المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملخص

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقوم نموذج التكوين هذا بحل مشكلة اتصال تحدث على دائرة افتراضية دائمة (PVC). تم فقد اتصال الشبكة (لا توجد حركة مرور)، ولكن يبقى PVC قيد التشغيل على الأجهزة الطرفية. والنتيجة هي أن إدخالات التوجيه التي تشير إلى PVC تبقى في جدول التوجيه، وبالتالي تفقد الحزم. الحل هو إستخدام ميزة التشغيل والإدارة والصيانة (OAM) لاكتشاف مثل هذه الإخفاقات والسماح ل PVC بالإنزال إذا كان هناك تعطل على المسار الخاص به. يعرض هذا المستند تكوينين لموجه مع OAM وبدونه.

ملاحظة: يوفر هذا المستند نموذجا تمهيديا لتكوين OAM. راجع أستكشاف أخطاء PVC وإصلاحها عند إستخدام خلايا OAM وإدارة PVC للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول OAM.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS® الإصدار 12.0 من Cisco والإصدارات الأحدث. يوجد دعم محدود في برنامج Cisco IOS الإصدار 11.1CC. ومع ذلك، يوصى بإجراء ترقية إلى برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0 أو إصدار أحدث.

- بطاقة مثل 7200+PA-A1. هذه هي البطاقة التي يتم إستخدامها في إختبار هذا التكوين النموذجي باستخدام برنامج Cisco IOS® Software، الإصدار 12.0. ومع ذلك، فإن نوع البطاقة غير مهم في هذا التكوين العينة. إن يستعمل أنت PA-A3، مثلا، العرض atm pvc يعطي أمر كثير معلومة، غير أن لا شيء من المعلومة مناسب إلى هذا سمة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

بالنسبة لهذا المستند، تنطبق هذه الجمل:

- 1/116 هو معرف المسار الظاهري/معرف القناة الظاهرية (VPI/VCI) المعين ل PVC على كلا جانبي محول ATM.

- يتم تحويل 1/116 إلى 1/116 بواسطة محول ATM.

- يتم إستخدام التضمين المنطقي للتحكم في الارتباط (LLC) لمثال التكوين. تم تكوين هذا باستخدام aal5snap.

التكوينات

بدون OAM

بدون OAM، تبدو تكوينات الموجه على كلا جانبي المحول كالإخراج الموضح في هذه الجداول:

غيلدر

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

encapsulation aal5snap

برنارد

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

encapsulation aal5snap

إذا إنخفض مستوى "البي في سي" في "غيلدر"، فإنه يبقى فوق "بيرنارد"، كما هو موضح في هذه الجداول:

غيلدر

Guilder(config)#interface ATM1/0.116 multipoint

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interface atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

برنارد

Bernard#show interface atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is up, line protocol is up

[snip]

Bernard#show atm vc interface atm 2/0/0.116

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     149760                UP

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

R    100.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:07, ATM2/0/0.116

C    10.0.0.0/8 is directly connected, ATM2/0/0.116C

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

مع OAM

تظهر هذه الجداول شكل الموجه مع تمكين إدارة OAM و PVC:

Guilder مع إدارة OAM و PVC

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

برنارد مع إدارة OAM و PVC

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

إذا إنخفض مؤشر PVC في غيلدر، فإن مؤشر PVC ينخفض مع برنارد كما هو موضح في هذه الجداول:

Guilder مع إدارة OAM و PVC

Guilder#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Guilder(config)#interface atm 1/0.116

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interfaces atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Guilder#show atm vc

VCD /                                      Peak  Avg/Min Burst

Interface   Name       VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

1/0.116    3            1   116   PVC    SNAP     UBR  155000              INAC

برنارد مع إدارة OAM و PVC

Bernard#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     155000              DOWN

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

Bernard#show interfaces atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is down, line protocol is down

[snip]

Bernard#show atm pvc 1/116

ATM2/0/0.116: VCD: 4, VPI: 1, VCI: 116

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

InPkts: 39, OutPkts: 53, InBytes: 3504, OutBytes: 5636

InPRoc: 36, OutPRoc: 21, Broadcasts: 33

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 3, OutAS: 0

OAM cells received: 345

F5 InEndloop: 194, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 151, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 477

F5 OutEndloop: 326, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 151

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة حول أوامر التصحيح قبل إصدار أوامر debug.

- debug atm oam—يعرض خلايا OAM ومعلومات عامة حول OAM.

- show interfaces atm— يعرض معلومات حول واجهة ATM.

- show atm pvc— يعرض جميع الدوائر الافتراضية الدائمة (PVCs) ومعلومات حركة مرور البيانات. يعمل فقط في الإصدار 11.3T من البرنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث.

- show atm vc— يعرض جميع دوائر ATM الظاهرية ومعلومات حركة مرور البيانات. يوفر معلومات أقل من show atm pvc، ولكنه يتوفر في إصدارات البرامج قبل برنامج Cisco IOS الإصدار 11.3T.

- show ip route—يعرض جدول توجيه IP.

بالنسبة لإدارة OAM و PVC، يمكنك أيضا إستخدام الأمر إعادة محاولة OAM <count 1> <count 2> <count 3>:

- <count 1> هو عدد مرات إعادة محاولة OAM قبل الإعلان عن وجود VC قيد التشغيل.

- <count 2> هو عدد مرات إعادة محاولة OAM قبل إعلان VC معطلا.

- <count 3> هو تكرار التحقق من إعادة محاولة OAM.

ملخص

- مع تعطيل OAM:

- تعتمد حالة PVC على حالة الواجهة المادية المطابقة. وفيما بعد، يتم عرض الأجهزة الخاصة الظاهرية (PVCs) أسفل الواجهات التي يتم إيقاف تشغيلها أو في حالة فشل على أنها معطلة، بينما يتم عرض الأجهزة الخاصة الظاهرية (PVCs) أسفل الواجهة المتصلة.

- مع تمكين إدارة OAM-PVC:

- تعتمد حالة PVC على إستلام ردود صدى OAM Loopback.

- يتم إعلان PVC معطلا إذا:

- لا يتم إسترجاع خمس خلايا متتالية للإسترجاع F5 (بشكل افتراضي) مرة أخرى باستخدام مؤشر إسترجاع 1.

- يتم تلقي إشارات التنبيه (AIS) أو خلايا مؤشر الخلل عن بعد (RDI) التي تشير إلى حدوث فشل على مسار VC.

- باستخدام OAM-PVC <0-600>تم تكوينه بدون الكلمة الأساسية manage:

- يرسل الموجه خلايا إسترجاع OAM F5 ولكنه لا يعطل الواجهة الفرعية PVC إذا لم يتم استقبالها مع مؤشر إسترجاع 1. هذه أداة مناسبة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها في بيئة شبكة مباشرة.

معلومات ذات صلة

- تحسين التشغيل والإدارة والصيانة (OAM)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems