيل واجهة الكبل أو منفذ الخادم أو إعادة تحميل CMTS

الظروف الأخرى التي ستتم فيها إزالة مودم كبل من شاشة عرض مودم الكبل هي حيث:

- يكون منفذ الواجهة أو الخادم الذي يتم توصيل مودم الكبل به قيد الإيقاف المؤقت

- تمت إزالة الواجهة فعليا من CMTS

- تم إعادة تحميل CMTS

- CMTS يتم تدوير الطاقة

في تسلسل الأحداث الموضحة أدناه، يتم إيقاف تشغيل واجهة الكبل ثم إعادة تنشيطها. ستختفي أجهزة مودم الكبل المرتبطة بواجهة الكبل هذه من شاشة عرض مودم الكبل حتى تصبح قادرة على الاتصال مرة أخرى.

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U1 3    online(pt) 2809    0.25  5   0   10.111.111.11   0001.9659.44a3

Cable1/0/U0 4    online(pt) 2809    0.75  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

All of the active Cable Modems are connected to downstream interface cable 1/0.

uBR7114# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

uBR7114(config)# interface cable 1/0

uBR7114(config-if)# shutdown

!--- Interface cable 1/0 is administratively shutdown.

uBR7114(config-if)# end

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Now no cable modems appear in the show cable modem display.

في تسلسل الأحداث الموضحة أدناه، يتم إيقاف تشغيل منفذ تدفق واجهة الكبل المرتبط بمودم الكبل وجهاز CPE. هذا يسبب أن يختفي مدخل ل فقط الكبل مودم يربط إلى الإيقاف عمل تدفق ميناء.

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U1 3    online(pt) 2809    0.25  5   0   10.111.111.11   0001.9659.44a3

Cable1/0/U0 4    online(pt) 2809    0.75  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

One of the Cable Modems shown is connected to Upstream Port 0,

and the other is connected to Upstream Port 1.

uBR7114# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

uBR7114(config)# interface cable 1/0

uBR7114(config-if)# cable upstream 1 shutdown

!--- Upstream port 1 has been shutdown but Upstream port 0 is still active.

uBR7114(config-if)# end

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U0 4    online(pt) 2809    0.75  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

The Cable Modem connected to Upstream Port 1 has been removed from the

show cable modem display.

أسباب إزالة CPE من شاشة العرض show interface cable x/y modem z

الأمر show interface cable x/y modem z هو أمر Cisco IOS مخفي يعرض CPE على واجهة الكبل X/Y المتصلة بمودم الكبل باستخدام معرف الخدمة Z. إذا تم تعيين Z على القيمة الخاصة 0، فسيقوم الأمر بعرض جميع CPE المتصلة بواجهة الكبل X/Y.

هنا عينة إنتاج يبدي كلا شكل من الأمر.

أولا، نستخدم نموذج الأمر الذي يعرض جميع أجهزة مودم الكبل و CPE المتصلة بواجهة الكبل 1/0. يمكن أن يكون مخرجات هذا الأمر طويلة جدا على CMTS مكتظ بالسكان.

uBR7114# show interface cable 1/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

3     11         modem     up        10.111.111.11 dhcp      0001.9659.44a3

4     11         host      unknown   192.168.111.10dhcp      0050.7307.a34e

4     11         modem     up        10.111.111.10 dhcp      0001.9649.4445

وبعد ذلك، نرى شكل الأمر الذي يظهر فقط مودم الكبل وأجهزة CPE التي تنتمي إلى SID 4. ينتج هذا الشكل من الأمر مخرجات أقل بكثير من النموذج أعلاه على CMTS مكتظ.

uBR7114# show interface cable 1/0 modem 4

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

4     11         host      unknown   192.168.111.10dhcp      0050.7307.a34e

4     11         modem     up        10.111.111.10 dhcp      0001.9649.4445

الأمر clear cable host

أفضل طريقة لإزالة إدخال لجهاز CPE يدويا من شاشة عرض كبل الواجهة X/Y modem Z هي إستخدام عنوان <mac-address لمضيف الكبل الواضح | ip-address>أمر.

في تسلسل الأحداث الموضحة أدناه، يحتوي مودم الكبل مع SID 4 على جهاز CPE واحد بعنوان MAC 0050.7307.a34e متصل به.

uBR7114# show cable modem 10.111.111.10

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U0 4    online(pt) 2809    0.50  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

uBR7114# show interface cable 1/0 modem 4

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

4     11         host      unknown   192.168.111.10dhcp      0050.7307.a34e

4     11         modem     up        10.111.111.10 dhcp      0001.9649.4445

uBR7114# clear cable host 0050.7307.a34e

!--- Could have specified CPE IP address instead.

uBR7114# show interface cable 1/0 modem 4

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

4     11         modem     up        10.111.111.10 dhcp      0001.9649.4445

Now that the clear cable host command has been executed,

the CPE device has disappeared from the show interface cable X/Y modem Z display.

uBR7114# show cable modem 10.111.111.10

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U0 4    online(pt) 2809    0.50  5   0   10.111.111.10   0001.9649.4445

وبالإضافة إلى ذلك، يظهر الأمر show cable modem الآن أن هناك 0 CPE متصلة بمودم الكبل.

انتهاء صلاحية إدخال CPE ARP بسبب انتهاء مهلة ARP

قد يبقى جهاز CPE مسجلا مع CMTS ومسرودا في الأمر show interface cable x/Y modem z طالما أن CMTS يحتوي على إدخال ARP صالح لجهاز CPE. لذلك، عندما ينتهي إدخال ARP لجهاز CPE بسبب انتهاء مهلة ARP، سيختفي إدخال CPE أيضا من الأمر show interface cable x/y modem z. مهلة ARP الافتراضية لواجهة كبل CMTS هي 4 ساعات، أو 240 دقيقة. يمكن تعديل هذا المؤقت باستخدام أمر واجهة موجه المهلة ARP <ثوان>.

في تسلسل الأحداث أدناه، يحتوي مودم الكبل مع SID 1 على جهاز CPE متصل به بعنوان MAC 050.7307.a34e. تم قطع اتصال جهاز CPE هذا بمودم الكبل أو تم إيقاف تشغيله لمدة 4 ساعات تقريبا. يوشك إدخال ARP لجهاز CPE هذا على الانتهاء. بمجرد أن ينتهي إدخال ARP، سيقوم CMTS بإزالة إدخاله لجهاز CPE هذا من شاشة العرض show interface cable x/y modem z.

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U0 1    online(pt) 2812   -0.75  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

Cable1/0/U1 2    online(pt) 2810    0.50  5   0   10.111.111.11   0001.9659.44a3

The Cable Modem with SID 1 has one CPE device connected.

uBR7114# show interface cable 1/0 modem 1

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

1     10         host      unknown   192.168.111.10dhcp      0050.7307.a34e

1     10         modem     up        10.111.111.10 dhcp      0001.9649.4445

The CPE device has an IP address of 192.168.111.10 and a MAC address of 0050.7307.a34e

uBR7114# show ip arp 192.168.111.10

Protocol  Address         Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  192.168.111.10       238   0050.7307.a34e  ARPA   Cable1/0

بما أن عمر إدخال ARP المرتبط بجهاز CPE هو 238 دقيقة، ومهلة ARP الافتراضية لواجهة الكبل 1/0 هي 240 دقيقة (4 ساعات)، وفي دقيقتين سيحاول CMTS تحديث إدخال ARP لجهاز CPE. إذا فشل CMTS في تحديث إدخال ARP بسبب إيقاف تشغيل CPE أو قطع إتصاله، فسيختفي إدخال ARP الخاص بالجهاز. لاحظ أننا قمنا بقطع اتصال جهاز CPE عمدا.

uBR7114# show clock

00:39:50.152 UTC Sat Sep 29 2001

uBR7114# show clock

00:45:54.472 UTC Sat Sep 29 2001

uBR7114# show ip arp 192.168.111.10

uBR7114#

بعد انتظار لمدة خمس دقائق، نرى أن مهلة ARP قد انتهت لجهاز CPE لعدم وجود إدخال في جدول ARP ل CPE.

uBR7114# show interface cable 1/0 modem 1

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

1     10         modem     up        10.111.111.10 dhcp      0001.9649.4445

إزالة مودم الكبل المرتبط ب CPE

يتمثل الظرف الأخير الذي قد تتم بموجبه إزالة إدخال CPE من شاشة عرض كبل الواجهة show cable x/Y modem z في حالة إزالة مودم الكبل المرتبط ب CPE من قائمة show cable modem لأحد الأسباب المدرجة في القسم أعلاه الذي يتعامل مع أجهزة مودم الكبل. وهذا يتضمن إيقاف تشغيل واجهة الكبل أو منفذ تدفق البيانات (CPE) المتصل به جهاز CPE، أو إزالة واجهة الكبل من CMTS بشكل فعلي، أو إعادة تحميل CMTS.

ملخص

سيظل مودم الكبل كإدخال في قواعد البيانات الداخلية ل Cisco CMTS حتى يصبح مودم الكبل غير متصل لأكثر من 24 ساعة متواصلة، أو حتى يتم إيقاف تشغيل منفذ الكبل المقترن به.

يبقى جهاز CPE كإدخال في قواعد البيانات الداخلية ل Cisco CMTS إلى أن ينتهي إدخال ARP الخاص به أو تتم إزالته باستخدام الأمر clear cable host. وبالإضافة إلى ذلك، إذا تمت إزالة مودم الكبل الذي يقترن به جهاز CPE، فسيتم إزالة جهاز CPE كذلك.

معلومات ذات صلة

- يتعذر على CPE الاتصال به

- أستكشاف أخطاء أجهزة مودم كبل uBR وإصلاحها غير متوفرة عبر الإنترنت

- الدعم الفني - Cisco Systems