المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

شرح لماذا لا يقوم CCSflapMacAddr بإرجاع قيمة

الحل البديل للعثور على عناوين MAC لأجهزة مودم الكبلات المرفرفة

معلومات ذات صلة

المقدمة

لا يمكن الوصول إلى مختلف متغيرات قاعدة معلومات الإدارة. وبعبارة أخرى، لا ترجع متغيرات قاعدة معلومات الإدارة هذه قيمة. لا يرجع متغير MIB ccsFlapMacAddr قيمة عندما تقوم بسير هذا المتغير. يعني "نقل متغير" إستخدام مستعرض قاعدة معلومات الإدارة (MIB) لاسترداد قيمة قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

يصف هذا وثيقة كيف أن يستعمل ال ccsFlapUpstreamIfIndex MIB متغير كحل بديل إلى ال ccsFlapMacAddr MIB متغير أن يستعرض عنوان MAC من كبل مودم أن يرفرف. يقال إن مودم الكبل يرفرف عندما يكون مودم الكبل متصلا بشكل متقطع، وبالتالي فإن الكمبيوتر الشخصي الموجود خلف مودم الكبل يفقد اتصال الإنترنت.

يحل هذا وثيقة المشكلة حيث ال ccsFlapMacAddr MIB لا يرجع قيمة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

شرح لماذا لا يقوم CCSflapMacAddr بإرجاع قيمة

إذا قمت باستطلاع ccsFlapMacAddr، فإن متغير MIB هذا لا يرجع قيمة. بحكم التعريف، يحدد متغير MIB هذا عنوان MAC لأجهزة مودم الكبلات التي ترفرف. لاحظ أن معرف الكائن (OID) لمتغير قاعدة معلومات الإدارة (MIB) هذا هو .1.3.6.1.4.1.9.114.1.1.5.1.1. هذا المخرج يظهر ما يرجعه هذا المتغير:

skyshark# snmpwalk 172.16.30.20 .1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.1

no    MIB objects contained under subtree.

أنت تتوقع عنوان MAC من الكبل قارن من الكبل مودم، أي يعين رفرفة قائمة مدخل ل رفرفة كبل مودم.

لا يمكنك إستقصاء عناوين MAC الخاصة بأجهزة مودم كبل الرفرفة لأن الوصول إلى متغير قاعدة معلومات الإدارة هذا معين على غير ممكن الوصول إليه. ونتيجة لذلك، تستخدم التعليمات البرمجية القيم داخليا فقط ولا تسمح المواصفات للمتغير بالإبلاغ عن أي شيء عندما تقوم باستقباله.

ينص التعريف الكامل لمتغير قاعدة معلومات الإدارة هذا على ما يلي:

.1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.1

ccsFlapMacAddr OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB

-- TEXTUAL CONVENTION MacAddress

SYNTAX             OCTET STRING (6)

DISPLAY-HINT    "1x:"

MAX-ACCESS   not-accessible

!--- MAX-ACCESS is set to not-accessible. !--- As a result, the variable does not return any value.

STATUS             Current

DESCRIPTION    "MAC    address of the Cable Modem's Cable interface.

Identifies a flap-list    entry for a flapping Cable Modem."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

ciscoMgmt(9) ciscoCableSpectrumMIB(114) ciscoCableSpectrumMIBObjects(1)

ccsFlapObjects(1) ccsFlapTable(5) ccsFlapEntry(1)    1 }

للتحقق من ذلك، انتقل إلى Cisco CableSpectrumMIB بأكمله والذي يكون المعرف هو .1.3.6.1.4.1.9.9.114. يحتوي متغير MIB هذا على تعريف ccsFlapMacAddr.

skyshark#snmpwalk 172.16.30.20 .1.3.6.1.4.1.9.9.114

9.9.114.1.1.1.0 : INTEGER: 100

9.9.114.1.1.2.0 : Unsigned32: 4

9.9.114.1.1.3.0 : INTEGER: 10080

9.9.114.1.1.4.0 : INTEGER: 180

9.9.114.1.1.5.1.2.0.1.100.255.228.181 : INTEGER: 14

!--- Evidently, the variable jumps from 9.9.114.1.1.4.0 to !--- 9.9.114.1.1.5.1.2, and skips 9.9.114.1.1.5.1.1.

9.9.114.1.1.5.1.2.0.48.150.249.101.241 : INTEGER: 14

لا يعرض هذا الإخراج معرف العملية (OID) .1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.1. لذلك، تأكد من أنك تنظر إلى تعريفات قواعد معلومات الإدارة لمعرفة سبب عدم حصولك على أي قيمة.

ملاحظة: يستخدم هذا الإخراج مودم كبل Cisco uBR7114 الذي يشغل برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.1(5)EC1.

في بعض الحالات، على الرغم من تعيين الحد الأقصى للوصول لمتغير قاعدة معلومات الإدارة على غير قابل للوصول، يتم إرجاع القيم عندما تقوم باستطلاع متغير قاعدة معلومات الإدارة. وفي هذه الظروف، لا تلتزم المدونة بمواصفات متغير قاعدة معلومات الإدارة هذا. في مثل هذه الحالات، يجب عليك إجراء تغييرات في الرمز لتتوافق مع تعريف قاعدة معلومات الإدارة.

الحل البديل للعثور على عناوين MAC لأجهزة مودم الكبلات المرفرفة

للعمل حول هذا التحديد، يمكنك إستخدام إدخالات أخرى معرفة في متغير قاعدة معلومات الإدارة (MIB) ccsFlapEntry. بعض الإدخالات المعرفة هي ccsFlapUpstreamIfIndex، وccsFlapDownstreamIfIndex، وccsFlapPowerAdjustments، من بين إدخالات أخرى.

يتضمن أي من متغيرات MIB هذه عنوان MAC لأجهزة مودم كبل الرفرفة في تقرير قيمها.

على سبيل المثال، أستخدم ccsFlapUpstreamIfIndex، والذي يعرف الخادم الذي يستخدمه مودم كبل الرفرفة. معرف معرف المستخدم لمتغير قاعدة معلومات الإدارة هذا هو 1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.2. إذا قمت بالسير على متغير قاعدة معلومات الإدارة هذا، فإليك النتيجة التي تحصل عليها:

skyshark#snmpwalk 172.16.30.40 public .1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.2

enterprises.9.9.114.1.1.5.1.2.0.1.100.255.228.181 = 4

enterprises.9.9.114.1.1.5.1.2.0.48.150.249.101.241 = 4

تشير هذه الأرقام إلى عناوين MAC لجميع أجهزة مودم الكبلات المرفرفة من خلال متغير MIB ccsFlapUpstreamIfIndex بدلا من ccsFlapMacAddr. in order to عينت ال ماك عنوان من الكبل مودم أن رفرفة، نظرت في آخر ستة رقم على ال OID. هذه الأرقام هي التمثيل العشري لعنوان MAC. على سبيل المثال في 0.1.100.255.228.181 يتوافق كل رقم مع القيم السداسية العشرية، حيث يسرد هذا الجدول:

عشري

سداسي عشر

0

00

1

01

100

64

255

FF

228

الفئة E4

181

B5

من جدول التحويل هذا، يمكنك إستنتاج أن 0.1.100.255.228.181 يماثل عنوان MAC001.64ff.e4b5. بنفس الطريقة، 0.48.150.249.101.241 يتوافق مع 0030.96f9.65f1.

أنت يستطيع أكدت هذا من خلال عدة عرض أمر على ال CMTS. لتحديد موقع عناوين MAC لأجهزة مودم الكبل التي ترفرف، قم بإصدار الأمر show cable flap-list.

uBR7114#show cable flap-list

MAC Address     Upstream     Ins   Hit   Miss  CRC   P-Adj Flap  Time

0001.64ff.e4b5  Cable1/0/U0  3696  39969 61741 0    *48336 52844 Jan 25 12:17:57

0030.96f9.65f1  Cable1/0/U0  4447  8456  11967 0    *3369  7830  Jan 25 12:19:23

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems