المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الرسم التخطيطي للشبكة

اكتشاف حالات الفشل

خلايا OAM الاسترجاع

مؤشر التنبيه الخاص بالإشارة/مؤشر الخلل عن بعد (AIS/RDI)

أوامر show وdebug

معلومات ذات صلة

المقدمة

إذا حدثت مشكلة اتصال على PVC (لا توجد حركة مرور تنتقل بطريقة أو بأخرى)، فإن الدائرة الافتراضية الدائمة (PVC) تظل قيد التشغيل على الأجهزة الطرفية. لذلك، ستبقى إدخالات التوجيه التي كانت تشير إلى أن PVC موجودة في جدول التوجيه لفترة محددة من الوقت ونتيجة لذلك، سيتم فقد الحزم. الحل لهذه المشكلة هو إستخدام العملية والصيانة (OAM) لاكتشاف هذه الإخفاقات والسماح ل PVC بالإنقطاع إذا كان معطلا على طول مساره.

يمكنك عرض نموذج التكوين عند إستخدام OAM لإدارة PVC بالنقر هنا.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

يتم دعم إدارة OAM و PVC منذ الإصدار 11.1(22)CC من Cisco IOS® وفي الإصدار 12.0 من Cisco IOS والإصدارات الأحدث.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستند هذا المستند إلى الإعداد التالي:

- 1/116 هو معرف فئة المورد (VPI)/معرف فئة المورد (VCI) المخصص للدائرة الظاهرية (VC) على المسار الكامل.

- تقوم محولات ATM بتشغيل Cisco IOS 12.0. تم تكوين محولات ATM لإرسال إشارة إشارة التنبيه/مؤشر العيب عن بعد (AIS/RDI) عند فشل الارتباط، كما هو موضح في هذا المستند.

- يمكنك أن تنتج الفشل عن طريق إغلاق (فرعي) الواجهة في غيلدر ومراقبة ما يحدث على برنارد. تم تمكين تصحيح أخطاء وقت الطوابع الزمنية للخدمة في الوقت المستغرق في تكوينات جميع عمليات تصحيح الأخطاء في هذا المستند. وهذا يتيح لنا رؤية وقت كل حدث في الثانية.

اكتشاف حالات الفشل

سنأخذ في الاعتبار خلايا F5 OAM (مستوى VC) لهذا المستند فقط نظرا لأنها الخلايا الوحيدة المستخدمة من قبل أجهزة Cisco الطرفية (الموجهات) لاكتشاف حالات الفشل. من أجل اكتشاف فشل على مسار PVC على الجهاز الطرفي، تستخدم OAM الخلايا المحددة التالية:

- خلايا الاسترجاع

- خلايا التحقق من الاستمرارية (CC)

- خلايا إشارة التنبيه (AIS)

- خلايا إشارات الكشف عن بعد (RDI)

هناك ثلاثة شروط لإعلان PVC UP:

- يستقبل الموجه عددا يتم تكوينه من ردود خلية إسترجاع OAM من نهاية إلى نهاية متتالية ل F5.

- لا يستقبل الموجه خلايا F5-AIS لمدة 3 ثوان.

- لا يستقبل الموجه خلايا F5-RDI لمدة 3 ثوان.

يصف القسم التالي هذه الخلايا والمخرجات التي تظهر تأثيراتها.

خلايا OAM الاسترجاع

على فترات منتظمة، تقوم الأجهزة الطرفية (مثل الموجهات) المكونة ل OAM بإرسال خلايا الاسترجاع التي يجب أن تكون متكررة في الشبكة. يمكن أن تكون نقطة التكرار هذه هي الجهاز في نهاية ال PVC (خلايا الاسترجاع من نهاية إلى نهاية) أو جهاز على المسار (خلايا إسترجاع المقطع).

تشير المعرفات في خلية الاسترجاع إلى الجهاز (الأجهزة) الذي يجب أن يقوم بتكرار الخلية. سيقوم جهاز Cisco الذي ينهي معرف فئة مورد (VC) عند تلقي مثل هذه الخلية على PVC بتكوينها حتى إذا لم يتم تكوينها لمعرف فئة المورد (OAM). كما ستحتوي كل خلية من هذه الخلايا على مؤشر "الإتجاه" (لتحديد ما إذا كانت خلية أوامر أو خلايا إستجابة) ورقم تسلسلي (يسمى علامة الارتباط أو CTag في تصحيح الأخطاء). وسيكون لخلية الاسترجاع "Command" والخلية الاسترجاعية "response" نفس الرقم التسلسلي.

يوضح المخطط التالي خلايا الاسترجاع (LB):

إخراج تصحيح الأخطاء للعينة

يظهر التالي الأخطاء (debug atm oam) التي توضح خلايا الاسترجاع في Bernard:

Mar 30 14:22:39.050: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:2 CTag:17128

Tries:0

Mar 30 14:22:39.050: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:42E9

Mar 30 14:22:39.050: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0) I: VCD#4 VC 1/116 LoopInd:0CTag:42E9

Mar 30 14:22:48.958: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:2 CTag:17129

Tries:0

Mar 30 14:22:48.958: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:42EA

Mar 30 14:22:48.958: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0) I: VCD#4 VC 1/116 LoopInd:0CTag:42EA

تعليقات على إخراج تصحيح الأخطاء للعينة

- يشير السطر الأول إلى انتهاء صلاحية المؤقت المستخدم لتحديد وقت إرسال خلية الاسترجاع على واجهة (فرعية).

- يتم بعد ذلك إرسال خلية إسترجاع أمر خارج على الواجهة المقابلة (السطر الثاني من تصحيح الأخطاء). قيمة CTag المعروضة على هذا السطر هي القيمة السداسية العشرية للسطر الأول CTag بالإضافة إلى واحد.

- ثم يتم تلقي خلية تكرار حلقي مع LoopInd تساوي صفر.

ملاحظة: تشير LoopInd=1 إلى خلية أمر و LoopInd=0 إلى خلية إستجابة (تكرار). لا يعرض LoopInd=1 في تصحيح الأخطاء، ولكنه سيظهر على تتبع sniffer.

إخراج تصحيح الأخطاء للعينة (إذا تم فقد خلايا الاسترجاع)

ضع في الاعتبار الجهاز (باستخدام PVCs) الذي تم تكوينه لإرسال خلايا OAM واستخدام إدارة PVC. إذا فقد هذا الجهاز عددا معينا من خلايا الاسترجاع، فإنه يضع ال PVC في حالة أقل. راجع تصحيح الأخطاء التالية:

Mar 30 14:48:31.704: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116

Status:2 CTag:17284

Tries:0

Mar 30 14:48:31.704: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:4385

At this point, the sub-interface corresponding to PVC 1/116 on Guilder is shut down

Mar 30 14:48:41.684: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:1 CTag:17285

Tries:0

Mar 30 14:48:41.684: atm_oam_setstate - VCD#4, VC 1/116: newstate = Down Retry <-no reply to the loopback cell just sent

Mar 30 14:48:41.684: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:4386

Mar 30 14:48:42.680: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:1 CTag:17286

Tries:1

Mar 30 14:48:42.680: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:4387

Mar 30 14:48:43.680: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:1 CTag:17287

Tries:2

Mar 30 14:48:43.680: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:4388

Mar 30 14:48:44.680: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:1 CTag:17288

Tries:3

Mar 30 14:48:44.680: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:4389

Mar 30 14:48:45.676: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:1 CTag:17289

Tries:4

Mar 30 14:48:45.676: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:438A

Mar 30 14:48:46.676: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:1 CTag:17290

Tries:5 <- the router makes 5 retries before declaring the PVC down

Mar 30 14:48:46.676: atm_oam_setstate - VCD#4, VC 1/116: newstate = Not Verified

<-5 retries and no answers -> PVC declared down

Mar 30 14:48:46.676: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM2/0/0.116,changed state to down

Mar 30 14:48:46.676: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:438B

يمكنك تكوين مقدار الخلايا المفقودة المطلوب لإيقاف PVC. يشرح الأمر التالي show atm pvc vpi/vci تصحيح الأخطاء السابقة.

Bernard# sh atm pvc 1/116

ATM2/0/0.116: VCD: 4, VPI: 1, VCI: 116

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

InPkts: 4, OutPkts: 4, InBytes: 280, OutBytes: 300

InPRoc: 2, OutPRoc: 0, Broadcasts: 5

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 2, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 364240961

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

Out CLP=1 Pkts: 0

OAM cells received: 9

F5 InEndloop: 9, F5

InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 18

F5 OutEndloop: 18, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

كما ترى، تم إرسال عمليات إسترجاع F5، ولكن لم يتم الرد عليها (تم فقد 18 F5 OutEndloop ولكن تم فقد 9 F5 InEndloop فقط؛ لذلك، فقدت 9 F5 خلايا إسترجاع مجدولة.). وأدى ذلك إلى انخفاض مستوى PVC (عند تكوين إدارة PVC). يمثل F5 OutEndloop عدد خلايا الاسترجاع التي تم إرسالها ويمثل F5 InEndloop عدد خلايا الاسترجاع F5 التي تم تلقيها.

كما ترون أيضا، عدادات خلايا F4 OAM موجودة، ولكن لا يتم تسجيل أي شيء لأن خلايا F5 فقط هي التي يتم أخذها بعين الاعتبار هنا. من مخرجات أمر العرض أعلاه، يمكن تجميع معلومات أخرى مثيرة للاهتمام حول خلايا الاسترجاع:

- يتم إرسال خلايا OAM كل 10 ثوان بغض النظر عما إذا كان PVC أعلى أو أسفل.

- إذا كان PVC قيد التشغيل ولكن الطرف الآخر لا يستجيب، يحاول الموجه إرسال OAM في الثانية حتى يستلم جوابا أو حتى لم يتم الرد على 5 خلايا OAM. بعد ذلك يتم تخفيض دائرة PVC (راجع تصحيح الأخطاء أعلاه).

- على الطرف الآخر، إذا كان PVC معطلا ويتلقى فجأة خلية تكرار صالحة، فإنه سيحاول إعادة إرسال خلايا LB كل ثانية حتى يتم تلقي 3 خلايا تكرار حلقي صالحة في صف واحد. بعد ذلك سوف يصعد ال PVC مرة أخرى. راجع تصحيح الأخطاء أدناه.

Mar 31 12:40:10.154: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM2/0/0.116, changed state to down

Mar 31 12:40:20.074: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:1 CTag:25267

Tries:6

Mar 31 12:40:20.074: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:62B4

Mar 31 12:40:20.074: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0) I: VCD#4 VC 1/116 LoopInd:0 CTag:62B4

Mar 31 12:40:20.074: atm_oam_setstate - VCD#4, VC 1/116: newstate = Up Retry

! PVC was down and suddenly receives a valid response loopback cell

Mar 31 12:40:21.070: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:2 CTag:25268

Tries:0

Mar 31 12:40:21.070: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:62B5

Mar 31 12:40:21.070: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0) I: VCD#4 VC 1/116 LoopInd:0 CTag:62B5

! first looped LB cell

Mar 31 12:40:22.066: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:2 CTag:25269

Tries:0

Mar 31 12:40:22.066: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:62B6

Mar 31 12:40:22.066: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0) I: VCD#4 VC 1/116 LoopInd:0 CTag:62B6

! second looped LB cell in a row

Mar 31 12:40:23.062: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:2 CTag:25270

Tries:0

Mar 31 12:40:23.062: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:62B7

Mar 31 12:40:23.062: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0) I: VCD#4 VC 1/116 LoopInd:0 CTag:62B7

! third looped LB cell in a row

Mar 31 12:40:23.062: atm_oam_setstate - VCD#4, VC 1/116: newstate = Verified

! PVC is declared up again

Mar 31 12:40:23.062: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM2/0 0.116, changed state to up

كما ترون، فإن الواجهة الفرعية (ومن هنا جاءت ال PVC) تم إحضارها مرة أخرى بعد إستقبال ثلاث خلايا إسترجاع صالحة للرد في صف واحد.

ملاحظة: يمكن للمستخدم تكوين جميع المعلمات الموضحة أعلاه، بالإضافة إلى إستخدام الأمر show atm pvc vpi/vci للتحقق من المعلمات.

مؤشر التنبيه الخاص بالإشارة/مؤشر الخلل عن بعد (AIS/RDI)

عند اكتشاف فشل، يرسل جهاز تم تكوينه ل OAM إطارات AIS إلى الخادم ويرسل إطارات RDI إلى الخادم.

يوضح المثال التالي خلايا AIS و RDI. لنفترض أن إشارة Rx تختفي على مفتاح. ويطلق على الفشل في هذه الحالة اسم فقدان الإشارة (LOS). يرسل المحول الذي كشف عنه AIS للتدفق مقارنة مع الفشل و RDI للتحميل مقارنة مع الفشل.

وعند تلقي مثل هذه الخلايا، يقوم جهاز طرفي تم تكوينه لإدارة PVC بخفض مستوى PVC(s) المتأثرة. ترسل هذه الخلايا AIS و RDI باستخدام نفس VPI/VCI مثل خلايا المستخدم على PVC. علاوة على ذلك، يرسل الجهاز هذه الخلايا كل ثانية حتى يختفي الفشل.

إخراج تصحيح الأخطاء للعينة

يمكنك اكتشاف فشل بعدة طرق:

- يبلغ مستوى OAM (F1 AIS، فقدان الإشارة، وهكذا) عن ذلك.

- فاستقبال حساب الطيران الآلي أو معهد إعادة التصميم يحفزه.

- لم يعد الجهاز يستقبل خلايا نسخة كربونية.

خلية التحقق من الاستمرارية (CC) هي خلية تقوم الأجهزة التي تم تكوينها ل OAM بإرسالها واستخدامها بشكل منتظم للتحقق من سلامة "الارتباط". لا ترسل موجهات Cisco هذه الخلايا حتى لا تتم مناقشتها هنا. لمزيد من المعلومات حول خلايا نسخة OAM، ارجع إلى ITU-T I.610.

يوضح تصحيح الأخطاء التالي ما يحدث على موجه تم تكوينه لإدارة PVC عند إستقبال خلية AIS/RDI:

Mar 31 13:11:18.990: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:2 CTag:25470

Tries:0

Mar 31 13:11:18.990: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:637F

Mar 31 13:11:18.990: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0) I: VCD#4 VC 1/116 LoopInd:0 CTag:637F

وعند هذه النقطة، ينقطع رأس الفينيل متعدد الكلور (يتم إغلاق الواجهة الرئيسية في غيلدر):

Mar 31 13:11:28.894: ATM OAM(ATM2/0/0.116): Timer: VCD#4 VC 1/116 Status:2 CTag:25471

Tries:0

Mar 31 13:11:28.894: ATM OAM LOOP(ATM2/0/0.116) O: VCD#4 VC 1/116 CTag:6380

Mar 31 13:11:29.806: atm_oam_ais(ATM2/0/0): AIS signal, failure=0x6A, VC 1/116

Mar 31 13:11:29.806: atm_oam_setstate - VCD#4, VC 1/116: newstate = AIS/RDI

Mar 31 13:11:29.806: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM2/0/0.116, changed state to down

Mar 31 13:11:30.806: atm_oam_ais(ATM2/0/0): AIS signal, failure=0x6A, VC 1/116

Mar 31 13:11:31.806: atm_oam_ais(ATM2/0/0): AIS signal, failure=0x6A, VC 1/116

Mar 31 13:11:32.806: atm_oam_ais(ATM2/0/0): AIS signal, failure=0x6A, VC 1/116

يمكنك التحقق من حالة PVC الجديدة باستخدام الأمر التالي:

Bernard# sh atm pvc 1/116

ATM2/0/0.116: VCD: 4, VPI: 1, VCI: 116

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: AIS/RDI

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

InPkts: 4, OutPkts: 2, InBytes: 140, OutBytes: 60

InPRoc: 0, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 4, OutAS: 2

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

Out CLP=1 Pkts: 0

OAM cells received: 14

F5 InEndloop: 0, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 14,

F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 15

F5 OutEndloop: 1, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 14

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

وكما ترون، فقد انخفض مستوى الكلوريد المتعدد الفينيل لأنه تلقى إشارة F5 AIS أو RDI (في هذه الحالة بالذات AIS). كما يمكنك أن ترى أن الموجه قام بإنشاء خلايا F5 RDI عند إستقبال خلايا F5 AIS.

يوضح المثال التالي نشاط على المحولين على المسار:

- في الطراز LS1010-1:

1d03h: % OAM Pkt Rcv

1d03h: % Intf: 0/0/0 VPI: 1 VCI: 116 OAM: F5-END-LPBK

! OAM LB cell

1d03h: % OAM Pkt Sent

1d03h: % Intf: 0/0/1 VPI: 1 VCI: 116 OAM: F5-END-LPBK

! OAM LB cell

عند هذه النقطة، PVC ينزل على غيلدر:

1d03h: % OAM Pkt Rcv

1d03h: % Intf: 0/0/1 VPI: 1 VCI: 116 OAM: F5-AIS

! AIS cell sent downstream by LS1010-2 upon detection of the failure

1d03h: % OAM Pkt Sent

1d03h: % Intf: 0/0/0 VPI: 1 VCI: 116 OAM: F5-AIS

1d03h: % OAM Pkt Rcv

1d03h: % Intf: 0/0/0 VPI: 1 VCI: 116 OAM: F5-RDI

! RDI sent by Bernard upstream compared to the failure

1d03h: % OAM Pkt Sent

1d03h: % Intf: 0/0/1 VPI: 1 VCI: 116 OAM: F5-RDI

! Bernard's RDI forwarded upstream

1d03h: % OAM Pkt Rcv

1d03h: % Intf: 0/0/1 VPI: 1 VCI: 116 OAM: F5-AIS

1d03h: % OAM Pkt Sent

1d03h: % Intf: 0/0/0 VPI: 1 VCI: 116 OAM: F5-AIS

وهكذا حتى القضاء على الفشل.

- في الطراز LS1010-2:

عند اكتشاف العطل (في هذه الحالة تختفي إشارة Rx على INT ATM 1/1/2 المتصل ب Guilder)، يتم إرسال خلايا AIS إلى الخادم إلى LS1010-1:

Mar 31 13:17:09.847: % OAM Pkt Sent

Mar 31 13:17:09.847: % Intf: 0/0/0 VPI: 1 VCI: 116 OAM: F5-AIS

Mar 31 13:17:10.847: % OAM Pkt Sent

Mar 31 13:17:10.847: % Intf: 0/0/0 VPI: 1 VCI: 116 OAM: F5-AIS

كما يمكنك أيضا أن ترى في كل من تصحيح الأخطاء حتى الآن، كل خلايا F5 OAM أرسلت على VPI 1 VCI 116، أي ال VPI/VCI يستعمل من قبل خلايا المستخدم.

أوامر show وdebug

- debug atm oam (على الموجهات)

- إظهار ATM PVC VPI/VCI مع 12.0 و 12.0T

- show atm vc <vcd>مع 11.1cc

- show int atm x[/y/[z]].w (نوصي باستخدام show atm pvc عندما يكون ذلك ممكنا بدلا من show int atm x) مع 12.0

معلومات ذات صلة

- إستخدام OAM لإدارة PVC

- صفحات دعم تقنية ATM

- دليل أستكشاف أخطاء CRC وإصلاحها لواجهات ATM

- أستكشاف أخطاء PVC وإصلاحها عند إستخدام خلايا OAM وإدارة PVC

- الأدوات والموارد

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems