المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين

التحقق

معلومات ذات صلة

المقدمة

بشكل عام تعمل الجسور عند طبقة إرتباط البيانات (الطبقة 2) من النموذج المرجعي لاتصال النظام المفتوح (OSI). سيقوم الجسر بتصفية أو إعادة توجيه أو تدفق إطار قادم بناء على عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) الخاص بذلك الإطار.

التوصيل هو التكوين الافتراضي الذي تحصل عليه أجهزة مودم الكبلات عند وصولها إلى الإنترنت.

في تطبيقات التوصيل، يعمل موجه الوصول إلى كابل Cisco uBR900 Series كجسر شفاف حتى 254 جهازا على منفذ الإيثرنت عند تشغيل برنامج Cisco IOS® Software الإصدار 12.0.5T1 والإصدارات الأحدث. تدعم الإصدارات السابقة من برنامج Cisco IOS software ثلاثة أجهزة كحد أقصى على منفذ الإيثرنت لموجه سلسلة Cisco uBR900.

تم إختبار هذا التكوين باستخدام uBR904 تشغل برنامج IOS الإصدار 12.0(7)T من Cisco IOS Software الإصدار 12.1(2)T و Cisco uBR7223 الذي يشغل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(2)T.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- A uBR904 يشغل برنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.0(7)T

- Cisco uBR7223 الذي يشغل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(2)T

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

uBR900

Current configuration:

!

! No configuration change since last restart

!version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

clock timezone - 0

ip subnet-zero

no ip routing

!--- Router is operating in bridging mode.

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.26 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

cable-modem downstream saved channel 453000000 28 1

cable-modem mac-timer t2 60000

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

ip default-gateway 10.1.1.10

ip classless

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Router#

ملاحظة: تم الحصول على التكوين المذكور أعلاه بعد تشغيل مودم الكبل وتحقيق حالة الاتصال. لم تحدث تغييرات في التكوين منذ إعدادات المصنع الافتراضية . لاحظ أيضا أنه في إصدارات Cisco IOS القديمة، ستظهر واجهة الكبل عنوان IP فعلي، بدلا من "عنوان IP الذي تم التفاوض بشأنه".

uBR7200

Current configuration:

!

! Last configuration change at 16:55:41 UTC Mon Nov 20 2000

! NVRAM config last updated at 16:55:12 UTC Mon Nov 20 2000

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname sniper

!

boot system flash ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin

no logging buffered

enable password cisco

!

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

no lane client flush

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

half-duplex

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.17.110.139 255.255.255.224

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/2

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/3

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/4

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/5

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/6

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/7

no ip address

shutdown

!

interface Cable2/0

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.1.1.10 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 451250000

cable upstream 0 frequency 28000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.17.110.136

!

interface Cable3/0

no ip address

no keepalive

shutdown

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.110.129

no ip http server

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0

exec-timeout 0 0

password cisco

login

line vty 1 4

password cisco

login

!

end

التحقق

ملاحظة: يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

للتأكد من أن الأمور تعمل، أدخل الأمر show cable modem على Cisco uBR7200. يسرد هذا حالة أجهزة مودم الكبل المتصلة ب هذا Cisco uBR7200. فيما يلي عرض إخراج مأخوذ من الموجه uBR7200 أعلاه:

sniper#sh cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 11   online     2287    0.25  5   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 12   online     2812    0.25  5   0   10.1.1.28       0001.9659.4415

Cable2/0/U0 13   online     2810   -0.50  5   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 14   online     2290    0.50  5   0   10.1.1.26       0050.7366.2221

Cable2/0/U0 15   online     2292    0.25  5   0   10.1.1.30       0050.7366.1fb9

Cable2/0/U0 16   online     2815    0.00  5   0   10.1.1.27       0001.9659.4461

إذا لم تظهر الدولة "online"، يجب أستكشاف هذا الأمر وإصلاحها. من ال cisco uBR900، أنت يستطيع دخلت debug cable-modem mac log verbose. للحصول على مزيد من المعلومات حول أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، راجع أجهزة مودم كبل uBR التي لا تظهر عبر الإنترنت.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم الكبلات

- ميزات التوصيل والتوجيه لمودم الكبل Cisco uBR904

- أستكشاف أخطاء أجهزة مودم كبل uBR وإصلاحها غير متوفرة عبر الإنترنت

- الدعم الفني - Cisco Systems