المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

كيفية فهم التجزئة وإعادة التجميع لإطارات AAL5

كيفية فهم أساسيات تنظيم حركة البيانات وتحديد النهج

كيفية فهم معدل البت المتغير، غير الوقت الفعلي (VBR-NRT)

كيفية التعيين بين عنوان الوجهة و PVC

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

كيفية أستكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها

كيفية أستكشاف أخطاء اتصال PVC الإجمالي وإصلاحها

الأوامر الهامة

بي في سي

وضع الأوامر

عارضة نموذجية

ATM PVC

وضع الأوامر

عارضة نموذجية

قبل الاتصال بدعم Cisco الفني

مراجعة الفصل

الحواشي السفلية

1

2

3

4

5

6

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا الفصل كيفية أستكشاف أخطاء ATM وإصلاحها والتي يتم رؤيتها عند نقل إطارات/حزم الطبقة 2/الطبقة 3 عبر البنية الأساسية لشبكة WAN. وهي تستعرض:

- كيفية تقسيم الإطارات أو الحزم إلى خلايا ATM

- ما هي أوامر العرض المهمة وكيفية تفسيرها

- كيفية اكتشاف واستكشاف أخطاء التشكيل أو وضع السياسات وإصلاحها

ملاحظة: تنطبق المعلومات الواردة في هذا الفصل على جميع أجهزة Cisco لأنها تركز فقط على التقنية نفسها، وليس على تبعية الأجهزة أو البرامج.

وضع النقل غير المتزامن (ATM) هو تقنية تم تعريفها بواسطة ITU-T، المعروفة سابقا باسم CCITT، في أوائل التسعينيات. وتصف المعايير ذات الصلة تكنولوجيا النقل حيث تنقل المعلومات في وحدات بيانات صغيرة ثابتة الطول تسمى الخلايا.

في شبكة ATM، يمكن إجراء تمييز واضح بين الأجهزة التي تدعم التطبيقات، والتي تسمى End-Systems (ES) والأجهزة التي تقوم بترحيل الخلايا فقط. هذه أجهزة الارسال هي أنظمة وسيطة (IS) أو محولات ATM. الأمثلة على نقاط الوصول (ES) هي الموجهات والوحدات النمطية لمحاكاة شبكة LAN (LANE). أمثلة نظم المعلومات هي LS1010 و 8540MSR و BPX.

هذا تمثيل لشبكة ATM:

يقوم ATM، من بين أمور أخرى، بتعريف كيفية تجزئة أنواع مختلفة من المعلومات وإعادة تجميعها. يمكن أن يقوم ATM بنقل الفيديو والصوت والبيانات. يتم حجز جودة الخدمة (QoS) المناسبة وضمانها بواسطة شبكة ATM. ونظرا لأن أي نوع من المعلومات يمكن تقسيمه إلى خلايا وفقا للمعيار ذي الصلة، فإن ATM هو أداة مرنة ومن ثم يمكن إستخدامه في العديد من البيئات. يمكن تصنيف هذه البيئات إلى فئتين رئيسيتين:

- البيئة المحولة لشبكة LAN—LANE شائع الاستخدام. وعادة، لا يوجد سوى عدد قليل من جودة الخدمة في هذه البيئة الديناميكية نظرا لأن إتصالات ATM يتم إنشاؤها وإزالتها حسب الطلب.

- بيئة شبكة WAN — هنالك لاعبان:

- _يقدم Telco—بشكل نموذجي جودة خدمة دقيقة جدا في بيئة ثابتة. تتكون شبكة ATM لشركة الهاتف من محولات ATM. وبما ان شركة الهاتف تقدم خدمة ATM، فاتصل به مزود خدمة ATM.

- _Enterprise—يطلب عادة خدمة ATM من مزود خدمة ATM

يركز هذا الفصل فقط على إتصالات ATM في بيئة شبكة WAN الخاصة بالمؤسسات. أما الأنظمة الطرفية في مثل هذه البيئة فهي موجهات بنسبة 99٪ من الوقت. لذلك، فإنك تستخدم موجه الكلمات فقط في باقي هذا المستند. تقوم هذه الموجهات بتبادل الحزم [1] . يمكنك إستخدام IP كبروتوكول مرجعي، وتكون جميع التفسيرات صالحة لبروتوكولات الطبقة 3 الأخرى، مثل IPX و ATALK. من وجهة نظر المؤسسة، تبدو الشبكة كما يلي:

عادة ما يكون هناك عقد حركة مرور على جودة الخدمة يتم إحترامه من قبل موجهات المؤسسة ومزود خدمة ATM. في البداية، يبدو الأمر بسيطا للغاية مع وجود جهازين فقط في الصورة وسحابة موفر ATM التي لا تظهر من وجهة نظر المؤسسة. لسوء الحظ، فإن المشاكل في هذه البيئة ليست تافهة لأنه ليس لديك رؤية كاملة على أجهزة مزود ATM.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

كيفية فهم التجزئة وإعادة التجميع لإطارات AAL5

تكيف AAL (طبقة ملاءمة ATM) معلومات المستخدم، والتي تتضمن البيانات والصوت والفيديو وما إلى ذلك، إلى تنسيق يمكن تقسيمه بسهولة إلى خلايا ATM. بمجرد أن يكون لديك AAL-PDU، يتم تمريره إلى طبقة Segmentation and Reassembly (SAR) التي تقسم هذه الحزمة الكبيرة إلى خلايا ATM. AAL5 هو نوع AAL الأكثر إستخداما لنقل البيانات. تتضمن البيانات هنا أيضا نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (IP). يتم توضيح عملية SAR ل AAL5 في هذا المخطط.

في الموجه الوجهة، يتم تطبيق العملية العكسية. شاهد وحدة بت خاصة يتم تعيينها على 1 في رأس الخلية لتحديد موجه الوجهة بسهولة للخلية الأخيرة من حزمة AAL5.

وتعمل العملية بالكامل، التي يتم تنفيذها عادة في الأجهزة، بكفاءة. هذه هي المشكلتان الرئيسيتان اللتان قد تطرحان على الساحة:

- خلية أو أكثر يستطيع كنت أفسدت في الغاية ب إما ال يرسل أو أداة في ال ATM شبكة. الحقل الوحيد في الخلية التي تقوم بتنفيذ نوع من التحقق الدوري من التكرار (CRC) هو حقل المجموع الاختباري للرأس (HEC). كما يقترح الاسم، فإنه يتحقق فقط من رأس الخلية.

- يمكن تجاهل خلية واحدة أو أكثر في شبكة الموفر.

هذه هي الطريقة التي يمكنك بها فحص تأثير هاتين المشكلتين في موجه الوجهة وكيفية اكتشافهما:

- إذا كانت خلية واحدة تالفة، فإن عدد الخلايا لا يزال كما هو. يتم إعادة تجميع إطار CPCS-PDU، بالحجم الصحيح. يتحقق الموجه من أن حقل الطول صحيح بالفعل. لكن، بما أن خلية واحدة تالفة فإن الإطار بأكمله يكون تالفا بشكل تافه. لذلك، يختلف حقل CRC الخاص بإطار AAL5 CPCS-PDU عن ذلك الذي تم إرساله في الأصل.

- إذا كانت هناك خلية واحدة مفقودة في الوجهة، فإن كلا من الحجم و CRC يختلفان عن تلك الموجودة في إطار CPCS-PDU.

أيا كانت المشكلة الحقيقية، يتم اكتشاف CRC غير صحيح في الوجهة. تحقق من إحصائيات الواجهة ليتمكن مسؤول الموجهات من اكتشاف ذلك. يتسبب خطأ CRC واحد في زيادة عداد أخطاء الإدخال بمقدار [2] . يوضح إخراج الأمر show interface atm هذا السلوك:

Medina#show interface atm 3/0

ATM3/0 is up, line protocol is up

Hardware is ENHANCED ATM PA

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 149760 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5

4096 maximum active VCs, 2 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Signalling vc = 1, vpi = 0, vci = 5

UNI Version = 4.0, Link Side = user

0 carrier transitions

Last input 00:00:07, output 00:00:07, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: Per VC Queueing

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

104 packets input, 2704 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

32 input errors, 32 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

106 packets output, 2353 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

في الإخراج السابق، يشير عداد أخطاء الإدخال إلى 32 خطأ (32 خطأ إدخال). إذا تم تكوين الموجه ل PVCs متعددة، فقد لا يكون الاعتماد فقط على العداد العالمي للواجهة كافيا نظرا لأن عداد خطأ الإدخال قد يعرض حركة مرور البيانات ل PVCs متعددة. يوصى باستخدام الأمر show atm pvc vpi/vci في هذا السيناريو. على سبيل المثال:

Medina#show atm pvc 0/36

ATM3/0.1: VCD: 4, VPI: 0, VCI: 36

VBR-NRT, PeakRate: 2000, Average Rate: 1000, Burst Cells: 32

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry

frequen)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Disabled

OAM VC state: Not Managed

ILMI VC state: Not Managed

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 2

InPkts: 24972, OutPkts: 25032, InBytes: 6778670, OutBytes: 6751812

InPRoc: 24972, OutPRoc: 25219, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

F5 InEndloop: 0, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 0

F5 OutEndloop: 0, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

في هذا الإخراج 3، يشير عداد أخطاء CRC إلى عدد أخطاء CRC لإطار CPCS-PDU. تم كتابة كلا الأمرين على الموجه نفسه. بما أنه لا يمكن ملاحظة أخطاء CRC (CrcErrors) في عرض إحصائيات PVC 0/36، افترض أن أخطاء الإدخال الخاصة بأمر show interface كانت بسبب PVC آخر.

ملاحظة: لا يعني خطأ إدخال واحد دائما فقدان حزمة واحد. يمكن أن تكون الخلية التي تم تجاهلها من قبل مزود ATM الأخيرة من الإطار. لذلك، فإن الخلية التي تم التخلص منها تم تعيين هذه البت الخاصة على واحد. الطريقة الوحيدة للوجهة للعثور على حدود الإطار هي التحقق من هذا البت. ونتيجة لذلك، يقوم الموجه الوجهة، في وقت إعادة التجميع، بربط كل الخلايا التي يستلمها حتى يتم العثور على خلية بهذا البت تم تعيينها على 1. إذا تم تجاهل آخر خلية من إطار، يتم فقد إطارين من CPCS-PDU، وينتج عن ذلك خطأ واحد في CRC والطول.

كيفية فهم أساسيات تنظيم حركة البيانات وتحديد النهج

يشير تنظيم حركة البيانات إلى إجراء تم إجراؤه بواسطة مصدر حركة مرور ATM. تشير السياسة إلى الإجراءات التي يتم تنفيذها بواسطة محولات ATM، عادة على جانب الموفر.

تنظيم حركة البيانات هو إجراء تعديل تدفق الخلايا على عقد حركة مرور معين. وهذا موضح في هذا الرسم التخطيطي.

السياسة هي إجراء التحقق مما إذا كان تدفق الخلية يحترم عقد حركة مرور محدد. وهذا موضح في هذا الرسم التخطيطي:

ملاحظة: لا تشير هذه المخططات إلى أن تنظيم حركة المرور والتحكم فيها يشيران إلى عقد مشترك ويستخدمان خوارزمية مماثلة. غالبا ما يؤدي تكوين تنظيم أو تشكيل غير صحيح إلى وجود خلايا يتم التخلص منها من قبل المنظم. حتى إذا تم تعيين كلا من التشكيل وتحديد النهج إلى نفس القيم، يمكن أن يبدأ التنظيم في تجاهل الخلايا. عادة ما يكون ذلك بسبب وجود شاحن ضعيف أو منظم يعطل وظيفته.

كيفية فهم معدل البت المتغير، غير الوقت الفعلي (VBR-NRT)

يوفر هذا القسم فقط مقدمة لتنظيم حركة البيانات. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل في مواصفات إدارة حركة مرور البيانات المتاحة على موقع ويب منتدى ATM.

في ATM، قم بإدخال فواصل زمنية متساوية بين الخلايا لكي تعمل حركة مرور البيانات. على سبيل المثال، إذا كان اتصال OC-3/STM-1 155 ميجابت/ثانية، يمكن إستخدام ما يقرب من 149 ميجابت/ثانية لإعادة توجيه خلايا ATM [4] . ونتيجة لذلك، يكون الحد الأقصى للمعدل هو 353.208 خلية (يمكن إحتواء 353.208 * 53 * 8 بت في حمولة إطارات OC-3c/STM-1 في ثانية). إذا طلبت اتصالا بسرعة 74.5 ميجابت/ثانية (نصف معدل الخط)، يتم إدراج مسافات متساوية تبلغ 2.83 ميكروثانية بين كل خلية. 2.83 ميكروثانية هو الوقت اللازم لإرسال خلية واحدة في OC3c/STM-1 (1/353.208 ثانية). وكما طلبت نصف معدل الخط، يمكنك إرسال خلية واحدة، والانتظار لفترة زمنية متساوية، ثم البدء من جديد.

حركة المرور التقليدية المطلوبة هي تنظيم حركة بيانات معدل البت المتغير (VBR):

تنظيم حركة بيانات VBR هو نهج فعال لشبكة مشغولة. المعلمات المستخدمة هي معدل الذروة للخلايا (PCR) ومعدل الخلايا المستدام (SCR) والحد الأقصى لحجم الاندفاع (MBS). وبمجرد الاتفاق على عقد حركة مرور، يتم ضمان نقل الخلايا داخل معلمات VBR بواسطة شبكة ATM. يتم تعيين عدد الخلايا المسموح لها بتجاوز SCR بواسطة MBS ويتم ربطها بواسطة PCR.

هذه هي تعريفات هذه المعلمات:

- PCR- الحد الأقصى للمعدل الذي يمكن فيه للمصدر إرسال الخلايا

- SCR — مجموعة موضوعة على معدل الخلايا المتوسط طويل المدى

- MBS — العدد الأقصى من الخلايا التي يمكن إرسالها فوق SCR في PCR

كيفية التعيين بين عنوان الوجهة و PVC

المصدر الشائع للمشاكل هو التكوين غير الصحيح لتعيين ATM. عقب يشكل أنت ال PVC نفسه، أنت ينبغي أخبرت المسحاج تخديد أي PVC أن يستعمل in order to وصلت غاية خاص. هناك ثلاث طرق يمكنك من خلالها التأكد من التخطيط الصحيح:

- إذا قمت بوضع PVC على واجهة فرعية من نقطة إلى نقطة، فإن الموجه يفترض وجود PVC واحد فقط من نقطة إلى نقطة تم تكوينه على الواجهة الفرعية. لذلك، تتم إعادة توجيه أي حزمة IP ذات عنوان IP للوجهة في الشبكة الفرعية نفسها على عنوان VC هذا. هذه هي الطريقة الأبسط لتكوين التعيين وبالتالي فهي الطريقة الموصى بها.

- إن يضع أنت ال PVC في نقطة أن-to-multipoint قارن فرعي أو في القارن رئيسي، أنت يضطر أن يخلق يخطط ساكن إستاتيكي. راجع قسم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها لتكوين عينة.

- يمكنك إستخدام ARP المعكوس لإنشاء التعيين تلقائيا. راجع الأوامر الهامة للحصول على مزيد من المعلومات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

كيفية أستكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها

والعرضان الأكثر شيوعا للافتراض القائل بأن المعلومات تفقد بين الموجهين هما:

- بطء إتصالات TCP بسبب الخلايا التي يتم التخلص منها في سحابة ATM، مما ينتج عنه تجاهل حزم IP وفي عدد كبير من عمليات إعادة الإرسال. يعتقد TCP نفسه أن هذا يرجع إلى الازدحام ويحاول تقليل نافذة الإرسال الخاصة به، مما ينتج عنه اتصال TCP بطيء للغاية. يؤثر هذا على جميع البروتوكولات المستندة إلى TCP مثل Telnet أو FTP.

- تميل حزم IP الكبيرة إلى الفشل بينما تعبر الحزم الصغيرة شبكة ATM دون حدوث مشاكل. يرجع ذلك مرة أخرى إلى الخلايا التي يتم التخلص منها.

ركزوا على هذا العرض الثاني، الذي يساعد على اكتشاف المشكلة. بافتراض أنه مقابل كل 100 خلية يتم إرسالها بواسطة الموجه المصدر، يتجاهل الموفر الخلية الأخيرة بسبب تنظيم العمل. وهذا يعني أنه، إذا كان إختبار الاتصال يحتوي على جزء بيانات مقداره 100 بايت، يلزم وجود 3 خلايا ATM لإرسالها. وذلك نظرا لأنه يلزم توفر 3 x 48 بايت لاحتواء طلب صدى ICMP. وفي الممارسة العملية، يعني هذا نجاح الثلاثة والثلاثين تجمعا الأول. وعلى نحو أدق، يرى المزود الخلايا ال 99 الأولى في إطار العقد، في حين يفشل الخلية ال 34 لأن إحدى خلاياها يجري التخلص منها.

إذا افترضت أنك تحافظ على الإعداد نفسه وأنه، بدلا من الأصداء (إختبارات الاتصال) لبروتوكول ICMP الصغير، فإنك تستخدم حزم سعة 1500 بايت، فإنك تحتاج إلى 32 خلية لإرسال كل حزمة كبيرة (32 × 48 = 1536 بايت، والمضاعف الأصغر من 48 فوق حجم الحزمة). إذا كانت الشبكة تتجاهل خلية واحدة من أصل مائة، يتم تجاهل حزمة واحدة تقريبا من أصل ثلاثة أو أربعة. طريقة بسيطة وفعالة لإثبات أن لديك مشكلة في الشرطة هي زيادة حجم الحزمة.

في الممارسة، يمكنك إنشاء إختبارات اتصال كبيرة من الموجه نفسه.

Medina#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.2.1.2

Repeat count [5]: 100

Datagram size [100]: 1500

Timeout in seconds [2]: 2

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 1500-byte ICMP Echos to 10.2.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!.!!.!!!.!!.!!!.!!.!!!.!!.!!!.!!.!!!.!!.!!!.!!.!!!.!!.!!!.!!.!!!.!!.!!!.!!.!!!

.!!.!!!.!!.!!!.!!.!

معدل النجاح هو 72 بالمائة (72/100).

إذا كانت المشكلة الحقيقية تتعلق بالتنظيم، فإن القيام بنفس الاختبار مع الحزم الأكبر يولد نتيجة مختلفة:

Medina#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.2.1.2

Repeat count [5]: 100

Datagram size [100]: 3000

Timeout in seconds [2]: 2

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 3000-byte ICMP Echos to 10.2.1.2, timeout is 2 seconds:

!.!.!..!.!.!..!.!..!.!...!..!.!.!..!.!.!.!.!.!.!..!..!.!...!..!.!.!..!.!.!..!.!.

!..!.!..!.!.!.!..!..!

معدل النجاح هو 42 بالمائة (42/100).

اتصل بموفر ATM وفحص هذه النقاط إذا، بعد إجراء هذه الاختبارات، استنتجت أنك تعاني من مشكلة تنظيم:

- هل قام مقدم الخدمة فعلا بتجاهل الخلايا؟ يجب أن يكون الموفر قادرا على إخبارك بذلك.

- إذا كان الامر كذلك، فلأي سبب محدد؟ الجواب عادة هو ضبط الأمن، لكن أحيانا، تكون شبكتها مزدحمة ببساطة.

- إذا كان السبب هو تنظيم حركة المرور، فما هي معلمات حركة المرور؟ هل تطابق الإعدادات الموجودة على الموجه؟

إذا كان الموجه والمزود يستخدمان نفس معلمات حركة المرور، فهذا يعني وجود مشكلة حقيقية. إما أن الموجه لا يتم تشكيله بشكل جيد أو أن الموفر لا يقوم بعمل النظام بشكل صحيح. ارجع إلى مجموعة أدوات الخطأ. (العملاء المسجلون فقط) لا يوجد عمليتا تنفيذ لتنظيم حركة المرور تعطيان حركة المرور الناتجة نفسها تماما. يمكن قبول الاختلافات الصغيرة. ولكن، يجب أن ينتج التنفيذ مقدار ضئيل من خسارة حركة المرور فقط.

ويمكن لبعض محلل حركة المرور في السوق التحقق من توافق حركة المرور وفقا لمجموعة معينة من معلمات حركة المرور، على سبيل المثال، من GN Nettest و HP. يمكن أن تعرف هذه الأجهزة ما إذا كانت حركة المرور من الموجه قد تم تكوينها بشكل صحيح.

افتح حالة باستخدام الدعم الفني من Cisco إذا وجدت أن موجه Cisco لا يتم تشكيله بدقة ولا يمكنك العثور على أي خطأ موثق و/أو تحديد البطاقة.

كيفية أستكشاف أخطاء اتصال PVC الإجمالي وإصلاحها

ركز القسم السابق على فقدان جزئي للحزمة. يركز هذا القسم على إجمالي فقدان الاتصال.

الجدول 1: إجمالي فقدان الاتصال بين موجهات ATM المرفقة

مشكلة محتملة

الحل

ال PVC مكسور داخل المزود سحابة.

هذه هي المشكلة الأكثر شيوعا. إذا كان الموفر لديه مشكلة كبيرة داخل سحابة ATM الخاصة به، فإن الإشارة التي تأتي من أجهزة الموفر لا تزال جيدة. ونتيجة لذلك، لا تزال واجهة الموجه قيد التشغيل، لأعلى. في الوقت نفسه، يتم قبول أي خلية يرسلها الموجه من قبل الموفر، ولكن لا تصل أبدا إلى الوجهة. وعادة يعطي الاتصال بمقدم الخدمة جوابا سريعا. ولكن، بما أن الواجهة لا تنتقل إلى أسفل، فلا يتم إزالة مسار الطبقة 3 بواسطة جدول التوجيه، ولا يمكن إستخدام المسارات البديلة أو الاحتياطية [5] . أفضل حل في هذه البيئة هو تمكين إدارة OAM من أجل أتمتة العملية. راجع أدلة تكوين وتثبيت مدير Cisco WAN للحصول على مزيد من المعلومات. أستخدم الاسترجاع لإثبات أن بطاقة ATM على ما يرام. راجع الحل الخاص بإحدى الواجهات معطلا، إدخال جدول لأسفل للحصول على مزيد من المعلومات.

إحدى الواجهات معطلة.

1. حدد موقع واجهة ATM في حالة أسفل، أسفل. تأكد من أنه لم يتم إيقاف تشغيل الواجهة أو الواجهة الفرعية.

2. تحقق من تكوين الإطارات والتشويش بشكل صحيح.

- أستخدم الأمر show atm interface atm للتحقق من الإطارات، والتي يجب الاتفاق عليها مع الموفر. أستخدم إطار ATM xxx في وضع تكوين الواجهة لتكوينه.

- التدافع مهم في DS-3. أستخدم ATM ds3-scramble أو ATM e3-scramble في وضع تكوين الواجهة من أجل تكوينها.

3. تحقق من جودة الكبل.

4. البحث عن دليل على حدوث خطأ مادي في:

- إظهار وحدة التحكم في جهاز ATM.

- عرض إخراج ATM PVC. تحقق من حالة PVC. على سبيل المثال، تأكد من عدم حصولك على AIS.

5. إن يظهر الجانب طبيعي ok، وأنت ترى الحركة مرور خارج تنامي، أنشطت الخلف القارن طبيعي in order to فحصت أن أنت بالفعل forwarding حركة مرور خارج القارن. هذان هما الطريقتان للقيام بذلك:

- إسترجاع Tx إلى Rx ماديا.

- أستخدم إمكانيات بطاقة ATM لمساعدتك على ذلك، انتقل إلى وضع واجهة config واكتب تشخيص الاسترجاع. بمجرد أن يكون الاسترجاع في موضعه، يجب أن تظهر الواجهة مرة أخرى، إذا لم يكن الجهاز معطلا.

6. بمجرد أن تقوم بتعريف الاسترجاع، حاول إختبار الاتصال بنفسك. لهذا، يجب أن يشير إدخال التعيين مرة أخرى إليك.

هناك مشكلة توجيه من الطبقة 3.

1. كلا الواجهات فوق، فوق. تحقق من جدول التوجيه المناسب. في حالة IP، أستخدم الأمر show ip route. أدخل show ip route a.b.c.d ، حيث يكون a.b.c.d عنوان IP للوجهة الذي لا يمكنك الوصول إليه. يمكن الوصول إلى عنوان IP هذا فقط باستخدام ATM PVC.

2. دققت أن النظير مسحاج تخديد، على الآخر من ال PVC، يستطيع كنت بلغت.

3. إذا كان موجه النظير جارا يمكن الوصول إليه ولا يشير جدول التوجيه إلى الواجهة الفرعية ATM، حيث يتم تعريف PVC لمسار معين، فمن المحتمل أن تكون مشكلتك مشكلة في التوجيه. راجع فصل أستكشاف أخطاء TCP/IP وإصلاحها.

هناك عدم تطابق في تخطيط عنوان الطبقة 3 للموجه النظير.

لا يوجد تخطيط تلقائي بين PVC وعنوان الطبقة 3 للموجه، والذي يمكن الوصول إليه باستخدام PVC). أستخدم الأمر show atm map للتحقق من ذلك:
Ema#show atm map

Map list test: PERMANENT

ip 164.48.227.142 maps to VC 140

الأوامر الهامة

يشرح هذا القسم الاختلافات بين الصياغة القديمة (show atm vc وATM PVC) وبناء الجملة الجديد، المتاح كما هو من برنامج Cisco IOS® الإصدار 11.3T (show atm pvc وPVC).

بي في سي

أستخدم أمر تكوين واجهة PVC للقيام بواحد أو أكثر من هذه الإجراءات، التي يمكن العثور على وصفها الكامل في مرجع الأوامر:

- إنشاء ATM PVC على واجهة رئيسية أو واجهة فرعية.

- قم بتعيين اسم إلى ATM PVC.

- حدد بروتوكولات ILMI أو QSAAL أو SMDS التي سيتم إستخدامها على PVC هذا.

- دخلت قارن-atm-pvc تشكيل أسلوب.

وضع الأوامر

تكوين الواجهة

عارضة نموذجية

Medina#show running-config interface atm 3/0.1

Building configuration...

Current configuration:

!

interface ATM3/0.1 multipoint

ip address 10.2.1.1 255.255.255.252

no ip directed-broadcast

pvc 0/36

protocol ip 10.2.1.1 broadcast

protocol ip 10.2.1.2 broadcast

vbr-nrt 2000 1000 32

encapsulation aal5snap

!

end

أستخدم show atm pvc 0/36 للتحقق من حالته كما هو موضح مسبقا أو تحقق من الأمر السابق show atm vc:

Medina#show atm vc

VCD /                                      Peak  Avg/Min Burst

Interface   Name       VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

3/0        1            0     5   PVC    SAAL     UBR  149760                UP

3/0        2            0    16   PVC    ILMI     UBR  149760                UP

3/0.1      4            0    36   PVC    SNAP     VBR    2000   1000   32    UP

يمكنك عرض إحصائيات VC بمجرد تحديد رقم VCD الصحيح:

Medina#show atm vc 4

ATM3/0.1: VCD: 4, VPI: 0, VCI: 36

VBR-NRT, PeakRate: 2000, Average Rate: 1000, Burst Cells: 32

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s)

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 2

InPkts: 24972, OutPkts: 25137, InBytes: 6778670, OutBytes: 6985152

InPRoc: 24972, OutPRoc: 25419, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

OAM cells sent: 0

Status: UP

يمكنك مقارنة الأمر show atm pvc الجديد والأمر show atm vc القديم. يوصى باستخدام الأمر الجديد.

تم تكوين التعيين نظرا لأن هذه واجهة من نقطة إلى عدة نقاط، ويمكن التحقق منها باستخدام الأمر show atm map:

Medina#show atm map

Map list ATM3/0.1pvc4 : PERMANENT

ip 10.2.1.1 maps to VC 4, VPI 0, VCI 36, ATM3/0.1

, broadcast

ip 10.2.1.2 maps to VC 4, VPI 0, VCI 36, ATM3/0.1

, broadcast

نوع الواجهة الفرعية متعدد النقاط، وعلى هذا النحو، يلزم تعيين. في حالة الواجهة الفرعية من نقطة إلى نقطة، يمكن تخطي سطر البروتوكول في تكوين PVC لأن الموجه يفترض أن جميع حزم IP التي تحتوي على وجهة في الشبكة الفرعية نفسها بحاجة إلى إعادة التوجيه إلى PVC. يمكن تكوين ARP المعكوس في تكوين PVC أيضا، من أجل أتمتة عملية التعيين.

ATM PVC

إذا قمت بتشغيل الإصدار 11.3 من برنامج Cisco IOS Software (غير المتدرب) أو إصدار أقدم، فإن الأمر PVC config غير متوفر بعد ويجب إستخدام الصياغة القديمة بعد ذلك. يتم تكوين PVC بالكامل في سطر واحد فقط، مما يحد من إمكانيات التكوين. يمكن العثور على الوصف الكامل في مرجع الأوامر.

وضع الأوامر

تكوين الواجهة

عارضة نموذجية

Medina#show run interface atm 3/0.1

Building configuration...

Current configuration:

!

interface ATM3/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

map-group MyMap

atm pvc 4 0 36 aal5snap 2000 1000 32

end

هذا مثال لتكوين جزئي لتعريف قائمة الخريطة الذي يطابق اسم مجموعة الخريطة:

<snip>

!

map-list MyMap

ip 10.2.1.1 atm-vc 4 broadcast

ip 10.2.1.2 atm-vc 4 broadcast

<snip>

أستخدم التكوين الجزئي السابق للتحقق من التعيين بنفس الأمر كما هو الحال بالنسبة للصياغة الجديدة:

Medina#show atm map

Map list MyMap : PERMANENT

ip 10.2.1.1 maps to VC 4

, broadcast

ip 10.2.1.2 maps to VC 4

, broadcast

ومرة أخرى، سترون ان الصيغة الجديدة أسهل وأوضح.

قبل الاتصال بدعم Cisco الفني

قبل إستدعاء دعم Cisco التقني، اقرأ من خلال هذا الفصل وأكمل الإجراءات المقترحة لمشكلة نظامك.

أكمل هذه الخطوات وقم بتوثيق النتائج للحصول على دعم Cisco التقني لمساعدتك بشكل أفضل:

- قم بإصدار أمر show tech لكلا الموجهين. يساعد هذا مهندس دعم Cisco (CSE) في فهم سلوك الموجه.

- أصدرت عرض atm pvc أمر على كلا مسحاج تخديد و عرض atm pvc vpi/vci من ال PVC أن يسبب مشكلة. وهذا يساعد اللجنة على فهم المشكلة.

- شرح ما هي وجهة نظر موفر ATM حول المشكلة وما إذا كان الموفر يعتقد أن المشكلة موجودة على الموجه أم لا.

مراجعة الفصل

1. قارن تكوين شبكات PVC على الواجهات الفرعية من نقطة إلى نقطة ومن نقطة إلى عدة نقاط.

2. قم بتكوين موجه ومفتاح باستخدام التشكيل وتحديد الأخطاء. تحقق، باستخدام إختبار الاتصال، من أن حركة المرور التي يتم إرسالها بواسطة الموجه يتم تنظيمها بالفعل بشكل غير صحيح.

3. قم بتكوين إدارة OAM لتجعل الواجهة الفرعية معطلة في حالة فشل PVC.

4. قارن تكوين PVC مع الصياغة القديمة مقابل الصياغة الجديدة. ما هي الاسباب الرئيسية للانتقال إلى الصيغة الجديدة؟

5. قارن التحقق من حالة/إحصائيات PVC باستخدام الأمر القديم show atm vc مقابل الأمر الجديد show atm pvc. ما التحسينات التي توفرها الصياغة الجديدة؟

الحواشي السفلية

1

يمكن أن يقوم ATM بتجزئة أي نوع من المعلومات إلى خلايا. غالبا ما نتحدث عن الحزم أو الإطارات (وحدات بيانات الطبقة 3 أو الطبقة 2). يمكننا إستخدام كلمة "بروتوكول وحدة البيانات"، والتي من شأنها أن تسمح لنا بمناقشة عامة جدا أيا كانت الطبقة، وذلك بالتزامن مع مواصفات الاتصال المتبادل بين الأنظمة المفتوحة. من أجل الوضوح، سنتحدث عن الحزم.

2

أنت ترى أن عداد أخطاء CRC من العرض قارن يساوي عدد أخطاء الإدخال. في بعض الأنظمة الطرفية (مثل وحدات LANE النمطية للمادة حفازة 5000)، لا يزيد إلا عداد أخطاء الإدخال. لذلك، يجب التركيز على أخطاء الإدخال. كقاعدة من التجربة، إذا لم تقم بتشغيل إصدار حديث، فيوصى أيضا بالتحقق من إخراج وحدة التحكم في العرض نظرا لأنها توفر المزيد من التفاصيل المادية على عدادات بطاقة ATM نفسها.

3

قد يختلف إخراج show atm pvc، والذي يعتمد على وظيفة البطاقة وميزة الرمز. يستخدم المثال الموضح PA-A3 مع برنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1.

4

يبلغ الإنفاق العام على تقنية SONET/SDH حوالي 3 بالمائة.

5

وهذا يفترض أنه تم إستخدام المسارات الثابتة. إذا تم إستخدام بروتوكولات التوجيه الديناميكية عبر ATM PVC هذا، فسيتم تقارب البروتوكول في نهاية المطاف. قد تكون هذه العملية بطيئة، راجع قسم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها في بروتوكول التوجيه المتوافق.

6

show controller output خاص بكل بطاقة ATM. وفي كثير من الأحيان، يمكن إستخلاص معلومات قيمة من هذا الناتج، ولكن لا يمكن تقديم وصف عام.

معلومات ذات صلة

- الاتحاد الدولي للاتصالات

- منتدى وزارة الخارجية

- TechFest - الشبكات

- Protocols.com

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems