المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تكوين تحويل VP

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

تكوين أنفاق VP العادية أو غير الشكل

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

تكوين أنفاق VP لفئة خدمة واحدة

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

تكوين أنفاق VP ذات الشكل

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

قيود على أنفاق بروتوكول VP ذات الشكل

تكوين أنفاق VP الهرمية لفئات خدمة متعددة

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

تقييد أنفاق VP الهرمية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوينات المسار الظاهري (VP) للأنفاق وتحويل VP.

مع تحويل VP، يعتمد قرار التحويل فقط على رقم معرف المسار الظاهري (VPI). وهذا ليس كمعرف القناة الافتراضية (VPI) ومعرف القناة الظاهرية (VCI) لتحويل القناة الظاهرية (VC)، الذي يقلل من الإدارة كما يسمح بالتحويل الأسرع للخلايا.

مع أنفاق VP، تكون واجهة VP نقطة تجميع/إزالة على محول ATM يتم فيها تجميع نقاط VCs من واجهات ATM المختلفة إلى VP على واجهة. VPs هي إتصالات ATM التي تعد تجميعا من شبكات VC متعددة التي تحتوي جميعها على رقم VPI نفسه. غالبا ما يتم إستخدام شبكات VP عبر شبكات WAN.

إتصالات ATM

النوعان الرئيسيان من إتصالات ATM هما VCs و VPs.

يتم تعريف أجهزة VC بشكل فريد على المنفذ الخاص بمحول ATM بواسطة أرقام معرف فئة المورد (VPI) ومعرف فئة المورد (VCI).

يتم تعريف VPs بشكل فريد على منفذ ATM بواسطة رقم VPI على منفذ ATM.

في الرسم التخطيطي أعلاه، يتم تحويل خلايا ATM التي تصل إلى معرف فئة المورد (VC) استنادا إلى كل من معرف فئة المورد (VPI) ورقم معرف فئة المورد (VCI) في رأس الخلية. ومن ناحية أخرى، يتم تبديل خلايا ATM التي تصل إلى بروتوكول VP استنادا إلى رقم VPI فقط. يحدد تكوين محول ATM ما إذا كان من المفترض أن يكون المحول محول VC أو VP لزوج VPI/VCI معين أو VPI على التوالي.

في هذا رسم بياني، غيرت خلية في ال VC أو VP مستوى. مع تحويل VC، يستلم المفتاح خلية مع يشكل VPI و VCI. ثم يقوم بالبحث عن جدول الاتصال الخاص به لتحديد المنفذ الصادر (أو المنافذ) باستخدام قيمة جديدة لمعرف فئة المورد (VPI)/معرف فئة المورد (VCI). يتم إرفاق VCI/VPI 100/2 و 110/2 بالمنفذ 1 ويكون VCI/VPI المرتبط بالمنفذ 2 110/5. لاحظ أن معرف فئة المورد (VCI) له أهمية محلية فقط ولا يحتاج إلى أن يكون فريدا. بالنسبة للمنفذ 3، يكون معرف فئة المورد (VPI)/معرف فئة المورد (VCI) المرتبط به هو 1/50. ترتبط VPI/VCI 7/100 و 7/110 بالمنفذ 4.

أنت يستطيع غيرت حركة مرور من ميناء قادم على المفتاح إلى ميناء خارج. على سبيل المثال، يمكنك تحديد تحويل جميع حركات مرور البيانات الواردة على المنفذ 1 VPI/VCI 2/100 إلى المنفذ 4 VPI/VCI 7/110. وبنفس الطريقة، يمكنك تكوين محول ATM لنقل حركة المرور من المنفذ 2 VPI/VCI 5/110 إلى المنفذ 4 VCI/VPI 7/100. يوضح هذا الجدول كيفية تحويل الحزم من معرف فئة المورد (VPI)/معرف فئة المورد (VCI) إلى آخر. هذا هو تحويل معرف فئة المورد (VC) نظرا لأنه يستخدم معلومات معرف فئة المورد (VPI) ومعرف فئة المورد (VCI) لتحويل حركة مرور البيانات.

هناك طريقة أخرى لتبديل حركة مرور ATM هي إستخدام معلومات VPI فقط. في هذا طاولة أنت يستطيع رأيت أن ميناء 1 VPI 2 يحول إلى ميناء 4 VPI 7 وميناء 2 VPI 5 يحول إلى ميناء 3 VPI 1.

يمكن ملاحظة كلا من تحويل VP و VC في هذا المخطط:

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من أنفاق VP على محولات Cisco Enterprise ATM:

- أنفاق VP عادية أو غير محددة الشكل

- أنفاق VP مشكلة

- أنفاق VP الهرمية

أنفاق VP العادية أو غير الشكل هي أنفاق VP لا توجد عليها حركة مرور الشكل لأي فئة خدمة ATM. يمكن أن تكون أنفاق VP من أي فئة خدمة ولكن لا يمكن تكوينها. ال VCs في نفق ينبغي كنت من ال نفسه خدمة فئة بما أن ال VP نفق.

أنفاق بشكل دائرة vp أنفاق بشكل حركة مرور بشكل. يتم تعريفها فقط لفئة خدمة معدل البت الثابت (CBR) على محولات Cisco Enterprise ATM. كل VCs ضمن وحيد VP نفق ينبغي كنت ال نفسه خدمة فئة. ويتم تحديد معدل الإخراج الإجمالي لنفق VP هذا بواسطة الأجهزة إلى PCR الخاص بالنفق.

أنفاق VP الهرمية هي أنفاق VP التي تتكون من حركة مرور وتدعم VCs من فئات خدمة متعددة للتواجد معا في النفق في نفس الوقت. ويتم إستخدامها، على سبيل المثال، إذا كان لديك أكثر من فئة خدمة واحدة ولكن هناك نفق VP واحد فقط.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية.

- يتم دعم نفق VP غير ذي شكل من أي فئة خدمة على LS1010 (مع إما بطاقة ميزة قوائم الانتظار لكل فئة (FC-PCQ) وبطاقة ميزة قوائم الانتظار لكل تدفق (FC-PFQ)، ومادة حفازة 8540-MSR، ومادة حفازة 8510-MSR، وموجه من السلسلة Cisco 7500 مع PA-A3، وموجه من السلسلة Cisco 7200 مع PA-A2 أو PA-A3، سلسلة Cisco 750 مع PA-A6، وموجه Cisco 7200 Series مع PA-A6. تدعم الإصدارات 11.2 أو 11.3 أو 12.0 من برنامج Cisco IOS® هذه الميزة. ال VCs داخل نفق غير شكل ينبغي أن يكون من نفس فئة الخدمة من VP نفق غير شكل.

- يتم دعم نفق VP بشكل من فئة خدمة CBR على LS1010 مع FC-PFQ، Catalyst 8510-MSR، Catalyst 8540-MSR، موجهات سلسلة Cisco 7500 مع PA-A3، وموجهات سلسلة Cisco 7200 مع PA-A2 أو PA-A3، موجه Cisco 7500 مع PA-A6، وموجه Cisco 7200 مع موجه PA أ 6. جميع VCs ضمن نفق CBR VP يجب أن تكون من فئة الخدمة نفسها.

- يتم دعم أنفاق VP ذات الشكل أولا في برنامج Cisco IOS الإصدار 11.2(8.0.1)FWA4. برنامج IOS الإصدار 11.1 و WA3 لا يدعم قطارات الإصدار أنفاق VP ذات الشكل.

- بالنسبة لإصدارات البرامج بعد الإصدار 11.3(0.8)TWA4 من برنامج Cisco IOS Software، يتم دعم فئة الخدمة الخاصة بالأجهزة الافتراضية (VCs) داخل نفق VP ذي شكل ليتم وضعه على CBR.

- إصدارات البرامج السابقة التي تدعم نمط VP Tunnel VCs المشكل داخل نفق CBR يجب أن تكون من فئة خدمة CBR.

- يتم دعم أنفاق VP الهرمية لفئة خدمة CBR على LS1010 باستخدام FC-PFQ و Catalyst 8510-MSR و Catalyst 8540-MSR. الحد الأدنى لمتطلبات البرامج هو القطار W5 من Cisco IOS.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

تكوين تحويل VP

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا القسم إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستعمل هذا قسم هذا تشكيل.

- ATM5/1/0-R1

- ATM0/0/1-S1

- ATM0/0/1-S2

- ATM0/0/0-R2

ATM5/1/0-R1

interface ATM5/1/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 10/20

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 10/30

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 11/40

ATM0/0/1-S1

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvp 10  interface  ATM0/0/0 10

atm pvp 11  interface  ATM0/0/0 11

ATM0/0/1-S2

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvp 10  interface  ATM0/0/0 10

atm pvp 12  interface  ATM0/0/0 11

ATM0/0/0-R2

interface ATM0/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 10/20

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 10/30

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 12/40

encapsulation aal5snap

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show atm vp - للتحقق من تشغيل نفق VP.

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 - يتحقق من معلومات اتصال طبقة ATM حول المسار الظاهري.

- show atm vp interface atm0/0/0 10 - يتحقق من جميع VPs التي تمر عبر نفق VP باستخدام VPIs.

وهذه عينة من مخرجات الأمر للأمر show atm vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0           10      PVP     ATM0/0/1        10        UP

ATM0/0/0           11      PVP     ATM0/0/1        12        UP

ATM0/0/1           10      PVP     ATM0/0/0        10        UP

ATM0/0/1           12      PVP     ATM0/0/0        11        UP

وهذا نموذج إخراج الأمر لأمر show atm vp traffic interface atm0/0/0.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          10    PVP               70              60

ATM0/0/0          11    PVP               94              90

وهذا نموذج إخراج الأمر للأمر show atm vp interface atm0/0/0 10.

Switch#show atm vp interface atm0/0/0 10

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 10

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:58:11

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Cross-connect-interface: ATM0/0/1, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 10

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

تكوين أنفاق VP العادية أو غير الشكل

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا القسم إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يصف هذا قسم التشكيل ل عادي أو غير شكل أنفاق VP. يوضح هذا المثال مسارا ظاهريا دائما (PVP) تم إنشاؤه للانتقال عبر سحابة WAN.

يستعمل هذا قسم هذا تشكيل.

- الموجه 1

- المحول 1

- المحول 2

- الموجه 2

الموجه 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/33

encapsulation aal5snap

المحول 1

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm ilmi-keepalive

atm svcc vci min 100

atm pvc 100 32  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 33  interface  ATM0/0/0.100 100 33

المحول 2

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40  interface  ATM0/0/0.100 100 33

!

الموجه 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

encapsulation aal5snap

!

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show atm vp - للتحقق من تشغيل نفق VP.

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 - يتحقق من معلومات اتصال طبقة ATM حول المسار الظاهري.

- show atm vp interface atm0/0/0 100 - يتحقق من جميع VPs التي تمر عبر نفق VP باستخدام VPIs.

وهذه عينة من مخرجات الأمر للأمر show atm vp interface atm 0/0/0 100.

Switch#show atm vp interface atm 0/0/0 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: TUNNEL

Time-since-last-status-change: 17:21:32

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx cells: 49968, Tx cells: 50371

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

وهذه عينة من مخرجات الأمر للأمر show atm vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0          100   PVP     TUNNEL

هذا نموذج لمخرجات الأمر للأمر show atm vp traffic interface atm0/0/0.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          100   PVP            49865           50271

تكوين أنفاق VP لفئة خدمة واحدة

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا القسم إعداد الشبكة الموضح في هذا المخطط.

التكوينات

يوضح هذا المثال كيفية تكوين نفق VP لفئة خدمة واحدة. لاحظ أن تنظيم حركة المرور يتم تمكينه في واجهات ATM للموجهات باستخدام معدل البت المتغير في الوقت غير الفعلي (vbr-nrt).

يستعمل هذا قسم هذا تشكيل.

- الموجه 1

- المحول 1

- المحول 2

- الموجه 2

الموجه 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 50000 40000 100

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/33

vbr-nrt 10000 8000 100

encapsulation aal5snap

!

المحول 1

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 rx-cttr 7 tx-cttr 7

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 8 tx-cttr 8  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 33 rx-cttr 9 tx-cttr 9  interface  ATM0/0/0.100 100 33

المحول 2

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 rx-cttr 7 tx-cttr 7

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 8 tx-cttr 8  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 9 tx-cttr 9  interface  ATM0/0/0.100 100 33

الموجه 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 50000 40000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

vbr-nrt 10000 8000 100

encapsulation aal5snap

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show atm vp interface atm0/0/0 100 - يتحقق من جميع VPs التي تمر عبر نفق VP باستخدام VPIs.

c8510m-r2#show atm vp int atm 0/0/0 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: TUNNEL

Time-since-last-status-change: 00:43:49

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx connection-traffic-table-index: 7

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 100000

Rx scr-clp0 : 80000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 100

Tx connection-traffic-table-index: 7

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 100000

Tx scr-clp0 : 80000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 100

تكوين أنفاق VP ذات الشكل

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

إذا كانت سياسات مزود الخدمة الخاصة ب VP، فإن الاتصال على الأرجح يختبر عمليات إسقاط الخلايا في شبكة مزود الخدمة. أفضل طريقة للتغلب على هذا هو تكوين أنفاق VP بشكل بشكل صحيح.

أنفاق بشكل دائرة vp أنفاق بشكل حركة مرور بشكل. ويتم تعريفها فقط لفئة خدمة cisco CBR على محولات Cisco Enterprise ATM. كل VCs ضمن وحيد VP نفق ينبغي كنت ال نفسه خدمة فئة. ويتم تحديد معدل الإخراج الإجمالي لنفق VP هذا بواسطة الأجهزة إلى PCR الخاص بالنفق.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا القسم إعداد الشبكة الموضح في هذا المخطط.

التكوينات

يصف هذا قسم التشكيل ل VP شكل نفق ويستعمل هذا تشكيل.

- المحول 1

- المحول 2

- الموجه 1

- الموجه 2

المحول 1

atm connection-traffic-table-row index 10 cbr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

!

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 110 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 120 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

!

interface ATM0/0/0.110 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM0/0/0.120 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category abr permit

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 110 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.110 110 40

atm pvc 120 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.120 120 50

المحول 2

atm connection-traffic-table-row index 10 cbr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

!

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 110 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 120 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

!

interface ATM0/0/0.110 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM0/0/0.120 point-to-point

no atm ilmi-keepalive

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category abr permit

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 110 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.110 110 40

atm pvc 120 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.120 120 50

الموجه 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 110/40

ubr 8000

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 120/50

abr 8000 5000

الموجه 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 110/40

ubr 8000

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 120/50

abr 8000 5000

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show atm vp interface atm0/0/0 - يدقق كل VPs أن يمر عبر نفق VP مع VPIs.

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 - يتحقق من معلومات اتصال طبقة ATM حول المسار الظاهري.

- show atm interface atm0/0/0.110 - يعرض معلومات حول واجهة ATM.

وهذه عينة من مخرجات الأمر للأمر show atm vp interface atm 0/0/0.

Switch#show atm vp interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0           100     PVP     SHAPED TUNNEL

ATM0/0/0           110     PVP     SHAPED TUNNEL

ATM0/0/0           120     PVP     SHAPED TUNNEL

هذا نموذج لمخرجات الأمر للأمر show atm vp traffic interface atm0/0/0.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          100   PVP             1438            1446

ATM0/0/0          110   PVP             1374            1384

ATM0/0/0          120   PVP              755             772

وهذا نموذج لمخرجات الأمر لأمر show atm interface atm0/0/0.110.

Switch#show atm interface atm0/0/0.110

Interface:      ATM0/0/0.110    Port-type:      vp tunnel

IF Status:      UP              Admin Status:   up

قيود على أنفاق بروتوكول VP ذات الشكل

تصف هذه القائمة القيود المتعلقة بأنفاق بروتوكول VP ذات الشكل.

- يدعم الطراز LS1010 المزود بتقنية FC-PFQ و Catalyst 8510-MSR أنفاق VP مقاس 2 × 64=128 على أقصى حد. 64 أنفاق VP ذات الشكل مدعومة على منافذ x/0/y المرقمة و 64 على منافذ x/1/y المرقمة.

- يدعم Catalyst 8540-MSR حد أقصى 8×64=512 أنفاق VP بشكل. يمكن تحديد 64 نفق VP بشكل أقصى على كل مجموعة من مجموعات الواجهة هذه:

- (0/0/x، 1/0/x)

- (0/1/x و 1/1/x)

- (2/0/x، 3/0/x)

- (2/1/x، 3/1/x)

- (9/0/x، 10/0/x)

- (1/9/x و 10/1/x)

- (11/0/x و 12/0/x)

- (11/1/x و 12/1/x)

- تتم مشاركة عرض النطاق الترددي لنفق VP ذي الشكل بواسطة مراكز VC النشطة داخل النفق بشكل دقيق دقيق على هيئة ترتيب دوري (RR).

- لا تدعم أنفاق VP ذات الشكل بطاقات VCs المدمجة لتحويل العلامات.

- لا يسمح بمركبات VC ذات معدل البت غير المحدد (uBR)+ ومعدل البت المتاح (ABR) ذات معدل الخلايا الأدنى غير الصفري (MCR) على واجهة نفق VP ذات الشكل.

- بحد أقصى 128 منفذ VCs يمكن أن يعبر واجهة نفق VP على شكل S.

تكوين أنفاق VP الهرمية لفئات خدمة متعددة

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

يتم إستخدام تكوين نفق VP الهرمي إذا كان لديك أكثر من فئة خدمة واحدة ولا يمكنك شراء أكثر من نفق VP واحد. يعتبر نفق VP ذو التسلسل الهرمي نفق VP ذو شكل حركة مرور ويدعم VCs لفئات خدمة متعددة لتتعايش في نفق في نفس الوقت.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا القسم إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يصف هذا القسم تكوينات أنفاق VP الهرمية لفئات خدمات متعددة ويستخدم هذه التكوينات.

- المحول 1

- المحول 2

- الموجه 1

- الموجه 2

المحول 1

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

atm connection-traffic-table-row index 50 cbr pcr 50000

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm pvp 100 hierarchical rx-cttr 50 tx-cttr 50

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.100 100 40

atm pvc 100 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.100 100 50

المحول 2

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

atm connection-traffic-table-row index 50 cbr pcr 50000

!

interface ATM2/1/0

no ip address

atm pvp 100 hierarchical rx-cttr 50 tx-cttr 50

!

interface ATM2/1/0.100 point-to-point

!

interface ATM2/1/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM2/1/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM2/1/0.100 100 40

atm pvc 100 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM2/1/0.100 100 50

الموجه 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/40

ubr 8000

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/50

abr 8000 5000

encapsulation aal5snap

الموجه 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

ubr 8000

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/50

abr 8000 5000

encapsulation aal5snap

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show atm vp - للتحقق من تشغيل نفق VP.

- show atm resource - يعرض تكوين مدير الموارد العالمية وحالته.

- show atm vp traffic interface atm2/1/0 100 - يتحقق من معلومات اتصال طبقة ATM حول المسار الظاهري.

- show atm vp interface atm2/1/0 100 - يتحقق من جميع VPs التي تمر عبر نفق VP باستخدام VPIs.

وهذه عينة من مخرجات الأمر للأمر show atm vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM2/1/0           100     PVP     HIE. TUNNEL

وهذه عينة من مخرجات الأمر لأمر show atm resource.

Switch#show atm resource

Resource configuration:

Sustained-cell-rate-margin-factor 1%

Abr-mode:   EFCI

Hierarchical Scheduling Mode : enabled

!--- Truncated.

وهذا نموذج لمخرجات الأمر للأمر show atm vp traffic interface atm2/1/0 100.

Switch#show atm vp traffic interface atm 2/1/0 100

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM2/1/0          100   PVP             2451            2470

وهذه عينة من مخرجات الأمر للأمر show atm vp interface atm2/1/0 100.

Switch#show atm vp interface atm2/1/0 100

Interface: ATM2/1/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: HIE. TUNNEL

Time-since-last-status-change: 00:49:16

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx cells: 2214, Tx cells: 2234

Rx connection-traffic-table-index: 50

Rx service-category: CBR (Constant Bit Rate)

Tx connection-traffic-table-index: 50

Tx service-category: CBR (Constant Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 50000

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

تقييد أنفاق VP الهرمية

تصف هذه القائمة القيود المتعلقة بأنفاق VP الهرمية.

- يدعم LS1010 مع FC-PFQ و Catalyst 5500 مع معالج محول ATM (ASP) و FC-PFQ و Catalyst 8510-MSR حد أقصى يبلغ 62 نفق VP هرمي.

- يمكن تحديد أنفاق VP الهرمية فقط على المنافذ في الفتحتين 0 و 3 على LS1010 و Catalyst 8510-MSR. يمكن تحديد أنفاق VP الهرمية في الفتحتين 9 و 11 على Catalyst 5500 مع ASP و FC-PFQ.

- يدعم الطراز LS1010 المزود بتقنية FC-PFQ و ASP-B 30 أنفاق VP هرمية كحد أقصى على المنافذ 0/0/z و 3/0/z مجتمعة، بحد أقصى 32 نفقا على المنافذ 0/1/z و 3/1/z مجتمعة. أستخدم الأمر show hardware لمعرفة نوع بطاقة الميزات و ASP.

- يدعم الطراز LS1010 المزود بتقنية FC-PFQ و ASP-C بالإضافة إلى Catalyst 8510-MSR الحد الأقصى لعدد 30 أنفاق VP هرمية على المنافذ 0/y/z والحد الأقصى الذي يبلغ 32 نفقا على المنافذ 3/y/z.

- على مادة حفازة 5500 مع ASP و FC-PFQ مع حد أقصى 30، يستطيع عينت هرمي VP نفق على ميناء 9/0/z و 11/0/7 مجتمعة. يمكن تحديد 32 نفق VP هرمي كحد أقصى على المنافذ 9/1/z و 11/1/z مجتمعة.

- على مادة حفازة 8540-MSR، هرمي VP نفق يستطيع كنت عينت على مفتاح 0، 2، 9، و 11.

- يختلف الحد الأقصى لعدد أنفاق VP الهرمية بين 120 و 240 حسب نوع وحدات مهايئ المنفذ النمطية (PAM) المستخدمة. إن يكون all the ميناء سوبر PAMs (كامل مع وحدة نمطية)، العدد الأقصى من VP أنفاق يساند 240. إذا كانت جميع المنافذ المثبتة عبارة عن كاميرات فائقة مع LS1010، فإن الحد الأقصى لعدد أنفاق VP الهرمية الخاصة ب PAM هو 120.

- لا يمكن أن توجد أنفاق VP الهرمية مع أي نوع آخر من الاتصال (VCs، VPs، Tag VCs، أنفاق VP العادية أو ذات الشكل، وهكذا دواليك) على نفس الواجهة المادية. لذلك، فإن النوع الوحيد من الاتصال الذي يمكن أن يتواجد مع أنفاق VP الهرمية على نفس الواجهة المادية هي أنفاق VP هرمية إضافية ومنافذ VCs معروفة (إرسال الإشارات 0/5 و PNNI و 0/18 و ILMI 0/16 وما إلى ذلك).

- يمكن أن تدعم أنفاق VP الهرمية فقط إما ATM Forum VCs أو Tag VCs، ولكن ليس كلا في نفس الوقت.

- عندما تقوم بإجراء إدخال السطر وإزالته (OIR) من PAM الذي يحتوي على أنفاق VP هرمية مكونة للمنافذ الخاصة به، يتم الاحتفاظ بتكوين النفق الهرمي. إذا تم إدخال نفس PAM مرة أخرى في، يكون نفق VP الهرمي نشطا تلقائيا. ومع ذلك، إذا كان سيتم إدراج نوع مختلف من PAM، فمن المستحسن بشدة حذف أي نفق VP هرمي تم تكوينه (على المنفذ الذي على وشك الإزالة) قبل الإزالة المادية ل PAM.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليا معلومات حول أستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا المستند.