المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

الاصطلاحات

الأسباب التي تظهر قوائم التحكم في الوصول (LEC) أنها غير عاملة

تم قطع الارتباط

تم تغيير التكوين المحلي

failed أن setup تشكيل VC

التكوين VC الذي يتم إصداره

تلقي إستجابة تكوين سالبة

إصدار أمر التحكم المباشر

تلقي إستجابة انضمام سالبة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند حقول إخراج show lane client المفيدة لتحديد سبب عدم ظهور عميل محاكاة شبكة LAN (LEC) في حالة التشغيل. راجع هذا الإخراج:

Gambrinus#show lane client

LE Client ATM2/0/0  ELAN name: default  Admin: up  State: operational

Client ID: 2                 LEC up for 15 minutes 39 seconds

ELAN ID: 1

Join Attempt: 691

Last Fail Reason: Control Direct VC being released

HW Address: 0060.4750.8402   Type: ethernet             Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.009181000000006047508401.006047508402.00

VCD  rxFrames  txFrames  Type       ATM Address

0         0         0  configure  47.009181000000006047508401.006047508405.00

256         1        10  direct     47.009181000000006047508401.000000000002.01

257       476         0  distribute 47.009181000000006047508401.000000000002.01

258         0        56  send       47.009181000000006047508401.000000000003.01

259         2         0  forward    47.009181000000006047508401.000000000003.01

263         1        18  data       47.009181000000006047508401.006047508402.00

يشير حقل "الإدارة" إلى ما إذا كانت الواجهة أو الواجهة الفرعية قيد الإيقاف المؤقت أم لا. يتم تحديد الحالة بالتوافق مع مواصفات LANE. إذا كان حقل "الإدارة" معطلا، فإن الإجراء الأول هو تمكين الواجهة. في حالة الإخراج أعلاه وخلال هذا المستند، يكون حقل "الإدارة" قيد التشغيل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الأسباب التي تظهر قوائم التحكم في الوصول (LEC) أنها غير عاملة

إذا لم يكن مركز السيطرة على الطوارئ قيد التشغيل، فإن الشيء الوحيد الذي يتعين علينا أن نضعه في الاعتبار هو سبب الفشل الأخير. على الرغم من وجود 30 سبب ممكن للفشل الأخير، إلا أن جميع المشاكل تقريبا تعرض أحد أسباب الفشل الأخيرة هذه:

- تم قطع الارتباط

- تم تغيير التكوين المحلي

- failed أن setup تشكيل VC

- التكوين VC الذي يتم إصداره

- تلقي إستجابة تكوين سالبة

- إصدار أمر التحكم المباشر

- تلقي إستجابة انضمام سالبة

تم قطع الارتباط

المشكلة على الطبقة المادية - فحصت جودة الكبل. من المحتمل أن تكون الواجهة في حالة "لأسفل، لأسفل". يمكنك التحقق من ذلك باستخدام الأمر show interface atm. تحقق أيضا من جودة البطاقة. طريقة جيدة للقيام بذلك هي إجراء تكرار حلقي طبيعي للواجهة والتحقق مما إذا كانت الواجهة تنتقل "up، up." راجع فهم أوضاع الاسترجاع في موجهات Cisco للحصول على مزيد من التفاصيل.

تم تغيير التكوين المحلي

اكتشف النظام أن التكوين قد تغير. في هذه الحالة، يجب إعادة تشغيل العميل. قم بإيقاف تشغيل (أو عدم إيقاف التشغيل) الواجهة الفرعية لإجبار إجراء انضمام LEC. وبمجرد القيام بذلك، إما أن ينضم مركز التحكم في الشبكة المحلية (ELAN) إلى شبكة LAN المماثلة أو يكون هناك سبب آخر للفشل مختلف.

failed أن setup تشكيل VC

لا يمكننا إنشاء اتصال القناة الظاهرية (VCC) للتكوين مباشرة إلى خادم تكوين محاكاة LAN (LECS). عادة ما تتسبب واجهة الإدارة المحلية المؤقتة (ILMI) في هذا. يجب تمكين هذا البروتوكول و VC المقترن به، على الأقل للحصول على بادئة ATM. إذا لم يعمل ILMI، فليس لديك أي معرفة بالبادئة ولا يمكنك إنشاء أي دوائر ظاهرية محولة (SVCs). يمكن التحقق من هذا باستخدام الأمر show lane default. تظهر المخرجات الأولى اتصال ILMI يعمل بشكل صحيح:

Gambrinus#show lane default

interface ATM2/0:

LANE Client:        47.00918100000001604799FD01.0050A219F038.**

LANE Server:        47.00918100000001604799FD01.0050A219F039.**

LANE Bus:           47.00918100000001604799FD01.0050A219F03A.**

LANE Config Server: 47.00918100000001604799FD01.0050A219F03B.00

ملاحظة: ** هو رقم الواجهة الفرعية بايت بالنظام السداسي العشري.

إذا لم يكن ILMI يعمل بشكل صحيح، تظهر "نقاط" في بداية كل عنوان. ثم سيبدو الناتج كما يلي:

Gambrinus#show lane default

interface ATM1/0:

LANE Client:        ...00000C409820.**

LANE Server:        ...00000C409821.**

LANE Bus:           ...00000C409822.**

LANE Config Server: ...00000C409823.00

ملاحظة: ** هو رقم الواجهة الفرعية بايت بالنظام السداسي العشري.

إذا لم يكن الإخراج صحيحا، فتحقق من أن اتصال ILMI الظاهري الدائم (PVC) محدد بشكل جيد. أحلت ال setup signaling و ILMI PVCs. وبمجرد انتهائها، يمكنك التحقق من النتيجة باستخدام الأمر show atm ilmi-status ورؤية النتيجة في الوضع الافتراضي show lane. إذا تم تعريف ILMI PVC، فقم بتمكين debug atm ilmi لترى أي جهاز (الجهاز الطرفي أو المحول) معيب.

التكوين VC الذي يتم إصداره

هل عنوان خادم تكوين محاكاة LAN (LECS) غير صحيح أو يتعذر الوصول إليه؟ تحقق من إخراج عميل show lane لتحديد ما إذا كان يمكن رؤية عنوان LECS الذي يتم إرساله إلى عنوان ATM المعروف.

إذا تعذر على LEC الاتصال بقوائم التحكم في الوصول إلى المنفذ، فسيبدو الإخراج كما يلي:

Gambrinus#show lane client

LE Client ATM2/0/0  ELAN name: default  Admin: up  State: initialState

Client ID: unassigned        Next join attempt in 1 seconds

Join Attempt: 14

Last Fail Reason: Config VC being released

HW Address: 0000.0c40.9820   Type: ethernet             Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.00918100000001604799FD01.00000C409820.09

VCD  rxFrames  txFrames  Type       ATM Address

0         0         0  configure  47.007900000000000000000000.00A03E000001.00

0         0         0  direct     00.000000000000000000000000.000000000000.00

0         0         0  distribute 00.000000000000000000000000.000000000000.00

0         0         0  send       00.000000000000000000000000.000000000000.00

0         0         0  forward    00.000000000000000000000000.000000000000.00

- إذا لم يكن محول ATM البعيد جهاز Cisco، فكن على علم بأن بعض الموردين لا يدعمون إعلان عنوان LECS من خلال ILMI. في هذه الحالة، يمكنك إستخدام العنوان المعروف جيدا على قوائم التحكم في الوصول إلى المنفذ (LECS).

- إذا تم تعلم عنوان قوائم التحكم في الوصول (LECS) من خلال ILMI، فتحقق من تكوين الأوامر ATM LECS-address-default بشكل صحيح على محولات ATM التي يتم توصيل قوائم التحكم في الوصول (LECs) بها. حاول ترميز عنوان LECS ترميزا ثابتا على LEC المحدد هذا. للحصول على مثال تكوين لهذا الأمر، ارجع إلى تكوين عينة محاكاة LAN.

- إذا قمت بترميز عنوان LECS ATM بشكل ثابت في التكوين الخاص بك، أو إذا كان لديك عنوان LECS ATM صالح مختلف عن العنوان المعروف في إخراج show lane client، فانتقل إلى الجهاز الذي يستضيف قوائم التحكم في الوصول إلى المنفذ (LECS). أستخدم الأمر show lane server لمقارنة عنوان LECS بالعنوان الذي تراه في العميل والتحقق من أن الخادم قيد التشغيل.

تلقي إستجابة تكوين سالبة

ويرفض LECS الاتصال ب ELAN. وعادة ما يكون ذلك نتيجة لخطأ في التكوين. يختلف نوع أو اسم ELAN عما تم تكوينه على قاعدة البيانات.

- تحقق من التكوين الخاص بك للنوع (Ethernet/Token Ring) واسم ELAN الذي ترغب في الانضمام إليه. قم بالاتصال بالجهاز الذي يستضيف قوائم التحكم في الوصول إلى الإنترنت (LECS)، وتحقق مما إذا كان اسم ونوع ELAN متطابقين. تذكر أن الأسماء حساسة لحالة الأحرف.

- إذا كان ELAN الخاص بك مقيدا، فتحقق مرتين مما إذا كان عنوان ATM الخاص بالعميل محددا في قاعدة بيانات LANE التي تم تكوينها على قوائم التحكم في الوصول إلى المنفذ (LECS).

- تحقق مما إذا كان يمكن لخادم محاكاة LAN (LES) الاتصال بقوائم التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ (LECS). على الجهاز الذي يستضيف LES، أستخدم الأمر show lane server، وتحقق من توصيل قوائم التحكم في الوصول (LECS). ومن أجل الاتصال بقوائم التحكم في الوصول إلى المنفذ (LECS)، يحتاج نظام التشغيل LES إلى المعلومات نفسها التي قد يحتاج إليها العميل البسيط.

إصدار أمر التحكم المباشر

إذا لم تتمكن من الاتصال ب LES، إما أنه يتعذر الوصول إلى LES أو تم تكوينه بشكل غير صحيح.

يبدو إخراج show lane client بشكل نموذجي كما يلي:

Gambrinus#show lane client

LE Client ATM2/0/0  ELAN name: default  Admin: up  State: initialState

Client ID: unassigned        Next join attempt in 7 seconds

Join Attempt: 25

Last Fail Reason: Control Direct VC being released

HW Address: 0000.0c40.9820   Type: ethernet             Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.00918100000001604799FD01.00000C409820.09

VCD  rxFrames  txFrames  Type       ATM Address

0         0         0  configure  47.00918100000001604799FD01.00604799FD05.00

0         0         0  direct     47.00918100000001604799FD01.00604799FD03.09

0         0         0  distribute 00.000000000000000000000000.000000000000.00

0         0         0  send       00.000000000000000000000000.000000000000.00

0         0         0  forward    00.000000000000000000000000.000000000000.00

إذا قمت بترميز عنوان LES بشكل ثابت في التكوين، فتحقق من أن العنوان الموجود على الجهاز الذي يستضيف LES مطابق للعنوان الذي قمت بتكوينه.

تلقي إستجابة انضمام سالبة

ال LES يرفض الاتصال.

- إذا كان ELAN الذي ترغب في الاتصال به مقيدا، وإذا قمت بالاتصال ب LES مباشرة (تجاوز LECS)، فقد تكون هناك مشكلة في الأمان. إذا قمت بتكوين قيود، فتحقق من تكوين قاعدة بيانات LANE على قوائم التحكم في الوصول (LAPs) للتأكد من أنها تتضمن عنوان ATM الخاص بالعميل الذي يحاول الاتصال.

- إذا قمت بتكوين LEC و LES على الواجهة الفرعية نفسها وقمت أيضا بتحديد عنوان ATM ل LES باستخدام الأمر lane server-atm-address، هناك احتمال أن يحاول LEC الاتصال ب LES إحتياطي (الذي يرفض الاتصال بعد ذلك). والسبب هو أن LEC يستخدم أيضا الأمر lane server-atm-address لتحديد نظام LES الذي يجب الاتصال به. وبعد ذلك، سيتصل هذا الجهاز دون قيد أو شرط بجهاز المخابرات الليبرية المحلي الذي يمكن أن يكون حاليا النسخة الاحتياطية. الطريقة السهلة لإصلاح هذا الإجراء هي تكوين LES على واجهة فرعية مختلفة.

معلومات ذات صلة

- تكوين عينة محاكاة LAN

- توصيات تصميم LANE

- ATM LANE

- صفحات دعم تقنية ATM

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems