المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الوصف

عملية التوجيه والجسر

الربط والتوجيه المدمج (IRB)

الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر

خدمة Cisco IOS DHCP على CMTS

المزيد من وظائف خادم DHCP

خدمة Cisco IOS TFTP

خدمة IOS إلى D من Cisco

منشئ ملف تكوين DOCSIS الداخلي

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

تهيئة أساسية متعددة الإمكانات

تلميحات التحقق من التكوين الأساسي

تهيئة متقدمة متعددة الإمكانات

تلميحات التحقق من التكوين المتقدم

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين نظام توصيل المودم الكابلي (CMTS) Cisco uBR7100 الذي يعمل كبروتوكول تكوين مضيف ديناميكي (DHCP)، والوقت من اليوم (ToD)، وخادم TFTP. كما يشرح كيفية إنشاء ملف تكوين مواصفات واجهة خدمة البيانات المنقولة عبر الكبلات (DOCSIS) باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) على CMTS. وهذا التكوين يعرف باسم "التكوين متعدد الإمكانات ل Cisco CMTS" أثناء تكوين CMTS في وضع التوصيل. وفي الوقت الحالي، فإن النظام الأساسي uBR7100 هو النظام الأساسي CMTS الوحيد الذي يدعم التوصيل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لقارئ هذا المستند فهم أساسي لبروتوكولات التوصيل و DOCSIS و DHCP و ToD و TFTP.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- نظام توصيل المودم الكابلي Cisco uBR7100

- أجهزة مودم الكبلات المتوافقة مع DOCSIS

- برنامج IOS® الإصدار 12.1(7)EC أو إصدار أحدث من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الوصف

يتطلب مودم الكبل المتوافق مع DOCSIS الوصول إلى ثلاثة أنواع من الخوادم للوصول إلى الإنترنت بنجاح.

- خادم DHCP، الذي يوفر مودم الكبل بعنوان IP، وقناع شبكة فرعية، والمعلمات الأخرى ذات الصلة ب IP.

- خادم متوافق مع معيار RFC- 868 للطراز D، يعلم المودم بالوقت الحالي. يحتاج مودم الكبل إلى معرفة الوقت حتى يتمكن من إضافة الطوابع الزمنية الدقيقة بشكل صحيح إلى سجل الأحداث الخاص به.

- خادم TFTP، الذي يمكن من خلاله لمودم الكبل تنزيل ملف تكوين DOCSIS يحتوي على معلمات تشغيل خاصة بمودم الكبل.

تستخدم معظم مشغلات الكبلات Cisco Network Registrar (CNR) كخوادم DHCP، و Domain Name Server (DNS)، و TFTP. خادم ToD ليس جزءا من CNR. يعتمد خادم ToD الذي يتم إستخدامه على النظام الأساسي على نظام مشغل الكبل. يجب أن تكون بوابة ToD متوافقة مع معيار RFC-868 . بالنسبة لأنظمة UNIX، يتم تضمينه في Solaris، ومن الضروري التأكد من أن ملف intd.conf في دليل /etc يحتوي على هذه البنود:

# Time service is used for clock synchronization.

#

time    stream  tcp     nowait  root    internal

time    dgram   udp     wait    root    internal

بالنسبة لنظام التشغيل Windows، فإن البرامج الأكثر إستخداما هي Greyware .

يوضح هذا الجدول إصدارات برنامج Cisco IOS التي تمت فيها إضافة قدرات خادم مختلفة إلى CMTS:

إمكانات الخوادم

إصدار برنامج IOS من Cisco

DHCP

12.0(1)T

ToD

12.0(4)XI

TFTP

11.0 (لجميع الأنظمة الأساسية)

يشرح هذا المستند كل من هذه الميزات. يسمى التكوين على CMTS الذي يحتوي على جميع هذه القدرات "تكوين الكل في واحد ل CMTS". بفضل هذه التهيئة، لن تحتاج إلى أي خوادم إضافية لاختبار مصانع الكبلات لديك وتوفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بسرعة فائقة.

كما يمكن تكوين ملف تكوين DOCSIS الموجود على CMTS بدلا من خادم TFTP. وفقا لملاحظات الإصدار، يلزمك على الأقل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(2)EC1 لاستخدام هذه الميزة.

على الرغم من أن هذه "التهيئة متعددة الإمكانات" مريحة للغاية لبيئات المعامل والاختبارات الأولية وعمليات النشر الصغيرة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، إلا أنها غير قابلة للتطوير لدعم عدد كبير للغاية من أجهزة مودم الكبلات. لذلك لا يوصى باستخدام هذا التكوين في مصانع الكبلات التشغيلية التي تتضمن عمليات نشر كبيرة لأجهزة مودم الكبلات.

غالبا ما يستخدم مهندسو الدعم الفني من Cisco هذا التكوين لإزالة المتغيرات أثناء أستكشاف أخطاء الكبلات وإصلاحها.

عملية التوجيه والجسر

تدعم الموجهات من السلسلة Cisco uBR7100 أوضاع التشغيل التالية:

- وضع التوجيه—عملية التوجيه هي الوضع الافتراضي النموذجي لموجهات Cisco CMTS. وهو يوفر نطاقا واسعا من ميزات توجيه برنامج Cisco IOS Software، مثل خادم DHCP والتحكم في الحزم التي يتم إرسالها عبر كل واجهة.

- وضع التوصيل الشفاف—لا يتم إستخدام عملية الربط بين واجهة الكبل وواجهات مهايئ المنفذ في عمليات تثبيت DOCSIS CMTS بشكل نموذجي بسبب مشاكل الأداء والأمان المحتملة. ومع ذلك، فإن الربط فعال جدا في بيئات CMTS التي تحتوي على عدد محدود من أجهزة أجهزة أجهزة فرضية العميل (CPE) - كما هو الحال في بيئة نموذجية لوحدة متعددة المساكن (MDU) أو وحدة متعددة المستأجرين (MTU) - لا سيما إذا كان CMTS يستبدل شبكة ربط موجودة.

الربط والتوجيه المدمج (IRB)

تتيح عملية التوجيه والربط المدمجة (IRB) إمكانية التوصيل داخل جزء محدد من الشبكات أو الأجهزة المضيفة، ولكنها تسمح أيضا لتلك الأجهزة المضيفة بالاتصال بأجهزة على شبكات أخرى موجهة دون الاضطرار إلى إستخدام موجه منفصل لتوصيل الشبكتين معا.

ملاحظة: يتم دعم التوصيل الشفاف وعملية IRB فقط عند إستخدام برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(7)EC والإصدارات الأحدث. للحصول على تفاصيل كاملة حول التوصيل الشفاف وعملية IRB، راجع فصول التوصيل في دليل تكوين شبكات Cisco IOS و IBM، الإصدار 12.1، المتاحة على Cisco.com وعلى القرص المضغوط الخاص بالوثائق.

الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر

ولأن التوصيل يعمل في طبقة إرتباط البيانات ويعمل التوجيه في طبقة الشبكة، فإنهم يتبعون نماذج تكوين بروتوكول مختلفة. بافتراض نموذج IP الأساسي كمثال، ستنتمي جميع الواجهات المترابطة إلى الشبكة نفسها، بينما تمثل كل واجهة موجهة شبكة منفصلة.

في IRB، يتم تقديم الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر لتجنب إرباك نموذج تكوين البروتوكول عندما يتم جسر بروتوكول معين وتوجيه بروتوكول محدد في مجموعة جسر.

الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر هي واجهة عادية موجهة لا تدعم التوصيل، ولكنها تمثل مجموعة الجسر المطابقة لها إلى الواجهة الموجهة. له كل خصائص طبقة الشبكة (مثل عنوان طبقة الشبكة ومرشحات) التي تنطبق على مجموعة الجسر المرادفة. يتوافق رقم الواجهة المعين إلى هذه الواجهة الظاهرية مع مجموعة الجسر التي تمثلها هذه الواجهة الظاهرية. هذا الرقم هو الرابط بين الواجهة الظاهرية ومجموعة الجسر.

عند تمكين التوجيه لبروتوكول محدد على الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر، يتم توجيه الحزم الواردة من واجهة موجهة ولكنها موجهة لمضيف في مجال جسر إلى الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر ويتم إعادة توجيهها إلى الواجهة الواجهة الواجهة المتطابقة. تتم إعادة توجيه جميع حركات المرور الموجهة إلى الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر إلى مجموعة الجسر المقابلة كحركة مرور جسر. يتم توجيه جميع حركة المرور القابلة للتوجيه التي يتم تلقيها على واجهة جسر إلى واجهات أخرى موجهة كما لو كانت واردة مباشرة من الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر.

لتلقي الحزم القابلة للتوجيه الواردة على واجهة جسر ولكن الموجهة إلى واجهة موجهة أو لتلقي حزم موجهة، يجب أن تحتوي واجهة مجموعة الجسر الظاهرية أيضا على العناوين المناسبة. يتم تعيين عناوين MAC وعناوين الشبكة إلى الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر بهذه الطريقة:

- تقوم الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر "باستعارة" عنوان MAC الخاص بإحدى الواجهات المتقاطعة في مجموعة الجسر المرتبطة بواجهة مجموعة الجسر الظاهرية.

- لتوجيه بروتوكول محدد وجسر له في مجموعة الجسر نفسها، يجب تكوين سمات طبقة الشبكة للبروتوكول على الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر.

- يجب عدم تكوين سمات بروتوكول على الواجهات المتشابكة، ولا يمكن تكوين سمات جسر على الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر.

نظرا لأنه يمكن أن تكون هناك واجهة ظاهرية واحدة لمجموعة جسر تمثل مجموعة جسر — ويمكن تكوين مجموعة الجسر من أنواع وسائط مختلفة مكونة لعدة طرق تضمين مختلفة — فقد تحتاج إلى تكوين الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر باستخدام طرق التضمين الخاصة المطلوبة لتبديل الحزم بشكل صحيح.

خدمة Cisco IOS DHCP على CMTS

يكون لموجهات Cisco التي تشغل برنامج CISCO IOS الإصدار 12.0(1)T أو إصدار أحدث القدرة على العمل كخوادم DHCP. قد يتم تكوين خدمة DHCP هذه لتوفير تأجيرات DHCP لأجهزة مودم الكبلات و CPE، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ومحطات العمل.

هناك مجموعة دنيا من خيارات DHCP التي تتطلبها أجهزة مودم الكبلات عادة لكي تصبح متصلة:

- عنوان IP (حقل {addr في رأس حزمة DHCP)

- قناع شبكة فرعية (خيار DHCP 1)

- إزاحة الوقت المحلي من توقيت جرينتش المركزي (GMT) بالثواني (خيار DHCP رقم 2)

- موجه افتراضي (الخيار DHCP 3)

- عنوان IP الخاص بخادم ToD (خيار DHCP رقم 4)

- خادم السجل (الخيار DHCP 7)

- عنوان IP الخاص بخادم TFTP (حقل الخادم في رأس حزمة DHCP)

- اسم ملف تكوين DOCSIS (حقل الملف في رأس حزمة DHCP)

- مدة إيجار DHCP بالثواني (خيار DHCP 51)

في الموجه، يمكن تكوين هذه الخيارات باستخدام الأوامر التالية:

!

ip dhcp pool cm-platinum

network 10.1.4.0 255.255.255.0

bootfile platinum.cm

next-server 10.1.4.1

default-router 10.1.4.1

option 7 ip 10.1.4.1

option 4 ip 10.1.4.1

option 2 hex ffff.8f80

lease 7 0 10

!

هذه هي توضيحات لكل من هذه الأوامر:

- تجمع DHCP— يحدد اسم نطاق مودم الكبل (cm-platinum).

- الشبكة— توفر عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية (خيار DHCP 1).

- bootfile— يوفر اسم ملف التمهيد والذي، في هذه الحالة، يكون platinum.cm.

- الخادم التالي— يحدد عنوان IP لخادم TFTP، والذي، في هذه الحالة، هو عنوان IP الأساسي في الواجهة c4/0.

- الموجه الافتراضي— يحدد البوابة الافتراضية التي، في هذه الحالة، تكون عنوان IP الأساسي للواجهة c4/0 (خيار DHCP 3).

- الخيار 7—يحدد خيار خادم السجل DHCP.

- الخيار 4—يوفر عنوان IP للخادم ToD (عنوان IP الأساسي للواجهة c4/0).

- الخيار 2- يوفر خيار إزاحة الوقت ل GMT - 8 ساعات (-8 ساعات تساوي -28800 ثانية، أي يساوي ffff.8f80 في الأرقام السداسية العشرية).

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول كيفية تحويل قيمة عشرية لوقت الإزاحة إلى قيمة سداسية عشرية، ارجع إلى كيفية حساب القيمة السداسية العشرية لخيار DHCP رقم 2 (إزاحة الوقت).

- عقد التأجير — يحدد مدة التأجير (7 أيام، 0 ساعات، 10 دقائق).

بالنسبة لأجهزة CPE، تكون هذه الخيارات هي الحد الأدنى المطلوب للعمل بنجاح:

- عنوان IP (حقل {addr في رأس حزمة DHCP)

- قناع شبكة فرعية (خيار DHCP 1)

- موجه افتراضي (الخيار DHCP 3)

- عنوان IP لواحد أو أكثر من DNSs (خيار DHCP 6)

- اسم مجال (الخيار DHCP 15)

- مدة إيجار DHCP بالثواني (خيار DHCP 51)

في الموجه، يمكن تكوين هذه الخيارات باستخدام الأوامر التالية:

!

ip dhcp pool pcs-irb

!--- The scope for the hosts.

network 172.16.29.0 255.255.255.224

!--- The IP address and mask for the hosts.

next-server 172.16.29.1

!--- TFTP server; in this case, the secondary address is used.

default-router 172.16.29.1

dns-server 172.16.30.2

!--- DNS server (which is not configured on the CMTS).

domain-name cisco.com

lease 7 0 10

!

المزيد من وظائف خادم DHCP

هذا بعض آخر سمة أن يستطيع كنت استعملت من ال cisco ios برمجية DHCP نادل:

- ip dhcp ping—ping قبل عملية الإيجار، والتي تضمن أن خادم DHCP لا يصدر عقود إيجار لعناوين IP المستخدمة بالفعل.

- ip dhcp قاعدة معطيات— وظيفة تقوم بتخزين روابط DHCP في قاعدة بيانات خارجية للحفاظ على علاقات عنوان MAC إلى عنوان IP أثناء دورة طاقة CMTS.

- show ip dhcp— مجموعة من الأوامر التي يمكن إستخدامها لمراقبة تشغيل خادم DHCP.

- debug ip dhcp server—مجموعة من الأوامر التي يمكن إستخدامها لاستكشاف أخطاء عملية خادم DHCP وإصلاحها.

كل هذه الوظائف والميزات الإضافية موصوفة في ال cisco ios برمجية DHCP نادل سمة إطلاق بطاقة في ال cisco ios DHCP نادل وثيقة.

خدمة Cisco IOS TFTP

بعد أن حاول مودم الكبل الاتصال بخادم ToD، ينتقل إلى الاتصال بخادم TFTP لتنزيل ملف تكوين DOCSIS. إذا يمكن نسخ ملف تكوين DOCSIS ثنائي إلى جهاز فلاش على Cisco CMTS، فيمكن أن يعمل الموجه كخادم TFTP لذلك الملف.

هذا هو الإجراء لتنزيل ملف تكوين DOCSIS في flash:

1. قم بإصدار الأمر ping هذا لضمان إمكانية وصول CMTS إلى الخادم حيث يوجد ملف تكوين DOCSIS.

Ubr7111# ping 172.16.30.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.30.2, timeout is 2 seconds:

!--- Output suppressed.

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

2. انسخ الملف (في هذه الحالة، يسمى silver.cm) في ذاكرة الفلاش الخاصة ب CMTS.

Ubr7111# copy tftp flash

Address or name of remote host []? 172.16.30.2

Source filename []? silver.cm

Destination filename [silver.cm]?

Accessing tftp://172.16.30.2/silver.cm...

Loading silver.cm from 172.16.30.2 (via Ethernet2/0): !

[OK - 76/4096 bytes]

76 bytes copied in 0.152 secs

3. تحقق من ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) وتأكد من أن حجم الملف صحيح، باستخدام الأمر dir.

Ubr7111# dir

Directory of disk0:/

1  -rw-          74   Feb 13 2001 16:14:26  silver.cm

2  -rw-    10035464   Feb 14 2001 15:44:20  ubr7100-ik1s-mz.121-11b.EC.bin

47890432 bytes total (17936384 bytes free)

4. لتمكين خدمة TFTP على CMTS، قم بإصدار هذا الأمر في وضع التكوين العام:

tftp-server slot0:silver.cm alias silver.cm

5. تأكيد الخطوة 4 عن طريق التحقق من وجود هذه الخطوط في التكوين:

!

tftp-server slot0:silver.cm alias silver.cm

tftp-server server

!

لمزيد من المعلومات حول تكوين خادم TFTP في موجه، ارجع إلى مستند أوامر وظيفة نقل الملفات الإضافية.

خدمة IOS إلى D من Cisco

بعد أن يحصل مودم الكبل بنجاح على تأجير DHCP، يحاول بعد ذلك الاتصال بخادم ToD. يمكن لمنتجات CMTS التي تشغل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(4)XI أو الأحدث توفير خدمة RFC 868 toD.

هناك مفهوم خاطئ شائع وهو أن خدمة ToD التي تحتاج أجهزة مودم الكبلات إلى إستخدامها للوصول إلى الإنترنت هي نفسها خدمة بروتوكول وقت الشبكة (NTP) التي يتم تكوينها بشكل شائع على موجهات Cisco. خدمة NTP وخدمة ToD غير متوافقين. لا يمكن لأجهزة مودم الكبل التحدث إلى خادم NTP. في حين يجب أن تحاول أجهزة مودم الكبلات الاتصال بخادم ToD كجزء من عملية الوصول إلى الإنترنت، فإن أجهزة المودم المتوافقة مع أحدث المراجعات الخاصة بمواصفات DOCSIS 1.0 لتداخل التردد اللاسلكي (RFI) لا تزال مستمرة في الظهور على الإنترنت حتى في حالة عدم الوصول إلى خادم ToD.

وفقا لأحدث إصدارات المواصفة، إذا كان مودم الكبل غير قادر على الاتصال بخادم ToD، فقد يستمر في عملية الوصول إلى الإنترنت. ومع ذلك، يجب أن يحاول الاتصال بخادم ToD بشكل دوري حتى ينجح. قامت الإصدارات السابقة من مواصفات DOCSIS 1.0 RFI بتكليف أنه في حالة تعذر اتصال مودم الكبل بخادم ToD، فلا يمكن أن يأتي المودم عبر الإنترنت. من المهم أن تدرك أن أجهزة مودم الكبلات التي تشغل البرامج الثابتة القديمة قد تتوافق مع هذا الإصدار الأقدم من المواصفات.

ملاحظة: لا تعمل أجهزة مودم الكبلات لبعض الموردين مع خدمة "إرسال إلى d" من برنامج Cisco IOS software. إذا كانت أجهزة المودم هذه متوافقة مع أحدث الإصدارات من مواصفات DOCSIS 1.0 RFI، فيجب عليها الاستمرار في الاتصال بالإنترنت بغض النظر عن ذلك. تتم معالجة مشكلة قابلية التشغيل البيني هذه بواسطة معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdt24107 (العملاء المسجلون فقط).

لتكوين ToD على Cisco CMTS، قم بإصدار الأوامر العامة التالية:

service udp-small-servers max-servers no-limit

!

cable time-server

!

منشئ ملف تكوين DOCSIS الداخلي

يمكن تكوين منتجات Cisco CMTS التي تشغل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(2)EC أو إصدار أحدث (في قطار إصدار EC) لإنشاء ملفات تكوين DOCSIS وتخزينها داخليا. فهذا مفيد لأنه يلغي متطلبات الوصول إلى أداة إنشاء ملف تكوين DOCSIS خارجي. عند إنشاء ملف تكوين DOCSIS باستخدام أداة التكوين الداخلي، يصبح الملف متاحا تلقائيا من خلال TFTP. علاوة على ذلك، يمكن فقط لأجهزة مودم الكبلات الموجودة على واجهات الكبلات المتصلة مباشرة تنزيل ملفات التكوين هذه.

تظهر نماذج التكوين هذه إنشاء ملفين تكوين DOCSIS.

يسمى الأول disable.cm، والذي يسمح لمودم الكبل أن يأتي عبر الإنترنت ولكن يمنع أجهزة CPE المتصلة من الوصول إلى شبكة مزود الخدمة. في هذه الحالة، هناك أمر access-deny. لاحظ أن سرعات تدفق البيانات من الخادم إلى الخادم أو إلى الخادم في هذه الحالة هي 1 كيلوبت في الثانية، والحد الأقصى لحجم الاندفاع هو 1600 بايت.

cable config-file disable.cm

access-denied

service-class 1 max-upstream 1

service-class 1 max-downstream 1600

timestamp

!

يستخدم مشغل الكبل ملف تكوين DOCSIS disable.cm هذا لرفض الوصول إلى CPE خلف مودم الكبل مع السماح باستمرار لمودم الكبل بالاتصال. هذه طريقة أكثر فعالية لرفض خدمة CPE من إستخدام خيار الاستبعاد في CNR، والذي لا يسمح بمودم الكبل بالاتصال: يحاول مودم الكبل بشكل متكرر الاتصال بالإنترنت ويضيع النطاق الترددي.

تظهر أجهزة مودم الكبل باستخدام ملف تكوين DOCSIS هذا الإخراج، عند إصدار الأمر show cable modem:

Cable1/0/U0 10  online(d)  2287  0.50  6  0  10.1.4.65  0010.7bed.9b45

يعطي قسم التحقق من التكوين المتقدم في هذا المستند المزيد من التفاصيل حول هذا الإخراج. الحالة online(d) تعني أن أجهزة مودم الكبل متصلة ولكن يتم رفض الوصول.

في المثال الثاني، يتم إنشاء ملف تكوين DOCSIS باسم platinum.cm. في هذه الحالة، يكون الحد الأقصى لقيمة المعالجة هو 1 ميجابت في الثانية، وتكون قيمة تدفق البيانات المضمون 100 كيلوبت في الثانية، والحد الأقصى للتدفق هو 10 ميجابت في الثانية، وهي تسمح بتوصيل ما يصل إلى 30 جهاز من أجهزة CPE.

cable config-file platinum.cm

service-class 1 max-upstream 1000

service-class 1 guaranteed-upstream 100

service-class 1 max-downstream 10000

service-class 1 max-burst 1600

cpe max 30

timestamp

!

لاحظ أنه، أثناء تكوين ملف تكوين DOCSIS في CMTS، لا تحتاج إلى كشف الحساب tftp server slot0:platinum.cm alias platinum.cm لأنه لا يوجد ملف .cm مخزن في الذاكرة، وهو موجود ضمن التكوين.

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول أداة ملف تكوين DOCSIS الداخلي في المستند أوامر تكوين Cisco CMTS.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يتم عرض مخطط إعداد مختبر نموذجي في هذه الصورة:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- تهيئة أساسية متعددة الإمكانات

- تهيئة متقدمة متعددة الإمكانات

يتم دعم هذا التكوين فقط على الأنظمة الأساسية uBR7100 CMTS.

إن إصدار برنامج Cisco IOS software الذي يدعم التكوين متعدد الإمكانات، بما في ذلك تكوين ملف تكوين DOCSIS، هو برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(2)EC والإصدارات اللاحقة من تدريب EC. قطار برنامج Cisco IOS Software الذي تم إستخدامه في هذا التكوين هو ubr7100-ik1s-mz.121-11b.EC.bin.

تهيئة أساسية متعددة الإمكانات

يلخص هذا التكوين جميع الأجزاء الموضحة حتى الآن. وهو يحتوي على نطاقي DHCP: أحدهما لأجهزة مودم الكبل والآخر للأجهزة المضيفة خلف أجهزة مودم الكبل.

يتم إنشاء ملف تكوين DOCSIS واحد، يسمى platinum.cm. يتم تطبيق هذا الملف على تجمع DHCP الذي يسمى cm-platinum. لا يتم تطبيق ملف تكوين DOCSIS الآخر، المسمى disabled.cm، على أي شيء في هذه اللحظة.

تكون التعليقات بالأزرق، بعد الأوامر المرتبطة. تكون أوامر التكوين متعددة الإمكانات غامقة.

تهيئة أساسية متعددة الإمكانات

ubr7100# show run

Building configuration...

Current configuration : 3511 bytes

!

! Last configuration change at 01:12:37 PST Mon Sep 3 2001

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

!--- Provides useful timestamps on all log messages.

service timestamps log datetime localtime

no service password-encryption

service linenumber

service udp-small-servers max-servers no-limit

!--- Supports a large number of modems or hosts attaching quickly.

!

hostname ubr7111

!

boot system flash disk0:ubr7100-ik1s-mz.121-11b.EC.bin

!

cable spectrum-group 3 frequency 40800000

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

cable timeserver

!--- Allows cable modems to obtain ToD from the uBR7100.

!

cable config-file platinum.cm

service-class 1 max-upstream 128

service-class 1 guaranteed-upstream 10

service-class 1 max-downstream 10000

service-class 1 max-burst 1600

cpe max 8

timestamp

!

clock timezone PST -9

clock calendar-valid

ip subnet-zero

no ip routing

!--- Disables routing on the CMTS.

no ip domain-lookup

!--- Prevents the CMTS from looking up domain names or attempting !--- to connect to machines (for example, when mistyping commands).

ip host ubr7111 172.16.26.103

ip domain-name cisco.com

ip name-server 171.68.10.70

ip name-server 171.69.2.132

ip name-server 171.68.200.250

no ip dhcp relay information check

ip dhcp excluded-address 10.45.50.1 10.45.50.5

!

ip dhcp pool cm-platinum

!--- Name of the DHCP pool. This scope is for the cable modems attached !--- to interface cable 4/0.

network 10.1.4.0 255.255.255.0

!--- Pool of addresses for scope modems-c1/0.

bootfile platinum.cm

!--- DOCSIS configuration file name associated with this pool.

next-server 10.1.4.1

!--- IP address of the TFTP server which sends the boot file.

default-router 10.1.4.1

!--- Default gateway for cable modems; necessary to get DOCSIS files.

option 7 ip 10.1.4.1

!--- Log Server DHCP option.

option 4 ip 10.1.4.1

!--- ToD server IP address.

option 2 hex ffff.8f80

!--- Time offset for ToD, in seconds (HEX), from GMT. !--- Pacific Standard Time offset from GMT = –28,000 seconds = ffff.8f80

lease 7 0 10

!--- Lease 7 days 0 hours 10 minutes.

!

ip dhcp pool pcs-irb

!--- Name of the DHCP pool. This scope is for the CPE attached to !--- the cable modems that are connected to interface cable 1/0.

network 172.16.29.0 255.255.255.0

!--- Pool of addresses for scope pcs-c4 (associated with the secondary address).

next-server 172.16.29.1

default-router 172.16.29.1

dns-server 172.16.29.1

domain-name cisco.com

lease 7 0 10

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

!

!

!

!

bridge irb

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 14.66.1.2 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no keepalive

duplex half

speed auto

no cdp enable

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet0/1

ip address 14.66.1.2 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

shutdown

duplex auto

speed 10

no cdp enable

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface Cable1/0

ip address 14.66.1.2 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

load-interval 30

no keepalive

cable packet-cache

cable downstream annex B

cable downstream modulation 256qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 525000000

no cable downstream rf-shutdown

cable downstream rf-power 55

cable upstream 0 frequency 17808000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 channel-width 3200000

no cable upstream 0 shutdown

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface BVI1

ip address 10.1.4.1 255.255.255.0

!

ip default-gateway 14.66.1.1

ip classless

no ip http server

!

no cdp run

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

alias exec scm show cable modem

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

length 0

line aux 0

line vty 0 4

privilege level 15

no login

line vty 5 15

login

!

end

تلميحات التحقق من التكوين الأساسي

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

1. تأكد من دعم الأوامر في إصدار برنامج Cisco IOS software عن طريق إصدار الأمر show version.

2. تحقق من أن ملف تكوين DOCSIS في flash.

Ubr7111# dir

Directory of disk0:/

1  -rw-          74   Feb 13 2001 16:14:26  silver.cm

2  -rw-    10035464   Feb 14 2001 15:44:20  ubr7100-ik1s-mz.121-11b.EC.bin

47890432 bytes total (17936384 bytes free)

ملاحظة: تم إنشاء الملف silver.cm باستخدام أداة تكوين DOCSIS CPE. بالنسبة لملف platinum.cm الذي تم إنشاؤه في تكوين CMTS، لا تحتاج إلى كشف الحساب TFTP server slot0:platinum.cm alias platinum.cm لأنه لا يوجد ملف .cm؛ إنه موجود ضمن التكوين.

3. تحقق من أن أجهزة مودم الكبل متصلة من خلال إصدار الأمر show cable modem.

Ubr7111# show interface cable 1/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

75    00         host      unknown   172.16.29.2   static    00c0.4f97.61c5

75    00         modem     up        10.1.4.2      dhcp      0010.7bed.9b23

76    00         modem     up        10.1.4.3      dhcp      0002.fdfa.0a63

77    00         host      unknown   172.16.29.3   dhcp      00a0.243c.eff5

77    00         modem     up        10.1.4.5      dhcp      0010.7bed.9b45

78    00         modem     up        10.1.4.4      dhcp      0004.2752.ddd5

79    00         modem     up        10.1.4.6      dhcp      0002.1685.b5db

80    00         modem     up        10.1.4.7      dhcp      0001.64ff.e47d

لاحظ أن جميع أجهزة مودم الكبلات متصلة. توجد الأنظمة المتصلة بكبل الواجهة 1/0/U0 في الشبكة 10.1.4.0. يمكنك أن ترى من التكوين أن عناوين IP الخاصة بهم قد أخذت من تجمع DHCP المسمى cm-platinum.

لاحظ أيضا أن أجهزة مودم الكبل ذات عناوين MAC 0010.7bed.9b23 و0010.7bed.9b45 بها CPE. وتأتي أجهزة مودم الكبلات هذه عبر الإنترنت باستخدام تكوين الربط الافتراضي. يتم تكوين أجهزة الكمبيوتر هذه باستخدام بروتوكول DHCP حتى يمكنها الحصول على عناوين IP الخاصة بها من الشبكة.

Ubr7111# show interface cable 1/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

75    00         host      unknown   172.16.29.2   static    00c0.4f97.61c5

75    00         modem     up        10.1.4.2      dhcp      0010.7bed.9b23

76    00         modem     up        10.1.4.3      dhcp      0002.fdfa.0a63

77    00         host      unknown   172.16.29.3   dhcp      00a0.243c.eff5

77    00         modem     up        10.1.4.5      dhcp      0010.7bed.9b45

78    00         modem     up        10.1.4.4      dhcp      0004.2752.ddd5

79    00         modem     up        10.1.4.6      dhcp      0002.1685.b5db

80    00         modem     up        10.1.4.7      dhcp      0001.64ff.e47d

توضح لقطة الشاشة هذه أن أجهزة الكمبيوتر تلك تحصل على عنوان IP من التجمعات التي تسمى PCs-C4.

يمكنك أيضا أن ترى من هذا الكمبيوتر أنه تم تعيين إعدادات TCP/IP للحصول على عنوان IP تلقائيا.

تهيئة متقدمة متعددة الإمكانات

يقدم هذا القسم مثال تكوين أكثر تعقيدا يتضمن وظيفة التدرج الهرمي لتجمعات DHCP. الطريقة التي يعمل بها التدرج الهرمي لتجمع DHCP هي أن أي تجمع DHCP برقم شبكة يكون مجموعة فرعية من رقم شبكة تجمع آخر يرث جميع خصائص ذلك التجمع الآخر. يؤدي هذا إلى حفظ التكرار في تكوين خادم DHCP. ومع ذلك، إذا تم تنفيذ نفس المواصفات مع معلمة مختلفة، فسيتم الكتابة فوق المعلمة. يوضح هذا المثال تجمع عام مع ملف تمهيد يسمى platinum.cm ومجموعة فرعية من هذا التجمع مع ملف تمهيد يسمى disable.cm.

بالإضافة إلى تجمعات DHCP التي تم إنشاؤها في المثال الأساسي، هناك متطلبات خاصة لأجهزة مودم الكبلات.

أولا، يتم رفض الوصول إلى مودم الكبل 0010.7bed.9 b45، ويتم منحه عنوان IP ولكنه لا يأتي عبر الإنترنت. إنشاء هذا التجمع:

ip dhcp pool cm-0010.7bed.9b45

host 10.1.4.65 255.255.255.0

client-identifier 0100.107b.ed9b.45

bootfile disable.cm

أبرز ميزة من مثال التكوين هذا هو القسم الذي تحدد فيه تجمعات DHCP الخاصة التي تطابق عناوين MAC لمودم الكبل الفردي. تتيح هذه المواصفات لخادم DHCP إرسال خيارات DHCP الفريدة إلى أجهزة المودم هذه. لتحديد مودم كبل معين، يتم إستخدام المعلمة client-identifier. يجب تعيين معرف العميل على 01، متبوعا بعنوان MAC الخاص بالجهاز الذي يتوافق معه الإدخال. ال 01 يماثل الإثرنيت ل DHCP جهاز نوع .

ملاحظة: عند تغيير ملفات التكوين لمودم، يجب القيام بهذه الخطوات لضمان حصول مودم الكبل على المعلمات التي تم تكوينها يدويا:

1. امسح جدول ربط IP DHCP بإصدار الأمر clear ip dhcp binding ip address.

2. قم بإعادة ضبط مودم الكبل المعني عن طريق إصدار الأمر clear cable modem mac address.

وثانيا، يتطلب مودم الكبل 0010.7bed.9b23 أيضا متطلبات خاصة: حيث يحصل على جودة خدمة مختلفة (QoS). لذلك، يتم إقران ملف تمهيد مختلف بالنطاق، كما هو موضح في هذا التكوين الجزئي:

ip dhcp pool cm-0010.7bed.9b23

host 10.1.4.66 255.255.255.0

client-identifier 0100.107b.ed9b.23

bootfile silver.cm

!

عند تكوين تجمعات DHCP لأجهزة مودم كبل معينة، يكون دائما ممارسة جيدة لإعطاء اسم ذي صلة. أيضا، نظرا لأنه يتم تعيين عنوان IP محدد إلى التجمع باستخدام الأمر المضيف، يجب عليك إصدار الأمر العام ip dhcp except 10.1.4.60 10.1.4.70. يخبر هذا الأمر DHCP بعدم إستخدام العناوين في هذا النطاق.

تلميحات التحقق من التكوين المتقدم

تركز عملية التحقق من هذا التكوين على الخدمات التي تتلقاها أجهزة مودم الكبلات، وخاصة 0010.7bed.9b45 و0010.7bed.9b23. يجب التأكد من أنهم يحصلون على كل من العناوين التي تم تكوينها يدويا معها والخدمة.

أول ما يجب إختباره هو أن 0010.7 سرير.9 b45 يأتي عبر الإنترنت، و لكن هذه الخدمة مرفوضة. قم بإصدار الأمر show cable modem.

7246VXR# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable4/0/U0 7    online     2813    0.00  7   0   10.1.4.7        0002.1685.b5db

Cable4/0/U0 8    online     2809    0.25  7   0   10.1.4.10       0002.fdfa.0a63

Cable4/0/U0 9    online     2288   -0.25  5   1   10.1.4.66       0010.7bed.9b23

Cable4/0/U0 10   online(d)  2287    0.50  6   0   10.1.4.65       0010.7bed.9b45

Cable4/0/U0 11   online     2809   -0.50  7   0   10.1.4.6        0001.64ff.e47d

Cable4/0/U0 12   online     2812   -0.50  7   0   10.1.4.9        0004.2752.ddd5

لاحظوا هذه الوقائع:

- حصل مودم الكبل 0010.7bed.9 b23 على عنوان IP 10.4.1.66، كما هو محدد في النطاق cm-0010.7bed.9b23. يوجد كمبيوتر مرفق به يحصل على عنوان IP الخاص به من تجمع أجهزة الكمبيوتر الشخصي -C4.

- يحتوي مودم الكبل 0010. 7bed.9b23 على جودة خدمة مختلفة.

- حصل مودم الكبل 0010.7 سرير.9 b45 على عنوان IP 10.1.4.65، كما هو محدد في النطاق cm-0010.7bed.9b45. هناك جهاز كمبيوتر مرفق به، ولكن قيمة CPE هي 0 بسبب رفض الخدمة.

- تكون حالة 0010.7bed.9b45 على الإنترنت (d)، وهو ما يعني أن مودم الكبل يأتي عبر الإنترنت ولكن يتم رفض الوصول إلى شبكة الكبل.

وضعت هذا إنتاج من ال debug كبل mac log أمر يصدر على الكبل مودم:

21:52:16:  78736.550 CMAC_LOG_RESET_RANGING_ABORTED

21:52:16:  78736.554 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_interface_state

21:52:16:  78736.558 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_hardware_state

21:52:17:  78737.024 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_for_link_up_state

21:52:17:  78737.028 CMAC_LOG_DRIVER_INIT_IDB_RESET              0x082B9CA8

21:52:17:  78737.032 CMAC_LOG_LINK_DOWN

21:52:17:  78737.034 CMAC_LOG_LINK_UP

21:52:17:  78737.040 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ds_channel_scanning_state

21:52:17: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cable-modem0, changed state to down

21:52:18:  78738.386 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

21:52:19:  78739.698 CMAC_LOG_DS_64QAM_LOCK_ACQUIRED             747000000

21:52:19:  78739.702 CMAC_LOG_DS_CHANNEL_SCAN_COMPLETED

21:52:19:  78739.704 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_ucd_state

21:52:20:  78740.368 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

21:52:22:  78742.396 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

21:52:22:  78742.398 CMAC_LOG_ALL_UCDS_FOUND

21:52:22:  78742.402 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_map_state

21:52:22:  78742.406 CMAC_LOG_FOUND_US_CHANNEL                   1

21:52:24:  78744.412 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

21:52:24:  78744.416 CMAC_LOG_UCD_NEW_US_FREQUENCY               39984000

21:52:24:  78744.420 CMAC_LOG_SLOT_SIZE_CHANGED                  8

21:52:24:  78744.500 CMAC_LOG_UCD_UPDATED

21:52:24:  78744.560 CMAC_LOG_MAP_MSG_RCVD

21:52:24:  78744.564 CMAC_LOG_INITIAL_RANGING_MINISLOTS          41

21:52:24:  78744.566 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ranging_1_state

21:52:24:  78744.570 CMAC_LOG_RANGING_OFFSET_SET_TO              9610

21:52:24:  78744.574 CMAC_LOG_POWER_LEVEL_IS                     55.0  dBmV (commanded)

21:52:24:  78744.578 CMAC_LOG_STARTING_RANGING

21:52:24:  78744.580 CMAC_LOG_RANGING_BACKOFF_SET                0

21:52:24:  78744.586 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     0

21:52:24:  78744.622 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

21:52:24:  78744.626 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

21:52:24:  78744.628 CMAC_LOG_RNG_RSP_SID_ASSIGNED               10

21:52:24:  78744.632 CMAC_LOG_ADJUST_RANGING_OFFSET              2286

21:52:24:  78744.636 CMAC_LOG_RANGING_OFFSET_SET_TO              11896

21:52:24:  78744.638 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ranging_2_state

21:52:24:  78744.644 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     10

21:52:25:  78745.654 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

21:52:25:  78745.658 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

21:52:25:  78745.660 CMAC_LOG_RANGING_SUCCESS

21:52:25:  78745.680 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

21:52:25:  78745.820 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.4.65

21:52:25:  78745.824 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           10.1.4.1

21:52:25:  78745.826 CMAC_LOG_DHCP_TOD_SERVER_ADDRESS            10.1.4.1

21:52:25:  78745.830 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

21:52:25:  78745.834 CMAC_LOG_DHCP_TZ_OFFSET                     -28800

21:52:25:  78745.836 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME              disable.cm

21:52:25:  78745.840 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

21:52:25:  78745.846 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

21:52:25:  78745.968 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_tod_state

21:52:25:  78745.978 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT

21:52:26:  78746.010 CMAC_LOG_TOD_REPLY_RECEIVED                 3192525217

21:52:26:  78746.018 CMAC_LOG_TOD_COMPLETE

21:52:26:  78746.020 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       security_association_state

21:52:26:  78746.024 CMAC_LOG_SECURITY_BYPASSED

21:52:26:  78746.028 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       configuration_file_state

21:52:26:  78746.030 CMAC_LOG_LOADING_CONFIG_FILE                disable.cm

21:52:26: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cable-modem0, changed state to up

21:52:27:  78747.064 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

21:52:27:  78747.066 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       registration_state

21:52:27:  78747.070 CMAC_LOG_REG_REQ_MSG_QUEUED

21:52:27:  78747.076 CMAC_LOG_REG_REQ_TRANSMITTED

21:52:27:  78747.080 CMAC_LOG_REG_RSP_MSG_RCVD

21:52:27:  78747.082 CMAC_LOG_COS_ASSIGNED_SID                   1/10

21:52:27:  78747.088 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     10

21:52:27:  78747.090 CMAC_LOG_NETWORK_ACCESS_DENIED

21:52:27:  78747.094 CMAC_LOG_REGISTRATION_OK

21:52:27:  78747.096 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_privacy_state

21:52:27:  78747.100 CMAC_LOG_PRIVACY_NOT_CONFIGURED

21:52:27:  78747.102 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       maintenance_state

21:52:31:  78751.122 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

21:52:31:  78751.124 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

21:52:37:  78757.164 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

21:52:37:  78757.168 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

21:52:43:  78763.206 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

21:52:43:  78763.210 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

21:52:49:  78769.250 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

21:52:49:  78769.252 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

يظهر إخراج تصحيح الأخطاء هذا أن الوصول إلى الشبكة مرفوض.

Ubr7100# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable1/0/U0 7    0002.1685.b5db 10       yes            33.52

Cable1/0/U0 8    0002.fdfa.0a63 10       yes            33.24

Cable1/0/U0 9    0010.7bed.9b23 1        no             33.29

Cable1/0/U0 10   0010.7bed.9b45 1        no             33.23

Cable1/0/U0 11   0001.64ff.e47d 10       yes            33.20

Cable1/0/U0 12   0004.2752.ddd5 10       yes            33.44

لاحظ أن الحد الأقصى ل CPE لأجهزة مودم الكبلات ذات النطاقات الخاصة هو 1 والبقية هي 10. إذا رأيت تكوين النطاق platinum.cm، فإنه يحتوي على 10 CPE محدد؛ ومن ناحية أخرى، يحتوي النطاق disable.cm على 1 CPE فقط محددة. تم تحديد ملف تكوين DOCSIS silver.cm الذي تم تكوينه مسبقا أيضا 1 CPE فقط.

Ubr7111# show interface cable 1/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

7     00         modem     up        10.1.4.7      dhcp      0002.1685.b5db

8     00         modem     up        10.1.4.10     dhcp      0002.fdfa.0a63

9     00         host      unknown   172.16.29.2   static    00c0.4f97.61c5

9     00         modem     up        10.1.4.66     dhcp      0010.7bed.9b23

10    00         modem     up        10.1.4.65     dhcp      0010.7bed.9b45

11    00         modem     up        10.1.4.6      dhcp      0001.64ff.e47d

12    00         modem     up        10.1.4.9      dhcp      0004.2752.ddd5

للتحقق من حصول أجهزة مودم الكبلات على مستوى الخدمة الصحيح، قم بإصدار الأمر show cable qoS profile.

Ubr7111# show cable qos profile

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec.

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

1   0    0         0         0          0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

2   0    64000     0         1000000    0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

3   7    31200     31200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

4   7    87200     87200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

5   4    64000     0         512000     0     0x0  0x0   cm      no    no

6   0    1000      0         1600000    0     0x0  0x0   cm      no    no

7   0    128000    10000     10000000   1600  0x0  0x0   cm      no    no

8   0    0         0         0          0     0x0  0x0   mgmt    no    no

10  0    0         0         0          0     0x0  0x0   mgmt    no    no

12  0    0         100000000 0          0     0x0  0x0   mgmt    no    no

لاحظ أن معرف جودة الخدمة 7 يطابق التكوين على platinum.cm:

cable config-file platinum.cm

service-class 1 max-upstream 128

service-class 1 guaranteed-upstream 10

service-class 1 max-downstream 10000

service-class 1 max-burst 1600

cpe max 10

timestamp

يحدث نفس الشيء مع تكوين DOCSIS من disable.cm:

Ubr7111# show ip dhcp binding

IP address       Hardware address        Lease expiration        Type

10.1.4.6         0100.0164.ffe4.7d       Mar 08 2001 07:58 AM    Automatic

10.1.4.7         0100.0216.85b5.db       Mar 08 2001 07:58 AM    Automatic

10.1.4.9         0100.0427.52dd.d5       Mar 08 2001 07:58 AM    Automatic

10.1.4.10        0100.02fd.fa0a.63       Mar 08 2001 08:36 AM    Automatic

10.1.4.65        0100.107b.ed9b.45       Infinite                Manual

10.1.4.66        0100.107b.ed9b.23       Infinite                Manual

معلومات ذات صلة

- أوامر وظيفة نقل الملفات الإضافية

- مكون DOCSIS CPE

- خادم Cisco IOS DHCP

- أوامر تكوين Cisco CMTS

- صفحة دعم تقنيات كابل النطاق الترددي العريض

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems